Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Teoría Precedente

Notas importantes

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Comandos show

Ejemplo de Resultado del Comando show

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona configuraciones de ejemplo de ISL (InterSwitch Link Protocol) y trunking IEEE 802.1Q entre un switch Cisco Catalyst 5500 y Catalyst 3500XL. El documento visualiza los resultados de cada comando mientras se publica el comando. Puede utilizar cualquiera de estos switches en los escenarios de este documento para obtener los mismos resultados:

- Catalyst 4500/4000 y 6500/6000 Series Switches que ejecutan Catalyst OS (CatOS)

- Otros miembros de las series Catalyst 5500/5000

- Cualquiera de los switches de configuración fija Catalyst de Capa 2

Los switches de configuración fija de Capa 2 de Catalyst incluyen 2900/3500XL, 2940, 2950/2955 y 2970.

Antes de continuar con este documento, consulte Soporte de Protocolos de Trunking VLAN .

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Para crear los ejemplos en este documento, estos switches se utilizaron en un entorno de laboratorio con configuraciones despejadas:

- Switch Catalyst 3524XL que ejecuta Cisco IOS® Software Release 12.0(5)WC7

- Switch Catalyst 5500 que ejecuta el software CatOS 6.4(2)

Las configuraciones de este documento fueron implementadas en un entorno aislado de laboratorio. Asegúrese de comprender el impacto potencial de cualquier configuración o comando en su red. Las configuraciones en todos los dispositivos se borraron con el comando clear config all en el switch Catalyst 5500 y el comando write erase en el switch Catalyst 3524XL para asegurar una configuración predeterminada.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Teoría Precedente

Trunking es una forma de llevar el tráfico de varias VLAN a través de un link punto a punto entre dos dispositivos. Dos maneras en las que puede implementar Ethernet trunking son:

- ISL, un protocolo propietario de Cisco

- Estándar IEEE 802.1Q

Este documento crea un trunk que transporta el tráfico de dos VLAN a través de un único link entre un switch Catalyst 3500 y un switch Catalyst 5500. La información sobre cómo rutear entre las dos VLAN está fuera del alcance de este documento.

Notas importantes

Para switches Catalyst 2940/2950/2955/2970

Los switches Catalyst de las series 2940 y 2950/2955 soportan solamente el trunking 802.1Q. Estos switches no admiten enlaces troncales ISL.

Los switches Catalyst de la serie 2970 admiten enlaces ISL y 802.1Q.

Para los switches de Catalyst 2900XL/3500XL

Los switches Catalyst 2900XL/3500XL no admiten el protocolo de enlace troncal dinámico (DTP). Utilice la opción nonegotiate para el comando switchport trunk en el otro lado del link troncal. El uso de la opción nonegotiate evita la recepción de tramas DTP del par que el switch XL no puede procesar.

Nota: En un switch Catalyst 2900XL con DRAM de 4 MB, hay soporte de trunking solamente con estos módulos compatibles con trunking:

- WS-X2914-XL-V

- WS-X2922-XL-V

- WS-X2924-XL-V

- WS-C2924-XL

- WS-X2932-XL

Consulte esta tabla para ver la lista actual de modelos de switch que admiten trunking:

Modelos de Switches

Versión mínima del software del IOS de Cisco necesaria para la conexión troncal ISL

Versión mínima del software del IOS de Cisco necesaria para la conexión troncal 802.1Q

Versión actual del software Cisco IOS necesaria para el enlace troncal (ISL/802.1Q )

WS-C2916M-XL (switch de 4 MB)

