Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Verificación por redundancia cíclica

CRC-16 y CRC-32

Configure la longitud CRC

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe las dos opciones de Verificación por Redundancia Cíclica (CRC) en las interfaces del router Packet Over Synchronous Optical Network (POS).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Verificación por redundancia cíclica

El CRC es una técnica utilizada para verificar errores. El CRC utiliza un valor numérico calculado para detectar errores en los datos transmitidos. El remitente de una trama de datos calcula la secuencia de verificación de tramas (FCS). El remitente agrega el valor FCS a los mensajes salientes. El receptor recalcula el FCS y compara el valor con el FCS del remitente. Si existe una diferencia, el receptor supone que se ha producido un error de transmisión y envía una solicitud al remitente para que vuelva a enviar la trama. La retención del valor verdadero de una trama es importante para asegurarse de que el destino interpreta correctamente los datos que se comunican.

CRC-16 y CRC-32

La solicitud de comentarios (RFC) 2615 define el uso del protocolo punto a punto (PPP) sobre SONET/ Jerarquía digital sincrónica (SDH). A continuación se explica cómo este RFC especifica cuándo una interfaz POS puede utilizar el CRC de 16 bits (CRC-16) y cuándo puede utilizar el CRC de 32 bits (CRC-32):

"Con respecto a la longitud de FCS, con una excepción, se debe utilizar FCS de 32 bits para todas las velocidades SONET/SDH. Para la Señal de transporte síncrona (STS)-3c- Ingeniería de procesos de sistemas (SPE)/VC-4 solamente, se puede utilizar el FCS de 16 bits, aunque se recomienda el FCS de 32 bits. La longitud de FCS se establece mediante aprovisionamiento y no se negocia".

RFC 2615 requiere (y recomienda) el CRC de 32 bits. El CRC de 32 bits es mucho mayor en la detección de ciertos tipos de errores que un CRC de 16 bits. El CRC-16 menos robusto puede no detectar un error de bit en links que puedan transmitir gigabits de datos por segundo.

Puede realizar el cálculo CRC real en el hardware sin implicaciones de rendimiento para ninguna longitud CRC. Por lo tanto, aunque el CRC de 32 bits agrega más sobrecarga, Cisco recomienda esta longitud de CRC en interfaces de operador óptico-3 (OC-3).

La figura 1 indica el orden de funcionamiento en una interfaz POS de Cisco y cuándo la interfaz genera el CRC:

Figura 1: Orden de Funcionamiento en una Interfaz POS de Cisco

Configure la longitud CRC

Asegúrese de que ambos extremos del router de un link POS utilicen el mismo CRC. La configuración CRC no coincidente es un parámetro de configuración para verificar cuando una interfaz POS permanece activa/inactiva. Utilice el comando show interface para confirmar sus configuraciones. Para cumplir con RFC 2615, todas las interfaces POS de Cisco admiten CRC-32. Las interfaces de mayor velocidad utilizan CRC-32 como valor predeterminado.

A continuación se muestra el resultado de una tarjeta de línea POS 4xOC12 para el router de switch Gigabit (GSR):

RTR12410-2#show interface pos 8/0

POS8/0 is up, line protocol is up (looped)

Hardware is Packet over SONET

MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, crc 32, loopback set (internal)

Keepalive set (10 sec)

Scramble disabled

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

101418 packets input, 7853571 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 31 runts, 0 giants, 0 throttles

0 parity

213 input errors, 128 CRC, 0 frame, 0 overrun, 54 ignored, 0 abort

101414 packets output, 7853571 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 applique, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

3 carrier transitions

Utilice el comando crc para configurar un valor no predeterminado, como se muestra aquí:

RTR12410-2(config)#interface pos 8/0

RTR12410-2(config-if)#crc ?

16 crc word-size

32 crc word-size

Información Relacionada

- Página de soporte de productos ópticos

- Notas de instalación y configuración de la tarjeta de línea de Paquete sobre SONET (POS)

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems