Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Requisitos de hardware

Requisitos de software

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Los Cisco 1700, 2600 y 3600 Series Routers ofrecen soporte para Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) y para el WAN Interface Card (WIC). Las tres plataformas están configuradas de la misma manera, pero hay diferencias en el hardware y en la versión del software Cisco IOS® requerida para cada una. A lo largo de este documento, el Cisco 1700/2600/3600 se denomina "Cisco ADSL WIC".

Esta configuración de ejemplo muestra un Cisco ADSL WIC configurado con routing AAL5SNAP y que termina en un Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC). Tanto Cisco ADSL WIC como Cisco 6400 utilizan una interfaz ip sin numerar. Este tipo de interfaz es adecuado para situaciones en las que se restringe el número de subredes IP disponibles.

La interfaz principal del modo de transferencia asíncrono (ATM) no admite el comando ip unnumbered; utilice subinterfaces punto a punto ATM.

El servicio de ruteo RFC1483 conecta los suscriptores a un Cisco 6400 mediante la encapsulación AAL5SNAP para transportar tráfico IP sobre ATM. El Procesador de ruta de nodo (NRP) enruta el tráfico IP según sea necesario.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware.

- Versión 12.1(3)DC1 del software del IOS de Cisco 6400 UAC-NRP

- Versión 12.1(3)DB del software del IOS de Cisco 6400 UAC-NSP

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS versión 12.1(5)DA

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Requisitos de hardware

Para que Cisco 2600/3600 soporte ADSL WIC, se requiere el siguiente hardware:

Cisco 2600 Series Router:

- Ranuras de tarjeta de interfaz de red WAN ( WIC) del chasis

- NM-2W

Cisco 3600 Series Router:

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

Nota: Para el Cisco 3600, estos no admiten el WIC ADSL:

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

Requisitos de software

Para admitir ADSL WIC, se requieren estas versiones mínimas de Cisco IOS Software:

- Cisco IOS Software Release 12.1(5)YB (sólo versiones Plus) en Cisco 2600/3600.

- Cisco IOS Software Release IOS 12.1(3)XJ o posterior (versiones Plus o conjunto de funciones ADSL solamente) en el Cisco 1700. El conjunto de funciones ADSL se identifica con "y7" en el nombre de la imagen. Por ejemplo, c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin.

Nota: Cuando descargue la imagen para el Cisco 1700, asegúrese de seleccionar el nombre de la imagen 1700. No descargue una imagen 1720 o 1750. Las funciones no admiten ADSL WIC.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

Este documento utiliza la configuración de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Este documento usa las configuraciones detalladas aquí.

- Cisco ADSL WIC

- Cisco 6400-NRP

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

ip subnet-zero

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface ATM0.1 point-to-point

ip unnumbered FastEthernet0

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

protocol ip 172.16.0.2

encapsulation aal5snap

!

ip classless

ip route 172.16.0.2 255.255.255.255 ATM0.1

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

end

Cisco 6400-NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip unnumbered Loopback1

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

pvc 3/100

protocol ip 10.0.0.1

encapsulation aal5snap

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

ip classless

ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 ATM0/0/0.3

ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Configuración de Cisco 6400

- Sugerencia técnica de Cisco ADSL

- Soporte técnico de DSL

- RFC 1483

- Protocolos múltiples enrutados en PVC con ATM mediante encapsulación LLC

- Soporte Técnico - Cisco Systems