Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Estados STUN

Información Relacionada

Introducción

Este documento define los valores del campo Estado en el resultado del comando show stun.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Estados STUN

El campo Estado muestra el estado de la conexión entre dos routers peer de túnel serial (STUN). El campo Estado puede tener uno de los siguientes valores:

- muerta: intenta abrirla, pero falla (o la conexión ha muerto).

- cerrado: sin actividad.

- abrir: se intenta abrir y se espera la conexión.

- openwait: se intenta abrir y se espera la conexión.

- open: totalmente conectado y capaz de intercambiar datos STUN.

- direct: conexión directa entre dos puertos en el mismo cuadro. No hay necesidad de considerar un estado de conexión entre ellos.

Nota: Una conexión de peer STUN sólo se abrirá cuando haya tráfico fluyendo a través del túnel, de lo contrario permanecerá cerrada. Este comportamiento es contrario al switching de link de datos (DLSw), donde los pares pasan al estado conectado tan pronto como exista conectividad IP entre ellos.

Información Relacionada

- Soporte Técnico - Cisco Systems