Contenido

Introducción

Antecedentes

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Diagrama de la red

Configuraciones para NBMA (utilizar difusión de tipo de red)

Consejos de verificación

Configuraciones para NBMA (utilizar declaraciones de vecino)

Consejos de verificación

Configuraciones para conexiones punto a multipunto

Consejos de verificación

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe las configuraciones iniciales de Open Shortest Path First (OSPF) sobre links de no difusión.

Antecedentes

En un medio no apto para broadcast como Frame Relay, X.25, ATM y Switched Multimegabit Data Service (SMDS), OSPF puede ejecutarse de dos modos:

- Multiacceso sin difusión (NBMA): simula un modelo de difusión mediante la elección de un router designado (DR) y un router designado de reserva (BDR). Hay dos maneras de simular un modelo de broadcast en una red NBMA: definir el tipo de red como broadcast con el subcomando ip ospf network broadcast interface o configurar las sentencias neighbor que utilizan el comando router ospf.

- Punto a multipunto: trata la red sin broadcast como un conjunto de links punto a punto mediante la configuración del comando ip ospf network point-to-multipoint.

Debe definir el tipo de red en las redes sin broadcast para evitar la configuración de sentencias de vecino. Este documento proporciona configuraciones de ejemplo para OSPF sobre links de no difusión. Utilice el comando show ip ospf interface para verificar el tipo de red de una interfaz que ejecuta OSPF y el comando show ip ospf neighbor se utiliza para conocer el estado del router vecino.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que entienda la configuración básica del protocolo de ruteo OSPF.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Routers Cisco 2500

- Cisco IOS® Software Release 12.2(24a) que se ejecuta en routers

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Diagrama de la red

Este es el diagrama de red utilizado en los ejemplos de configuración de este documento.

Configuraciones para NBMA (utilizar difusión de tipo de red)

Router1

interface Loopback0

ip address 192.0.2.3 255.255.255.255

!

!

interface Serial2

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf network broadcast

no keepalive

frame-relay map ip 192.0.2.1 16 broadcast

!

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

Router2

interface Loopback0

ip address 192.0.2.2 255.255.255.255

!

interface Serial1/0

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf network broadcast

no keepalive

clockrate 2000000

frame-relay map ip 192.0.2.1 16 broadcast

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

!

Consejos de verificación

Este es el resultado del comando show para el Router1.

Router1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.2           1   FULL/BDR        00:00:37    192.0.2.1         Serial2

Router1# show ip ospf interface s2

Serial2 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.3, Network Type BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.0.2.3, Interface address 192.0.2.1

Backup Designated router (ID) 192.0.2.2, Interface address 192.0.2.1

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:00

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.2  (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Y el resultado para el Router2 es el siguiente.

Router2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.3           1   FULL/DR         00:00:38     192.0.2.1         Serial1/0

Router2# show ip ospf interface s1/0

Serial1/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.0.2.3, Interface address 192.0.2.1

Backup Designated router (ID) 192.0.2.2, Interface address 192.0.2.1

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:03

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.3  (Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Configuraciones para NBMA (utilizar declaraciones de vecino)

Router1

interface Loopback0

ip address 192.0.2.3 255.255.255.255

!

interface Serial2

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf priority 2

no keepalive

frame-relay map ip 192.0.2.1 16

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

neighbor 192.0.2.1

!

Router2

interface Loopback0

ip address 192.0.2.2 255.255.255.255

!

interface Serial1/0

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

no keepalive

clockrate 2000000

frame-relay map ip 192.0.2.1 16

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

neighbor 192.0.2.1

!

Nota: En las configuraciones que se acaban de mostrar, el comando ip ospf priority 2 en el Router1 establece una prioridad de interfaz más alta que el valor de prioridad predeterminado de 1, lo que lo convierte en DR y el Router 2 en BDR para la red NBMA. Si es necesario, puede establecer el valor de prioridad en 0 para configurar un router para que nunca se convierta en DR/BDR. Esto es necesario en las redes hub y spoke donde el hub debe configurarse para convertirse en DR, donde como los spokes no deben ser DR ni BDR. Aunque la configuración de la sentencia neighbor en un extremo es suficiente para formar adyacencia, es una buena práctica tenerla configurada en ambos extremos como se muestra. Además, los comandos frame-relay map no necesitan tener el parámetro broadcast porque los paquetes OSPF se unicast con la sentencia neighbor.

Consejos de verificación

Este es el resultado del comando show para el Router1.

Router1# show ip ospf neighbors

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.2           1   FULL/BDR        00:01:39    192.0.2.1         Serial2

Router1# show ip ospf interface s2

Serial2 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.3, Network Type NON_BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.0.2.3, Interface address 192.0.2.1

Backup Designated router (ID) 192.0.2.2, Interface address 192.0.2.1

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:19

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 2, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.2  (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Y el resultado para el Router2 es el siguiente.

Router2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.3           1   FULL/DR         00:01:49     192.0.2.1         Serial1/0

Router2# show ip ospf interface s1/0

Serial1/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.2, Network Type NON_BROADCAST, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1

Designated Router (ID) 192.0.2.3, Interface address 192.0.2.1

Backup Designated router (ID) 192.0.2.2, Interface address 192.0.2.1

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:01

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 2, maximum is 2

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.3  (Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Configuraciones para conexiones punto a multipunto

Router1

interface Loopback0

ip address 192.0.2.3 255.255.255.255

!

interface Serial2

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf network point-to-multipoint

no keepalive

frame-relay map ip 192.0.2.1 16 broadcast

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

!

Router2

interface Loopback0

ip address 192.0.2.2 255.255.255.255

!

interface Serial1/0

ip address 192.0.2.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

ip ospf network point-to-multipoint

no keepalive

clockrate 2000000

frame-relay map ip 192.0.2.1 16 broadcast

!

router ospf 1

network 192.0.2.0 0.0.0.255 area 0

Consejos de verificación

Este es el resultado del comando show para el Router1.

Router1# show ip ospf neighbors

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.2           1   FULL/  -        00:01:53    192.0.2.1         Serial2

Router1# show ip ospf interface s2

Serial2 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.3, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:18

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.2

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Y el resultado para el Router2 es el siguiente.

Router2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.0.2.3           1   FULL/  -        00:01:58     192.0.2.1         Serial1/0

Router2# show ip ospf interface s1/0

Serial1/0 is up, line protocol is up

Internet Address 192.0.2.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 192.0.2.2, Network Type POINT_TO_MULTIPOINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_MULTIPOINT,

Timer intervals configured, Hello 30, Dead 120, Wait 120, Retransmit 5

Hello due in 00:00:18

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 192.0.2.3

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Nota: No hay DR ni BDR seleccionados cuando la red NBMA se configura como punto a multipunto, como se muestra en las salidas, ya que se trata como una colección de links punto a punto.

Para obtener más información, vea Configuración de OSPF.

Información Relacionada

- Página de Soporte OSPF

- Página de Soporte de IP Routing Protocols

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems