Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Alcance e impacto

Plataformas de Cisco afectadas

Application Networking Services

Interfaces y módulos

Cisco IOS Software

Administración de la red

Redes ópticas

Seguridad y VPN

TelePresence

Herramientas y Recursos

Entrega de contenido, cable y vídeo

Voice and Unified Communications

Tecnología inalámbrica

Configuraciones y soluciones alternativas

Implicaciones de Network Time Protocol

Adaptive Security Appliances (ASA) y plataformas PIX

Sistema de redes de contenido y aplicaciones (ACNS)

Plataformas CatOS

CiscoWorks

Switch de servicios de contenido (CSS)

Detección y prevención de intrusiones

Plataformas de software Cisco IOS

Cisco IOS XR

Switches de almacenamiento (SAN-OS): almacenamiento MDS serie 9500

Concentradores VPN 3000 (SO Altiga)

Antecedentes

Información Relacionada

Introducción

El 30 de abril de 2007, el Honorable Rick Barker, Ministro del Interior, anunció una prórroga de tres semanas para el horario de verano. El horario de verano (DST) va desde el último domingo de septiembre hasta el primer domingo de abril.

Resumen de cambios en el horario de verano

Anterior a 2007

Año 2007 y años posteriores

Inicio

Primer domingo de octubre

2.00 horas 30 de septiembre de 2007 (último domingo de septiembre)

Finalizar

Tercer domingo de marzo

3.00 horas del 6 de abril de 2008 (primer domingo de abril)

Para obtener más información sobre el horario de verano en Nueva Zelandia, visite el sitio web del Departamento de Asuntos Internos:

http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument#D

Los cambios de configuración proporcionados en este documento son necesarios para cambiar las fechas "programadas" del horario de verano para varias zonas horarias. Es posible que algunos dispositivos que ejecutan software más reciente no necesiten este cambio si la solicitud de mejora se incluye en la versión del software que se ejecuta en el dispositivo. En el software que incluye esta mejora, los valores OLD summertime se han cambiado a los valores NEW summertime y los cambios de configuración en este documento no son necesarios. Para obtener información detallada sobre productos individuales, vea Plataformas de Cisco afectadas.

Los cambios en la configuración o en el sistema operativo deberán producirse en los dispositivos que implementan las reglas antiguas, de modo que el tiempo del dispositivo pueda ser correcto, en registros y otras comunicaciones selladas de tiempo desde el dispositivo/plataforma.

[Volver al principio]

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Alcance e impacto

El cambio de DST afecta a todos los dispositivos que admiten un cambio de hora automático cuando están configurados para soportar el horario de verano. Este cambio afecta a los dispositivos de Cisco y de otros fabricantes. Los clientes deben ponerse en contacto con cualquier proveedor que utilice mensajes urgentes u otras comunicaciones con marca de tiempo para determinar el impacto del cambio al principio y al final del horario de verano.

Los dispositivos afectados que no se cambian pueden mostrar el tiempo exactamente 1 hora libre de la hora real durante los períodos DST en primavera y otoño. En 2007, el DST comienza una semana antes y termina una semana después que en años anteriores. Este cambio surtirá efecto por primera vez en septiembre de 2007. Este cambio puede tener un impacto importante en las actividades de correlación de eventos que se realizan como parte de la resolución de problemas y supervisión de operaciones normales.

Para los dispositivos relacionados con la seguridad, donde los registros se capturan, se correlacionan y se almacenan para referencia futura, este cambio de hora podría hacerlos incorrectos en situaciones en las que es necesario recuperarlos para reconstruir una secuencia de eventos. Es posible que los sellos de hora incorrectos no sean un problema para los eventos que obtienen una acción inmediata. Sin embargo, en el futuro, estos eventos harían referencia a tiempos incorrectos.

Cualquier dispositivo con controles y actividades basados en el tiempo, como servidores AAA (Authentication Authorization Accounting), dispositivos de contenido (CE), trabajos cron y servidores de transmisión de vídeo, puede verse afectado y se debe comprobar con el proveedor adecuado.

Otros ejemplos incluyen las llamadas que se registran en el momento incorrecto y que podrían afectar a la información de facturación y de informes detallados de llamadas o a los tiempos de marcación inexactos de las campañas, que resultan en marcar clientes fuera de los períodos de tiempo asignados definidos por las agencias gubernamentales, lo que puede ser una violación de las regulaciones gubernamentales.