Versión 11.2(8)SA4 del software del IOS de Cisco, Enterprise Edition

Versión 11.2(8)SA5 del software del IOS de Cisco, edición original

Versión 11.2(8.6)SA6 del software del IOS de Cisco, edición original

WS-C2912-XL WS-C2924-XL WS-C2924C-XL WS-C2924M-XL WS-C2912MF-XL

Versión 11.2(8)SA4 del software del IOS de Cisco, Enterprise Edition

Versión 11.2(8)SA5 del software del IOS de Cisco, edición original

Versión 12.0(5)WC(1) o posterior del software del IOS de Cisco

WS-C2924M-XL-DC

Versión 12.0(5)XU del software del IOS de Cisco

Versión 12.0(5)XU del software del IOS de Cisco

Versión 12.0(5)WC(1) o posterior del software del IOS de Cisco

WS-C3508G-XL WS-C3512-XL WS-C3524-XL

Versión 11.2(8)SA4 del software del IOS de Cisco, Enterprise Edition

Versión 11.2(8)SA5 del software del IOS de Cisco, edición original

Versión 12.0(5)WC(1) o posterior del software del IOS de Cisco

WS-C3548-XL

Versión 12.0(5)XP, Enterprise Edition del software del IOS de Cisco

Versión 12.0(5)XP, Enterprise Edition del software del IOS de Cisco

Versión 12.0(5)WC(1) o posterior del software del IOS de Cisco

WS-C3524-PWR-XL WS-C3524-PWR-XL

Versión 12.0(5)XU del software del IOS de Cisco

Versión 12.0(5)XU del software del IOS de Cisco

Versión 12.0(5)WC(1) o posterior del software del IOS de Cisco

WS-C2940-8TF-S WS-C2940-8TT-S

No hay soporte para ISL

Software Cisco IOS versión 12.1(13)AY

Cisco IOS Software Release 12.1(13)AY o posterior para 802.1Q Sin soporte para ISL

WS-C2950-12 WS-C2950-24 WS-C2950C-24 WS-C2950T-24 WS-C2955T-12 WS-C2955C-12 WS-C2 955S-12

No hay soporte para ISL

Software Cisco IOS versión 12.0(5)WC(1)

Cisco IOS Software Release 12.0(5)WC(1) o posterior para 802.1Q No es compatible con ISL

WS-C2970G-24T-E

Software Cisco IOS versión 12.1(11)AX

Software Cisco IOS versión 12.1(11)AX

Versión 12.1(11)AX o posterior del software del IOS de Cisco

Nota: En esta tabla, sólo WS-C2916M-XL es un switch de 4 MB de DRAM. El resto de switches de la lista son switches DRAM de 8 MB. Para determinar si su switch tiene 4 MB u 8 MB de DRAM, ejecute el comando show version de nivel de usuario. Para obtener más información, consulte la sección Cómo Determinar la Cantidad de Memoria del Switch Usando la Interfaz de Línea de Comandos de Actualización de Software en Switches Catalyst 2900XL y 3500XL Usando la Interfaz de Línea de Comandos.

Para switches Catalyst 4500/4000, 5500/5000 y 6500/6000

- El Catalyst serie 4500/4000, que incluye Catalyst 2948G y Catalyst 2980G, sólo admite enlaces troncales 802.1Q. La serie no soporta el trunking ISL.

- Cualquier puerto Ethernet en un Catalyst 6500/6000 Series Switch soporta la encapsulación 802.1Q o ISL.

- Los puertos Catalyst 5500/5000 con capacidad troncal admiten únicamente encapsulación ISL o ISL o 802.1Q. Este escenario de soporte depende del módulo. Ejecute el comando show port capabilities para determinar el soporte. El resultado del comando indica explícitamente la capacidad de conexión troncal. Aquí tiene un ejemplo:

cat5509 show port capabilities 3

Model                    WS-X5234

Port                     3/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

!--- This port supports both 802.1Q and ISL.

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  3/1-2,3/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(1q4t)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  yes

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

- Asegúrese de que los modos troncales coincidan con el link troncal. Si ha configurado un lado del link como troncal ISL, configure el otro lado del link como ISL. De manera similar, si ha configurado un lado del link como 802.1Q, configure el otro lado del link como 802.1Q.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Use la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en este documento.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

Este documento utiliza estas configuraciones de switch:

- Catalyst 3524XL

- Catalyst 5500

Este documento aplica esta configuración a los switches:

- Establezca los modos de protocolo de enlace troncal de VLAN (VTP) en los switches.

- Agregue una segunda VLAN, VLAN 2, en los switches.

Nota: Usted agrega puertos en esas VLAN.

- Habilite el trunking con el uso de ISL o 802.1Q en el link Fast Ethernet que interconecta los switches.

Esto permite al tronco transportar tráfico para todas las VLAN.

- Habilite spanning tree PortFast en los puertos, donde las estaciones de trabajo tienen conexión.

Según la topología, usted habilita el spanning tree PortFast en los puertos 3/2 y 3/3 en el Catalyst 5500 y en los puertos FastEthernet0/2 y FastEthernet0/3 en el switch Catalyst 3524XL.

Este procedimiento proporciona los comandos necesarios para configurar el trunking. Cada paso incluye los comandos Cisco IOS Software y CatOS. Base tu elección de comando para usar en el software que se ejecuta en el switch.

1. Configure VTP en los dos switches.

En este ejemplo, usted configura el modo VTP como transparente. También puede configurar los switches como cliente o servidor. Para obtener más información, consulte Creación y Mantenimiento de VLAN.

- Cisco IOS Software

IOSSwitch#vlan database

3524xl(vlan)#vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

- CatOS

CatOSSwitch> (enable) set vtp mode transparent

VTP domain modified

2. Cree las VLAN adicionales.

Debe completar este paso en ambos switches si el modo VTP es transparente, como en el ejemplo. De lo contrario, sólo necesita definir las VLAN adicionales en el switch del servidor VTP.

- Cisco IOS Software

IOSSwitch(vlan)#vlan 2

VLAN 2 added:

Name: VLAN0002

IOSSwitch(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

- CatOS

CatOSSwitch(enable) set vlan 2

VTP advertisements transmitting temporarily stopped,

and will resume after the command finishes.

Vlan 2 configuration successful

3. Asigne algunos puertos a las VLAN y, al mismo tiempo, habilite PortFast en esos puertos si es necesario.

- Cisco IOS Software

IOSSwitch(config)#interface fastethernet 0/2

IOSSwitch(config-if)#switchport access vlan 2

IOSSwitch(config-if)#spanning-tree portfast

%Warning: portfast enabled on FastEthernet0/2.

!--- Usually, you need to enable PortFast on ports that connect !--- to a single host. When you have enabled PortFast, !--- hubs, concentrators, switches, and bridges that connect to this !--- interface can cause temporary spanning tree loops. !--- Use PortFast with CAUTION.

IOSSwitch(config-if)#exit

- CatOS

CatOSSwitch> (enable) set vlan 2 3/2

Vlan 2 configuration successful

VLAN 2 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN Mod/Ports

---- -----------------------

2     3/2

CatOSSwitch> (enable) set spantree portfast 3/2 enable

4. Habilite el enlace troncal en el puerto.

- Cisco IOS Software

IOSSwitch(config)#interface fastethernet 0/1

IOSSwitch(config-if)#switchport mode trunk

- CatOS

Omita este paso para los switches CatOS. En el paso 5, se designa un puerto como tronco y, al mismo tiempo, se define la encapsulación.

5. Ingrese la encapsulación troncal como ISL o 802.1Q (dot1q).

- Cisco IOS Software

IOSSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation isl

OR

IOSSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Nota: En el caso de los switches 2940/2950, no utilice estos comandos switchport. Los switches Catalyst 2940/2950 sólo admiten encapsulación 802.1Q. Cuando habilita el trunking en la interfaz con el comando switchport mode trunk, configura automáticamente la encapsulación 802.1Q.

- CatOS

CatOSSwitch> (enable) set trunk 3/1 nonegotiate isl

Port(s) 3/1 trunk mode set to nonegotiate.

Port(s) 3/1 trunk type set to Isl.

!--- This switch connects to a 2900XL. !--- Therefore, you must use the nonegotiate option.

CatOSSwitch> (enable)

O

!--- If you want to configure 802.1Q trunking instead, !--- issue this command:

CatOSSwitch>(enable) set trunk 3/1 nonegotiate dot1q

Hay varias opciones para los modos de enlace troncal, como: encendido, apagado, automático, deseable, automático y no negociación. Para obtener más información sobre cada uno, consulte la página de configuración del software CatOS correspondiente al producto del switch que está configurando.

En el caso de 802.1Q, asegúrese de que la VLAN nativa coincida a través del link. De forma predeterminada, la VLAN nativa es 1 o la VLAN que ha configurado en el puerto. Si su red requiere que la VLAN nativa sea distinta de la VLAN 1, puede cambiar la VLAN nativa. Si cambia la VLAN nativa predeterminada, debe cambiar también la VLAN nativa en el otro lado del link. Para cambiar la VLAN nativa, ejecute uno de estos comandos:

- Cisco IOS Software

switchport trunk native vlan vlan-ID

- CatOS

set vlan vlan-ID module/port

Nota: El módulo/puerto en este comando es el puerto trunk.

Nota: Esta salida muestra el problema de los comandos en el switch 3524XL. Los comentarios en cursiva azul explican ciertos comandos y pasos:

Catalyst 3524XL

3524xl#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 3524xl

!

no logging console

enable password mysecret

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

interface fastethernet0/1

switchport mode trunk

!

!--- If you have configured 802.1Q, !--- you instead see this output !--- under interface fastethernet0/1: !--- interface fastethernet0/1 !--- switchport trunk encapsulation dot1q !--- switchport mode trunk

!

interface fastethernet0/2

switchport access vlan 2

spanning-tree portfast

!

interface fastethernet0/3

spanning-tree portfast

!

interface fastethernet0/4

!

!--- Output suppressed.

!

interface VLAN1

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

password mysecret

login

line vty 5 15

login

!

end

Nota: Esta salida muestra el problema de los comandos en el switch 5500. Los comentarios en cursiva azul explican ciertos comandos y pasos:

Catalyst 5500

cat5509> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

........

..................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

!

set enablepass $2$FNl3$8MSzcpVMg1H2aWfll13aZ.

!

#system

set system name  cat5509

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

set vtp mode transparent

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 2

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state

active stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 1 10.10.10.3/255.255.255.0 10.10.10.255

!

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 4-port 10/100BaseTX Supervisor

!

#module 2 : 3-port 1000BaseX Ethernet

!

#module 3 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

set vlan 2  3/2

set trunk 3/1 nonegotiate isl 1-1005

!--- If you have configured 802.1Q trunk, !--- this line displays as: !--- set trunk 3/1 nonegotiate dot1q 1-1005

set spantree portfast 3/2-3 enable

!

#module 4 empty

!

#module 5 empty

!

#module 6 : 24-port 10BaseF Ethernet

!

#module 7 empty

!

#module 8 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 9 empty

end

cat5509> (enable)

Verificación

Comandos show

Esta sección proporciona información que puede utilizar para confirmar que su configuración funciona correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

En los switches Catalyst 2900XL/3500XL/2950:

- show interfaces {fastethernet | gigabitethernet} módulo/puerto switchport

- show vlan

- show vtp status

En el switch Catalyst 5500/5000:

- show port capabilities module/port

- show port module/port

- show trunk module/port

- show vtp domain

Ejemplo de Resultado del Comando show

Catalyst 3500XL Switch

- show interfaces {fastethernet | gigabitethernet} módulo/puerto switchport

Utilice este comando para verificar el estado administrativo y operacional del puerto. Además, utilice este comando para asegurarse de que la VLAN nativa coincida en ambos lados del tronco. La VLAN nativa maneja el tráfico sin etiqueta cuando el puerto está en el modo de enlace troncal 802.1Q. Consulte Creación y Mantenimiento de VLAN para obtener detalles sobre las VLAN nativas.

3524xl#show interfaces fastethernet 0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,2

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Self Loopback: No

Nota: Para el enlace troncal 802.1Q, el resultado del comando show interfaces {fastethernet El comando | gigabitethernet} module/port switchport cambia de esta manera:

3524xl#show interfaces fastethernet 0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,2

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Self Loopback: No

- show vlan

Utilice este comando para verificar que las interfaces o los puertos pertenecen a la VLAN correcta. En este ejemplo, sólo la interfaz Fa0/2 pertenece a la VLAN 2. El resto de las interfaces son miembros de VLAN 1:

3524xl#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6,

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10,

Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14,

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18,

Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22,

Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

2    VLAN0002                         active    Fa0/2

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

!--- Output suppressed.

- show vtp status

Utilice este comando para verificar la configuración VTP en el switch. En este ejemplo, el modo VTP es Transparente. El modo VTP correcto depende de la topología de su red. Para obtener detalles sobre VTP, consulte Creación y Mantenimiento de VLAN.

3524xl#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 6

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x74 0x79 0xD3 0x08 0xC0 0x82 0x68 0x63

Configuration last modified by 10.10.10.2 at 3-1-93 00:05:30

CatOS Switches

- show port capabilities module/port

Utilice este comando para verificar si el puerto es capaz de trunking:

cat5509 show port capabilities 3/1

Model                    WS-X5234

Port                     3/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  3/1-2,3/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),TX(1q4t)

COs rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  yes

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

- show port module/port

cat5509> (enable) show port 3/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

3/1                     connected  trunk      normal a-full a-100 10/100BaseTX

Port  AuxiliaryVlan AuxVlan-Status

----- ------------- --------------

3/1  none          none

Port  Security Violation Shutdown-Time Age-Time Max-Addr Trap     IfIndex

----- -------- --------- ------------- -------- -------- -------- -------

3/1  disabled  shutdown             0        0        1 disabled      12

Port  Num-Addr Secure-Src-Addr   Age-Left Last-Src-Addr     Shutdown/Time-Left

----- -------- ----------------- -------- ----------------- ------------------

3/1         0                 -        -                 -        -         -

!--- Output suppressed.

- show trunk module/port

Utilice este comando para verificar el estado y la configuración del enlace troncal.

cat5509> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/1      nonegotiate  isl            trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-2

Nota: Para el enlace troncal 802.1Q, el resultado de este comando cambia de esta manera:

cat5509> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/1      nonegotiate  dot1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

3/1      1-2

- show vtp domain

cat5509> (enable) show vtp domain

DomainName                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.3      disabled disabled 2-1000

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Creación y mantenimiento de VLAN

- Creación y mantenimiento de VLAN

- Configuración de Trunks VLAN Ethernet

- Uso de Portfast y otros comandos para solucionar retrasos al iniciar la conectividad de la estación de trabajo

- Referencia de Comandos de Cisco IOS Desktop Switching, Versión 12.0(5)XU

- Soporte de Producto de LAN

- Soporte de LAN Switching

- Soporte Técnico - Cisco Systems