Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

SDI

NDI

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona definiciones de Entrada de datos seriales (SDI) y Entrada de datos de red (NDI) cuando se ven en una depuración, como en la sección Verificación de Configuración de Multipunto Virtual STUN.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

SDI

SDI representa un paquete que se origina en una interfaz encapsulada de tunelización serial local (STUN) y que está destinado a encapsulación serial, directa o TCP.

NDI

NDI representa un paquete que ha atravesado la red a través de la encapsulación serial, directa o TCP, y está destinado a una interfaz encapsulada STUN.

Información Relacionada

- Soporte Técnico - Cisco Systems