En consecuencia, cualquier dispositivo con controles y actividades basados en tiempo, como servidores de autenticación, actividades de sincronización y eventos programados (es decir, trabajos por lotes, copias de seguridad cronometradas o capacidades o scripts de marcación automática para fines de telemarketing , etc.) que se haya configurado para utilizar las reglas DST de Nueva Zelanda se vería afectado durante el período de tiempo en que entren en vigor las nuevas reglas DST de Nueva Zelanda, pero las antiguas reglas DST siguen siendo aplicado.

[Volver al principio]

Plataformas de Cisco afectadas

Las tablas de esta sección enumeran las ID de mejora de Cisco que se crearon para realizar el seguimiento de los cambios en los valores predeterminados del sistema operativo para diversas plataformas. Las versiones de software que incluyen estas mejoras cambiarán correctamente la hora en la que se configura para observar el horario de verano. Las versiones de software que no incluyan estas mejoras, pero admitan el horario de verano, utilizarán las fechas anteriores, que no son válidas después del 30 de septiembre de 2007.

Consulte estas categorías para obtener más información sobre su producto:

- Application Networking Services

- Interfaces y módulos

- Administración de la red

- Redes ópticas

- Seguridad y VPN

- TelePresence

- Herramientas y Recursos

- Entrega de contenido, cable y vídeo

- Voice and Unified Communications

- Tecnología inalámbrica

Para ver cada mejora y la versión en la que está integrada, haga clic en el ID de seguimiento de Cisco adecuado o utilice la Herramienta de errores (sólo clientes registrados) . Debe registrarse en Cisco.com para ver esta información. Para obtener una lista completa de los avisos de campo del producto, consulte la página Resumen de aviso de campo del producto.

Nota: Las tablas de esta sección hacen referencia a los avisos de campo que no se han publicado. Una vez que se publica un aviso, la referencia adecuada se actualizará con un enlace a ese documento.

[Volver al principio]

Application Networking Services

Producto Cisco

ID de seguimiento de Cisco

Notas

Sistema de redes de contenido y aplicaciones (ACNS)

CSCsk20769

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62896 - Nuevos cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco WAAS, WAFS, ACNS.

Application Control Engine (ACE)

N/A

clock timezone standard <timezone> introducido en A.1.4 y posteriores.

Dispositivo de switches de servicios de contenido (CSS)

N/A

comando clock Summer-time introducido en la versión 8.10 / 7.10 y posteriores.

Content Switching Module (CSM)

N/A

Desde el blade SUP - calendario de reloj válido.

Dispositivo selector de sitio global (GSS)

N/A

comando clock user verano-time introducido en la versión 1.3.2.

Wide Area Application Services (WAAS)

CSCsj93996

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62896 - Nuevos cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco WAAS, WAFS, ACNS.

Wide Area File Services (WAFS)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62896 - Nuevos cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco WAAS, WAFS, ACNS.

[Volver al principio]

Interfaces y módulos

Producto Cisco

ID de seguimiento de Cisco

Notas

Módulo de red de control de rendimiento de aplicaciones (NME-APA) Módulo de red Cisco Unity Express Network Module (NM-CUE) Content Engine Network Module (NM-CE) Network Analysis Module (NM-NAM)

CSCsj75969

Para obtener más información, consulte estos avisos de campo:

- Aviso de problemas FN - 62888 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Unity Express

- Aviso de problemas FN - 62886 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda que entrarán en vigor en septiembre de 2007 para NME-APA

[Volver al principio]

Cisco IOS Software

Producto Cisco

ID de seguimiento de Cisco

Notas

Soluciones Cisco IOS®:

- Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)

- EasyVPN

- IPSec

- Módulos de servicios

- WebVPN

N/A

El hardware VPN 3K se debe cambiar manualmente a través de la GUI. Elija Configuration > System > General y realice cambios en el cuadro de diálogo Time and Date. Las aplicaciones cliente VPN se deben cambiar a través de los parámetros de Windows. El SPA VPN se debe cambiar con el comando clock en Cisco IOS. Consulte Plataformas de Software Cisco IOS en la sección Configuraciones y Soluciones de este documento para obtener más información.

Plataformas de software Cisco IOS

N/A

Consulte Plataformas de Software Cisco IOS en la sección Configuraciones y Soluciones de este documento para obtener información sobre este producto.

Cisco IOS XR

N/A

Consulte Cisco IOS XR en la sección Configuraciones y Soluciones de este documento para obtener información sobre este producto.

