Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Ajuste de las variables HEAP CTC

Procedimiento Paso a Paso

Verifique la memoria RAM instalada en su PC

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el procedimiento para ajustar ciertas variables del sistema en el equipo para mejorar el rendimiento de la sesión de Cisco Transport Controller (CTC).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- CTC

- Plataformas compatibles con CTC

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- CTC

- Plataformas compatibles con CTC

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Ajuste de las variables HEAP CTC

La postura oficial de Cisco es que su red puede contener 50 nodos o menos por sesión CTC. Debe utilizar Cisco Transport Manager (CTM) para redes con más de 50 nodos. CTC no puede manejar el procesamiento adicional. Sin embargo, puede ajustar ciertas variables en la PC para mejorar el rendimiento general de CTC. Esta acción puede ayudar con las asignaciones de montón de memoria en el PC. Cisco recomienda estos parámetros para el PC:

1. Asegúrese de que el PC tenga un mínimo de un GB de RAM física.

2. Establezca el valor de la variable de entorno CTC_HEAP en 512 MB. El valor predeterminado es 128 MB.

3. Establezca el valor de la variable de entorno CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP en 128 MB. El valor predeterminado es 64 MB.

4. Controle el número de aplicaciones simultáneas en el mismo PC con CTC en ejecución. Un mayor número de aplicaciones degrada el rendimiento general del sistema.

Procedimiento Paso a Paso

Complete estos pasos para establecer los valores para las variables CTC_HEAP y CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP:

1. Elija Inicio > Panel de control > Sistema.

Aparece la ventana Propiedades del sistema (consulte la Figura 1).

Figura 1: Propiedades del sistema

2. Vaya a la ficha Opciones avanzadas (consulte la flecha A en la Figura 1).

3. Haga clic en Variables de entorno (consulte la flecha B en la Figura 1).

Aparece la ventana Variables de entorno (consulte la Figura 2)

Figura 2: Variables de entorno

La lista de variables del sistema aparece en la sección Variables del sistema (consulte la flecha A en la Figura 2).

4. Haga clic en Nuevo (consulte la flecha B en la Figura 2).

Aparece la ventana New System Variable:

Figura 3: Nueva variable del sistema: CTC_HEAP

5. Escriba CTC_HEAP en el campo Nombre de variable (consulte la flecha B en la Figura 3).

6. Escriba 512 en el campo Valor de variable (consulte la flecha A en la Figura 3).

7. Click OK.

8. Haga clic en Nuevo de nuevo en la ventana Variables del entorno del sistema.

9. Escriba CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP en el campo System Variable name (consulte la flecha B en la Figura 4).

10. Escriba 128 en el campo Valor de variable (consulte la flecha A en la Figura 4).

Figura 4: Nueva variable del sistema: CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP

11. Click OK.

12. Verifique la ventana Variable de Entorno para verificar los nuevos valores de CTC_HEAP y CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP (vea el rectángulo rojo en la Figura 5).

Figura 5: Variables de entorno: CTC_HEAP y CTC_MAX_PERM_SIZE_HEAP

El rendimiento de CTC mejora con estos nuevos valores.

Verifique la memoria RAM instalada en su PC

Complete estos pasos para verificar la cantidad total de memoria RAM instalada en su PC.

1. Elija Inicio > Panel de control > Sistema.

2. Vaya a la ficha General (consulte la Figura 6).

3. Revise la descripción del hardware en la parte inferior del panel.

Verá la cantidad total de memoria instalada en su PC justo debajo de la velocidad del procesador. Asegúrese de tener al menos 1 GB de RAM para obtener un rendimiento óptimo del CTC.

Figura 6: Ventana del sistema - Ficha General

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems