Contenido

Introducción

Inicio de sesión de nodo remoto desde el nodo local a través de los comandos TL1

Introducción

Este documento describe el método para iniciar sesión en nodos remotos accesibles desde el nodo local mediante TL1.

Inicio de sesión de nodo remoto desde el nodo local a través de los comandos TL1

En la búsqueda para iniciar sesión en un nodo remoto desde un nodo alcanzable adyacente, si Cisco Transport Controller (CTC) no funciona, se quedará con el método TL1.

Este método describe cómo iniciar sesión en el nodo remoto desde el nodo local conectado y los pasos son:

Paso 1. Inicie sesión en el nodo y verifique si el nodo remoto es accesible a través de cualquier canal, por ejemplo. (DCC/GCC/OSI) o accesible directamente mediante ping.

-> acNodes

========================== AlrmC Nodes =================================

ind Val NodeName          IP Addr      Cri Maj Min N-A N-R Vwire ProdField VirtWrProdNm VirtWireProdEnum MsgVer

--- --- -------------------- ----------------  --- --- --- --- --- -----

0 Yes 206                  10.105.142.206      3   0   2   8   1  xxxx ONS15454  1 400

1 Yes WXC-207              10.105.142.207      0   1   5   6   0  xxxx ONS15454  1 400

2 Yes 197                  10.105.142.197      3   2  11  11   5  xxxx ONS15454  1 400

Paso 2. Inicie sesión a través de TL1 en el nodo local con el uso de esta sintaxis.

Sintaxis:

ACT-USUARIO:[<TID>]:<uid>:<CTAG>::<pid>;

ACT-USER::CISCO15:123::******;

206 2000-12-15 23:43:21

M  123 COMPLD

"CISCO15:2000-12-15 23-42-43,2000-12-15 23-15-04,0"

;

206 2000-12-15 23:43:21

A  0 REPT EVT SESSION

"206:NO,"

/* TL1 Agent Copyright (c) 1999-2007 Cisco Systems, Inc.

WARNING

This system is restricted to authorized users for business purposes. Unauthorized

access is a violation of the law. This service may be monitored for administrative

and security reasons. By proceeding, you consent to this monitoring.

User CISCO15 logged in from 64.103.228.115 */

;

User CISCO15 logged in from 10.105.142.206 */

;RTRV-ALM-ALL:::123;

206 2000-12-15 23:47:04

M  123 COMPLD

"SLOT-11,EQPT:MN,EQPT,NSA,12-04,03-26-24,NEND,NA:\"Equipment Failure\",TCC"

"LINEWL-17-4-RX-1530.33,OCH:CR,LOS-P,SA,12-09,02-55-16,NEND,NA:\"Incoming Payload Signal Absent\",40-SMR1-C"

"LINEWL-17-4-RX-1531.90,OCH:CR,LOS-P,SA,12-09,02-57-20,NEND,NA:\"Incoming Payload Signal Absent\",40-SMR1-C"

"LINE-17-5-TX,OTS:CR,OPWR-LFAIL,SA,12-09,02-55-19,NEND,NA:\"Optical Power Failure Low\",40-SMR1-C"

"LINE-17-1-TX,OTS:MN,APC-OUT-OF-RANGE,NSA,12-15,22-55-33,NEND,NA:\"APC Cannot Set Value Due To Range Limits\",40-SMR1-C"

Paso 3. Desde la sintaxis, cambie el TID y a ACT-USER login para el nodo remoto al que desea iniciar sesión. Para otros comandos también debe utilizar el valor TID, es decir, el nombre del nodo remoto.

> ACT-USER:WXC-207:CISCO15:123::******;

WXC-207 2004-06-03 18:50:20

M  123 COMPLD

"CISCO15:2004-06-03 18-23-24,2004-06-03 16-35-48,0"

;

>

WXC-207 2004-06-03 18:50:20

A  0 REPT EVT SESSION

"WXC-207:NO,"

/* TL1 Agent Copyright (c) 1999-2007 Cisco Systems, Inc.

WARNING

This system is restricted to authorized users for business purposes. Unauthorized

access is a violation of the law. This service may be monitored for administrative

and security reasons. By proceeding, you consent to this monitoring.

User CISCO15 logged in from 10.105.142.206 */

Para otros comandos, como se muestra en el ejemplo, debe ingresar los valores TID respectivos, es decir, el nombre de nodo como WXC-207:

> RTRV-ALM-ALL:WXC-207::123;

WXC-207 2004-06-03 18:50:54

M  123 COMPLD

"SLOT-11,EQPT:MN,PROTNA,NSA,05-21,21-55-10,NEND,NA:\"Protection Unit Not Available\",TCC"

"BITS-1,BITS:MN,LOS,NSA,05-21,21-55-25,NEND,RCV:\"Loss Of Signal\","

"BITS-2,BITS:MN,LOS,NSA,05-21,21-55-25,NEND,RCV:\"Loss Of Signal\","

"SYNC-NE,SYNCN:MJ,SYNCPRI,SA,05-21,21-55-25,NEND,NA:\"Primary Synchronization Reference Failure\","

"SYNC-NE,SYNCN:MN,SYNCSEC,NSA,05-21,21-55-25,NEND,NA:\"Secondary Synchronization Reference Failure\","

"PWR-A,EQPT:MN,BAT-FAIL,NSA,05-21,21-55-18,NEND,NA:\"Battery Failure\","

;

Incluso si ha iniciado sesión en el nodo remoto, puede navegar en cualquier otro nodo conectado y cambiar el TID para remotos y mantenerlo en blanco como TID para los nodos locales.