[Volver al principio]

Administración de la red

Producto Cisco

ID de seguimiento de Cisco

Notas

Building Broadband Service Manager (BBSM)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62914 - Nueva Zelanda Modificaciones en la política de horario de verano a partir de septiembre de 2007 - Para Building Broadband Service Manager (BBSM).

Servicios comunes de CiscoWorks (CWCS)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62897- Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 para CiscoWorks LMS.

Solución CiscoWorks LAN Management Solution (LMS) versión 2.2

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62897- Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 para CiscoWorks LMS.

CiscoWorks LAN Management Solution (LMS) versiones 2.5 y 2.6

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62897- Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 para CiscoWorks LMS.

CiscoWorks Network Compliance Manager (NCM)

N/A

No se ha implementado ningún CiscoWorks Network Compliance Manager (NCM) en Nueva Zelanda. No se proporcionarán parches.

Solución CiscoWorks Small Network Management Solution (SNMS)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62897- Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 para CiscoWorks LMS.

CiscoWorks Voice Manager (CWVM)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62904- Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 para CiscoWorks Voice Manager (CWVM).

Cisco Works Internetwork Performance Monitor (IPM)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62958 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 para CiscoWorks IPM.

Centro de soluciones IP (ISC)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62933 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda que entraron en vigencia en septiembre de 2007 - Para IP Solution Center (ISC).

Administrador de licencias (CLM)

N/A

Para obtener más información, consulte Cisco License Manager.

Administrador de transporte inalámbrico móvil (MWTM)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62909 - Nueva Zelanda Cambios en la política de horario de verano a partir de septiembre de 2007 - Para Mobile Wireless Transport Manager (MWTM).

NetFlow Collection Engine (NFC)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62908 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda que entraron en vigencia en septiembre de 2007 - Para NetFlow Collector (NFC).

Network Analysis Module (NAM)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62911 - Nuevos cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda, a partir de septiembre de 2007 para Network Analysis Module (NAM).

Monitor de conectividad de red

N/A

No se necesitan parches.

Network Registrar (CNR)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62920 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Network Registrar (CNR).

Performance Visibility Manager (PVM)

N/A

No se necesitan parches.

QoS Policy Manager (QPM)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62912 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda que entraron en vigencia en septiembre de 2007 - Para QoS Policy Manager (QPM).

Secure Access Control Server (ACS)

N/A

Fijo en la versión 4.1.2 y posteriores. Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62905 - Nueva Zelanda Cambios en la política de horario de verano a partir de septiembre de 2007 - Para Access Control Server (ACS).

Sheer 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4

N/A

Este producto ha superado el hito de fin de soporte. Consulte EOS/EOL para Sheer 3.1, Sheer 3.2, Sheer 3.3, Sheer 3.4 para leer el Boletín de fin de vida de este producto.

Signaling Gateway Manager (SGM)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62913 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda que entraron en vigencia en septiembre de 2007 - Para Signaling Gateway Manager (SGM).

Subscriber Edge Services Manager (SESM)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62929 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes A Partir De Septiembre De 2007 - For Subscriber Edge Services Manager (SESM).

Administrador de transporte (CTM)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62936 Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Transport Manager (CTM).

WAN Manager (CWM)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62917 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco WAN Manager (CWM).

[Volver al principio]

Redes ópticas

Producto Cisco

ID de seguimiento de Cisco

Notas

Productos ópticos de ONG

N/A

Parches DST de Nueva Zelanda no requeridos para productos ópticos.

[Volver al principio]

Seguridad y VPN

Producto Cisco

ID de seguimiento de Cisco

Notas

Plataformas Adaptive Security Appliances (ASA)

N/A

Utilice el comando clock Summer-time para establecer las horas de inicio y fin de Daylight Savings.

WebVPN con dispositivos de seguridad adaptable (ASA)

N/A

Utilice el comando clock Summer-time para establecer las horas de inicio y fin de Daylight Savings.

Adaptive Security Appliances (ASA) IPSec

N/A

Utilice el comando clock Summer-time para establecer las horas de inicio y fin de Daylight Savings.

Adaptive Security Device Manager (ASDM)

N/A

Utilice el comando clock Summer-time para establecer las horas de inicio y fin de Daylight Savings.

Cisco Trust Agent (CTA)

N/A

Fijo en la versión 2.4.1.

Solución CiscoWorks Security Information Management Solution (SIMS)

CSCsk12300

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62890 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para CiscoWorks Security Information Management Solution (CW-SIMS).

Dispositivo de detección y protección DDOS

N/A

Los usuarios deben actualizar el sistema a la versión de firmware 6.0(5) para incorporar los nuevos parámetros de configuración de DST. Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62741 - Cambios en el horario de verano (DST) de EE. UU. - Todas las versiones de dispositivo de detección y protección DDOS - Se requiere un cambio o actualización de la configuración.

Sistema de prevención de intrusiones (IPS)

N/A

service host > summertime-option recurrente

Dispositivo NAC (Cisco Clean Access)

N/A

Fijo en estas versiones: 3.005(011.001), 3.6(4.3), 4.0(3.3), 4.0(4) y 4.1(0).

Plataformas PIX

N/A

Utilice el comando clock Summer-time para establecer las horas de inicio y fin de Daylight Savings.

PIX Device Manager (PDM)

N/A

Utilice el comando clock Summer-time para establecer las horas de inicio y fin de Daylight Savings.

Dispositivo ACS seguro

N/A

Para obtener más información, consulte Aviso de campo: FN - 62905 - Nueva Zelanda Modificaciones de la política de horario de verano a partir de septiembre de 2007 - Para ACS.

Sistema de respuesta, análisis y supervisión de seguridad (CS-MARS)

CSCsk11384

Fijo en las versiones 4.3.2 y 5.3.2. Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62891 - Nuevos cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco CS-MARS.

Administrador de flujos de videovigilancia (ICEVSSW)

N/A

Para obtener más información, consulte Aviso de campo: FN - 62885 - Nueva Zelanda - Cambios en la política de horario de verano a partir de septiembre de 2007 para ICEVSSW.

Clientes VPN 3K

N/A

El hardware VPN 3K se debe cambiar manualmente a través de la GUI. Elija Configuration > System > General y realice cambios en el cuadro de diálogo Time and Date. Las aplicaciones cliente VPN se deben cambiar a través de los parámetros de Windows. El SPA VPN se debe cambiar con el comando clock en Cisco IOS. Consulte Plataformas de Software Cisco IOS en la sección Configuraciones y Soluciones de este documento para obtener más información.

[Volver al principio]

TelePresence

Producto Cisco

ID de seguimiento de Cisco

Notas

Códec de TelePresence

CSCsk44933

Consulte CSCsk44933: Necesidad de reconstruir la base de datos TZ en CTS para soportar el cambio de tiempo DST para obtener información sobre este producto.

Administrador de TelePresence

N/A

Consulte Notificación: FN - 62918 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change a partir de septiembre de 2007 - para Cisco TelePresence Codec, Cisco TelePresence Manager (CTM) y Cisco TelePresence Multipoint Switch (CTMS) para obtener información sobre este producto.

[Volver al principio]

Herramientas y Recursos

Producto Cisco

ID de seguimiento de Cisco

Notas

Cisco IP Telephony Monitor (ITM) versión 2.0

N/A

Unified Operations Manager (CUOM) versiones 1.1 y 2.0

N/A

Unified Service Monitor (CUSM) versiones 1.1 y 2.0

N/A

[Volver al principio]

Entrega de contenido, cable y vídeo

Producto Cisco

ID de seguimiento de Cisco

Notas

Solución de control de servicios (SCE)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62641 - SCE - Cambios en la política de horario de verano de EE. UU. a partir de marzo de 2007 para SCE.

[Volver al principio]

Voice and Unified Communications

Si ejecuta un sistema de varios productos de Cisco Unified Communications, consulte el Manual de actualización del sistema correspondiente para conocer el orden recomendado para actualizar los productos. Existe un manual de actualización del sistema independiente para cada versión de Unified CallManager en la que se basa un sistema.

Para localizar información para las versiones de prueba del sistema basadas en Unified CallManager 4.x, Manuales de actualización del sistema, complete estos pasos:

1. Diríjase a http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/uc_system/GB_resources/ipcmtrix.htm.

2. Haga clic en el encabezado de la columna correspondiente al conjunto de versiones que utilice. (Tenga en cuenta que la versión de prueba del sistema no es la misma que la versión de Unified CallManager).

3. Vaya al enlace del Manual de actualización del sistema.

Nota: Si recibe un error que indica "No se puede abrir el script", desactive cualquier software antiintrusión o Cisco Security Agent que se ejecute en Cisco Callmanager antes de ejecutar el parche DST.

Para localizar información para Unified Communications Systems basada en Unified CallManager 5.x, System Upgrade Manuals, complete estos pasos:

1. Diríjase a http:///www.cisco.com/go/unified-techinfo.

2. Haga clic en el enlace correspondiente a la versión del sistema que utilice. (La versión de la versión del sistema suele ser, pero no necesariamente, la misma que la versión de Unified CallManager.)

3. Haga clic en la pestaña Preparación y Plan y haga clic en el enlace Planificación de la actualización del sistema ubicado en la Tabla de contenido en el lado izquierdo de la página.

Producto Cisco

ID de seguimiento de Cisco

Notas

Agent Desktop (CAD)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62937 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Agent Desktop.

Switch de telefonía de banda ancha (BTS 10200)

N/A

Los cambios en el horario de verano de Nueva Zelandia no se abordarán hasta que se haya desplegado BTS10200 en Nueva Zelandia.

Servidor de colaboración (CCS): 3.0, 4.0 y 5.0

N/A

Para obtener más información, consulte Aviso de campo: FN - 62907 - Nueva Zelanda Modificaciones de la política de horario de verano a partir de septiembre de 2007 - Para CCS.

Conexión de conferencia (CCC)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62869 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change Efectuado en septiembre de 2007 - para Cisco Conference Connection (CCC).

Herramientas de soporte de Contact Center

CSCsj47419

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62925 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para las herramientas de soporte de Cisco Contact Center.

Administrador de interacción de correo electrónico

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62926 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Web Interaction Manager y Email Interaction Manager.

Emergency Responder (CER)

N/A

Servidor de fax

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62901 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para el servidor de fax de Cisco.

Intelligent Contact Management (ICM) Enterprise: 4.x, 5.0 y 6.0

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Consideraciones para el cambio del horario de verano de Nueva Zelanda 2007-2008.

Paquete interactivo (CIS)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: Field Notice - FN - 62947 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes Efectuado En Septiembre De 2007 - For Cisco Interactive Suite.

IP Communicator (CIPC)

CSCsj83567

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62866 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change a partir de septiembre de 2007 - para Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA) y Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).

IP Contact Center (IPCC) Enterprise

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Consideraciones para el cambio del horario de verano de Nueva Zelanda 2007-2008.

IP Contact Center (IPCC) Express

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Consideraciones para el cambio del horario de verano de Nueva Zelanda 2007-2008.

IP Contact Center (IPCC) alojado: 4.x y 5.0

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Consideraciones para el cambio del horario de verano de Nueva Zelanda 2007-2008.

Sistema de colaboración e interoperabilidad IP (IPICS)

CSCsj75834

Los cambios en el horario de verano de Nueva Zelandia se abordarán en una futura versión del IPICS.

SoftPhone IP

CSCsj83567

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62866 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change a partir de septiembre de 2007 - para Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA) y Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).

Media Blender (CMB) 5.0

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: Field Notice - FN - 62947 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes Efectuado En Septiembre De 2007 - For Cisco Interactive Suite.

Sistema operativo Windows Media Convergence Server (MCS OS)

CSCsj56317

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62919 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes a partir de septiembre de 2007 - para Media Convergence Server Windows Operating System (MCS OS).

Opción saliente: 6.0, 7.0 y 7.1

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Consideraciones para el cambio del horario de verano de Nueva Zelanda 2007-2008.

Asistente personal

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62895 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Personal Assistant.

Puerta de enlace PSTN (PGW2200)

CSCsj75847

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62889 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 para Cisco PSTN Gateway (PGW2200).

Entorno de aplicaciones unificadas (CUAE)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62902 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified Application Environment (CUAE).

Módulo de expansión de línea de 14 botones de Unified CallManager

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

Sistema de copia de seguridad y restauración de Unified CallManager (BARS)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager BAT

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

CAR de Unified CallManager

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

DNA de Unified CallManager

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager Express (CCME)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager ITM

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

JTAPI de Unified CallManager

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

MLA de Unified CallManager

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

Servicio Unified CallManager (ccm.exe)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

Proveedor de servicios de telefonía (TSP) de Unified CallManager

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

Versión del servicio WinOS de Unified CallManager

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

versiones 3.x, 4.x y 5.x de Unified Communications Manager CUCM

CSCsj56236 CSCsj58771 CSCsj56299 CSCsj67456 CSCsj67059

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62883 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified CallManager.

Unified Contact Center Enterprise/Hosted

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62923 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal y Cisco Unified Contact Center Express.

Unified Contact Center Express

N/A

Para obtener más información, consulte. Para obtener más información, consulte estos avisos de campo:

- Aviso de problemas FN - 62880 - Cambios en las políticas de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX)

- Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62923 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal y Cisco Unified Contact Center Express.

