Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Ejemplo:

Información Relacionada

Introducción

Los mibs de valor numérico de Cisco se pueden sondear y trillar a través de NetView o HPOV. La documentación de NetView y HPOV, los materiales para capacitación y los manuales explican este proceso en detalle. Este documento proporciona un ejemplo de cómo puede generar un evento para ir al área de eventos NetView/HPOV cuando "ifInOctets" en Digdug (el router en este ejemplo) excede 17000000.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Ejemplo:

Complete estos pasos:

1. Para ir al área Recopilación de datos y Umbral, introduzca xnmcollection de la línea de comandos, u Opciones (HPOV) y, a continuación, Recopilación de datos y umbrales, o Herramientas (NetView) y, a continuación, Recopilación de datos y umbrales.

Aparecerá la ventana de recolección de datos MIB.

2. Haga clic en el botón Add en la pantalla central derecha. (En HPOV 4.x, se trata de Editar/Agregar/Mib objetos desde el menú desplegable superior.)

Aparecerá la ventana Mib Data Collection/Mib Object Selection .

3. Haga clic en administración y vaya al árbol a mib-2, interfaces, ifTable, ifEntry, ifInOctets. Con esto resaltado, haga clic en Describir para confirmar que esto es lo que desea. A continuación, seleccione cerrar y, a continuación, aceptar.

Nota: Si esto causa un error al formar parte de una colección enlatada, puede elegir otra cosa.

Aparecerá la ventana Mib Data Collection/Add Collection .

4. Ingrese el router de origen para la recolección (Digdug en este ejemplo) y haga clic en Agregar.

En el área Modo de colección, hay cuatro opciones:

- No almacenar, comprobar umbrales

- Store, sin umbral

- Almacenar, comprobar umbral

- Excluir colección

5. Elija No almacenar, Comprobar umbral y rellenar el intervalo de sondeo. Elija 1h (por hora); el número de notificación de trampa predeterminado es 58720263.

6. Rellene el valor 17000000 para el umbral.

El valor re-arm es para indicar que después de que se genera la trampa cuando se excede el valor de umbral, no se volverá a generar hasta después de que se alcance el valor re-arm. Por lo tanto, usted rellena 16000000, así que cuando se excede 17000000, no más trampas hasta que se sumerja en 16000000.

7. En las instancias, elija Desde lista y, a continuación, rellene 1 (es decir, siIndex 1, su ethernet).

8. Click OK.

Cuando vuelve a la ventana de recolección de datos MIB, en el área superior muestra:

Collecting ifInOctets .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

Cuando se exceden 17000000 ifInOctets, aparece un evento en la ventana de eventos NetView/HPOV:

Mon Nov 25 16:50:54 1996 digdug.rtp.cisc D ifInOctets 1 threshold exceeded

(>17000000):  17373433

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

SPECIFIC :58720263 (hex: 3800007)

GENERIC  :6

CATEGORY  :Threshold Events

ENTERPRISE  :netView6000 1.3.6.1.4.1.2.6.3.1

SOURCE  :Data Collector(D)

Información Relacionada

- Recursos de soporte de administración de redes

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems