Contenido

Introducción

Descripción del mensaje de error

Comandos para resolución de problemas

Posibles Causas

Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas de OSPF-5-ADJCHG: ... Vecino inactivo: Demasiadas retransmisiones mensaje de error Open Shortest Path First (OSPF).

Descripción del mensaje de error

Se desactiva una adyacencia OSPF y se genera este mensaje de error:

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on TenGigabitEthernet2/1

from FULL to DOWN, Neighbor Down: Too many retransmissions

Este mensaje de error significa que las retransmisiones de los paquetes OSPF ocurren hasta que OSPF alcanza su límite de 25 retransmisiones. En ese momento, la adyacencia OSPF se desactiva y se genera el mensaje de error.

Comandos para resolución de problemas

Ingrese el comando show ip ospf neighbor detail para verificar las retransmisiones OSPF. A continuación se muestra un ejemplo de salida del comando show ip ospf neighbor detail :

Router#show ip ospf neighbor gigabitEthernet 0/1 detail

Neighbor 10.100.100.1, interface address 10.1.1.1

In the area 0 via interface GigabitEthernet0/1

Neighbor priority is 0, State is LOADING, 5 state changes

DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0

Options is 0x12 in Hello (E-bit L-bit )

Options is 0x52 in DBD (E-bit L-bit O-bit)

LLS Options is 0x1 (LR)

Dead timer due in 00:00:33

Neighbor is up for 00:02:06

Index 1/1, retransmission queue length 0, number of

retransmission 0

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Number of retransmissions for last link state request

packet 25

Poll due in 00:00:03

Alternativamente, puede ingresar el comando show ip ospf retransmit-list para verificar las retransmisiones OSPF. Este comando muestra una lista que contiene todos los anuncios de estado de link (LSA) que esperan ser enviados de nuevo. A continuación se muestra un ejemplo de salida del comando show ip ospf retransmit-list:

Router# show ip ospf retransmission-list serial 0

OSPF Router with ID (192.168.1.12) (Process ID 1)

Neighbor 192.168.1.11, interface Serial0 address 172.16.1.11

Link state retransmission due in 3764 msec, Queue length 2

Type   LS ID          ADV RTR        Seq NO       Age    Checksum

1      192.168.1.12   192.168.1.12   0x80000210   0      0xB196

Posibles Causas

Estas son algunas de las causas posibles que pueden conducir a la generación del mensaje de error (esta no es una lista completa):

- Hay pérdida de paquetes en el link, lo que hace que se descarten los paquetes OSPF.

- Se ha configurado el comando ip ospf mtu-ignore. Consulte el documento IP OSPF MTU-Ignore Command Cisco para obtener más información.

- Hay un problema relacionado con la unidad de transmisión máxima (MTU) y el tamaño de los paquetes OSPF. Refiérase al documento Nota Técnica de Cisco de Packing OSPF, MTU y LSA para obtener más información.