Portal de voz de cliente unificado (CVP)

N/A

Para obtener más información, consulte estos avisos de campo:

- Aviso de problemas FN 62924 - Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) - Consideraciones sobre el cambio en el horario de verano de 2007 para Nueva Zelanda

- Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62923 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal y Cisco Unified Contact Center Express.

ACD de Unified Intelligent Contact Management (ICM)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Consideraciones para el cambio del horario de verano de Nueva Zelanda 2007-2008.

Gestión de contactos inteligente unificada Enterprise y alojada: 7.0 y 7.1

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Consideraciones para el cambio del horario de verano de Nueva Zelanda 2007-2008.

Teléfonos IP unificados (serie 7900)

CSCsj58806

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62878 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para teléfonos IP de Cisco Unified.

Unified MeetingPlace

CSCsj62747 CSCsj64680 CSCsj62766

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62873 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change (Nueva Zelanda ahorrando tiempo) a partir de septiembre de 2007 - para productos Cisco MeetingPlace (MP).

Unified MeetingPlace Express

CSCsj64732

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62872 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change Efectuado en septiembre de 2007 - para Cisco MeetingPlace Express (MPE).

Unified Personal Communicator (CUPC)

CSCsj83567

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62866 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change a partir de septiembre de 2007 - para Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA) y Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).

Unified Presence (CUP)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62952- Nueva Zelanda Cambio en la política de horario de verano a partir de septiembre de 2007 - para Cisco Unified Presence (CUP).

Unified System Contact Center Enterprise (System IPCC) - 7.0, 7.1

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Consideraciones para el cambio del horario de verano de Nueva Zelanda 2007-2008.

Unified Video Advantage (CUVA)

CSCsj83567

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62866 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change a partir de septiembre de 2007 - para Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA) y Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).

Conferencias de vídeo unificadas (CUVC)

CSCsj83445

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62871 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change a partir de septiembre de 2007 - para productos de videoconferencia Cisco Unified (CUVC).

Optimización de la plantilla unificada (WFO)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62931 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Unified Workforce Optimization (WFO).

Unity Connection

CSCsj72840

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62874 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Unity Connection.

Unity Express

CSCsj75969

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62888 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Unity Express.

Correo de voz de Unity

CSCsj81705 CSCsj81671 CSCsj81527

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62868 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 para Cisco Unity.

Gateway de teléfono analógico VG248

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62870 - Nueva Zelanda Cambio de la política de horario de verano a partir de septiembre de 2007 - para Cisco VG248.

Herramienta de aprovisionamiento de voz (VPT)

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62899 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes (Nueva Zelanda ahorrando tiempo) A partir de septiembre de 2007 - For Voice Provisioning Tool (Herramienta de aprovisionamiento de voz).

Opción de colaboración web: 5.0

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62923 - Cambios en la política de horario de verano de Nueva Zelanda a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal y Cisco Unified Contact Center Express.

Administrador de interacción web

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62926 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes a partir de septiembre de 2007 - Para Cisco Web Interaction Manager y Email Interaction Manager.

[Volver al principio]

Tecnología inalámbrica

Producto Cisco

ID de seguimiento de Cisco

Notas

Puntos de acceso y controladores inalámbricos

N/A

Para obtener más información, refiérase a Aviso Práctico: FN - 62894 - Nueva Zelanda Cambio en la política de horario de verano a partir de septiembre de 2007 - Productos inalámbricos.

[Volver al principio]

Configuraciones y soluciones alternativas

Esta sección contiene soluciones o configuraciones manuales para las plataformas de Cisco más comunes que admiten horario de verano.

Configuraciones disponibles

Plataforma de Cisco

Solución alternativa disponible

Adaptive Security Appliances (ASA) y plataformas PIX

Yes

Sistema de redes de contenido y aplicaciones (ACNS)

Yes

Plataformas CatOS

Yes

CiscoWorks

Parche

Switch de servicios de contenido (CSS)

Yes

Detección y prevención de intrusiones

Yes

Plataformas de software Cisco IOS

Yes

Cisco IOS XR

Yes

Switches de almacenamiento (SAN-OS): almacenamiento MDS serie 9500

Yes

Concentradores VPN 3000 (SO Altiga)

No: se establece manualmente en marzo y noviembre

[Volver al principio]

Implicaciones de Network Time Protocol

Aunque puede parecer que el uso del protocolo de tiempo de red (NTP) evitará cualquier problema relacionado con estos cambios de hora, el NTP y el tiempo de ahorro de luz diurna son mutuamente excluyentes y uno no ayuda ni dificulta el otro. Network Time Protocol es una utilidad utilizada para sincronizar relojes en diferentes dispositivos. Normalmente, NTP toma un reloj de referencia de un origen basado en el Tiempo universal coordinado (UTC), que no cambia independientemente del DST.

Por ejemplo, la hora estándar oriental (EST) en Estados Unidos está cinco horas por detrás de la hora UTC cuando el horario de verano no está activo. EST se encuentra a cuatro horas de retraso cuando el horario de verano está activo. La configuración de DST es muy específica para la zona horaria en la que se implementa el dispositivo, y NTP UTC se utiliza como referencia cuando se calcula DST en cada dispositivo individual.

[Volver al principio]

Adaptive Security Appliances (ASA) y plataformas PIX

Puede cambiar los parámetros de configuración de DST para un sistema que ejecute el Cisco PIX o ASA OS con un único comando de configuración. Puede ejecutar este comando en cualquier momento y en cualquier dispositivo para cambiar la configuración predeterminada actual del dispositivo dado.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Para cumplir con el cambio de tiempo de DST de 2007, utilice este comando en cualquier dispositivo que ejecute el Cisco PIX o ASA OS:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

Nota: Si no utiliza la opción verano-hora, no se verá afectado por este problema. Para verificar que no utiliza la opción verano-hora, ejecute este comando:

Nota:  ‘show run’ | incluir el verano

Si no recibe el resultado de este comando, el dispositivo no se verá afectado por este problema. Si recibe resultados y su dispositivo se ve afectado por este problema, comuníquese con el Centro de asistencia técnica de Cisco (TAC) para obtener la imagen provisional 6.3(5.123).

[Volver al principio]

Sistema de redes de contenido y aplicaciones (ACNS)

Puede cambiar los parámetros de configuración de DST para Cisco Application and Content Networking System (ACNS) o Content Engine con un único comando de configuración. Puede ejecutar este comando en cualquier momento y en cualquier dispositivo para cambiar la configuración predeterminada actual del dispositivo dado.

clock summertime zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Para cumplir con el cambio de tiempo de DST de 2007, utilice este comando en cualquier dispositivo ACNS:

clock summertime EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[Volver al principio]

Plataformas CatOS

Puede cambiar los parámetros de configuración de DST para un sistema que ejecute Cisco CatOS versión 5.4 y posteriores con un único comando de configuración. Puede ejecutar este comando en cualquier momento y en cualquier dispositivo para cambiar la configuración predeterminada actual del dispositivo dado.

set summertime recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Para cumplir con el cambio de tiempo de DST de 2007, utilice este comando en cualquier dispositivo que ejecute Cisco CatOS versión 5.4 y posteriores:

set summertime enable EDT

set summertime recurring second Sunday March 02:00 first Sunday November 02:00 60

[Volver al principio]

CiscoWorks

Las aplicaciones de gestión, como CiscoWorks y Cisco Secure ACS, utilizan el tiempo proporcionado por el sistema operativo. Por lo tanto, para resolver el problema de DST, debe instalar el parche del sistema operativo que contiene la corrección para su sistema operativo (Windows, Solaris, etc.).

Si la plataforma incluye un sistema operativo que mantiene Cisco, como Unified CallManager o el dispositivo ACS, Cisco proporcionará un parche. Consulte la lista de productos afectados en la sección Administración de redes para determinar cuándo estará disponible un parche para su producto.

[Volver al principio]

Switch de servicios de contenido (CSS)

Puede cambiar los parámetros de configuración de DST para un switch de servicios de contenido (CSS) que ejecute WebNS con un único comando de configuración. Puede ejecutar este comando en cualquier momento en el modo SuperUser en un CSS para cambiar la configuración predeterminada actual del dispositivo dado.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Para cumplir con el cambio de tiempo de DST de 2007, utilice este comando en un CSS que ejecute WebNS:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

Nota: El comando CSS clock Summer-time apareció por primera vez en la versión 7.50.

[Volver al principio]

Detección y prevención de intrusiones

Para cambiar la configuración de verano en los dispositivos de detección y prevención de intrusiones de Cisco, utilice la opción de configuración de la CLI:

Modify summer time settings? [no]:yes

Recurring, Date or Disable[recurring]:

Start Month[mar]:

Start Week[2]:

Start Day[sun]:

Start Time[02:00:00]:

End Month[nov]:

End Week[1]:

End Day[sun]:

End Time[02:00:00]:

DST Zone[]: EDT

Offset[60]:

Nota: Los paquetes de administración basados en GUI pueden incluir una pantalla de configuración basada en tiempo que puede utilizar para realizar los cambios necesarios.

Nota:  [Volver al principio]

Plataformas de software Cisco IOS

Los parámetros de configuración de DST de Cisco IOS se pueden cambiar con un único comando de configuración. Puede ejecutar este comando en cualquier momento y en cualquier dispositivo para cambiar la configuración predeterminada actual del dispositivo.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Para obtener información detallada sobre el comando clock Summer-time, refiérase a Referencia de Comandos de Administración de Redes de Cisco IOS.

Para cumplir con el cambio de tiempo de 2007 NZ DST, utilice el comando clock Summer-time en cualquier dispositivo que ejecute Cisco IOS. Este ejemplo corresponde a la zona horaria NZST/NZDT:

clock summer-time NZDT recurring last Sun Sep 2:00 1 Sun Apr 3:00

[Volver al principio]

Cisco IOS XR

Puede cambiar los parámetros de configuración de DST para un sistema que ejecuta Cisco IOS XR con un único comando de configuración. Puede ejecutar este comando en cualquier momento y en cualquier dispositivo para cambiar la configuración predeterminada actual del dispositivo dado.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Para cumplir con el cambio de tiempo de DST de 2007, utilice este comando en cualquier dispositivo Cisco IOS XR:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[Volver al principio]

Switches de almacenamiento (SAN-OS): almacenamiento MDS serie 9500

De forma predeterminada, el MDS SAN-OS no se ajusta para el horario de verano y el software no proporciona valores predeterminados para la configuración de DST. Por lo tanto, cualquier configuración para el horario de verano debe incluir los parámetros para las fechas de inicio y finalización.

clock summer-time zone start_week start_day start_month start_time end_week end_day end_month end_time daylight_offset

Para cumplir con el cambio de tiempo de DST de 2007, utilice este comando:

clock summer-time Eastern 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

Nota: La zona horaria "oriental" es un valor definido por el usuario y se puede determinar con este comando: show running | reloj.

Dado que MDS SAN-OS no ofrece valores predeterminados para la configuración de verano, no se requieren cambios en el código. La configuración de DST para SAN-OS se debe configurar a través de la CLI por estos motivos:

- El Fabric Manager no se puede utilizar para configurar varios switches con esta configuración, ya que no admite la configuración de DST.

- Cisco Fabric Services no admite la configuración del horario de verano, ya que un único fabric puede abarcar varias zonas horarias.

[Volver al principio]

Concentradores VPN 3000 (SO Altiga)

Los parámetros de configuración de DST para un sistema que ejecuta Altiga OS no se pueden cambiar. Actualmente, tanto en las versiones 4.1 como 4.7 de Altiga OS, puede habilitar la función verano para utilizar la configuración predeterminada de horario de verano, como se estableció anteriormente. Para solucionar este problema, debe fijar la hora por delante una hora cuando el nuevo horario de verano se produzca el segundo domingo de marzo. DST debe desactivarse en estos dispositivos para que el dispositivo no intente adelantarse el 1 de abril.

Nota: La información proporcionada en esta sección es una solución temporal para aquellos que decidan no actualizar al código fijo una vez que esté disponible.

Puede desactivar el horario de verano y configurar el reloj como se muestra en esta imagen:

Antecedentes

La información de esta sección se copió del Departamento del Interior de Nueva Zelandia (http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument ).

Ahorro de luz del día que se ampliará

Hon Rick Barker

Ministro del Interior

30 de abril de 2007

Los neozelandeses tendrán tres semanas más de ahorro de luz diurna a partir del 30 de septiembre de este año, después de la decisión del gobierno laborista de extender el período a 27 semanas, anunció hoy el Ministro de Asuntos Internos Rick Barker.

Los relojes avanzarán una hora a la semana antes de lo habitual -el último domingo de septiembre- y otra hora el primer domingo de abril, en lugar del tercer domingo de marzo. Este es el primer cambio en el horario de verano desde 1990.

"La decisión significa que la gente tendrá una hora extra de luz del día por la noche, desde finales de septiembre hasta principios de abril, para disfrutar del aire libre. Esto se basa en la media hora adicional ya integrada en el tiempo de Nueva Zelanda a lo largo del año", dijo Rick Barker.

[Volver al principio]

ID del Documento: 98600

Información Relacionada

- Departamento del Interior de Nueva Zelandia

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems