Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Border Gateway Protocol (BGP) es uno de los protocolos clave para conseguir la redundancia de conexiones de Internet. Conectar la red a dos Proveedores de servicio de Internet (ISP) diferentes se denomina multihoming. Multihoming proporciona redundancia y optimización de red. Selecciona el ISP que ofrece el mejor trayecto a un recurso. Cuando ejecuta BGP con más de un proveedor de servicios, corre el riesgo de que su sistema autónomo (AS) se convierta en un AS de tránsito. Esto provoca que el tráfico de Internet pase por su AS y consuma potencialmente todo el ancho de banda y los recursos de la CPU del router. Este documento aborda este problema y proporciona ejemplos de configuración apropiados.

Prerequisites

Requirements

Consulte este documento antes de continuar:

Ejemplo de Configuración de BGP con Dos Proveedores de Servicio Diferentes (Multihoming)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco 2800 Series Router con Cisco IOS® Software Release 12.4(13r)T

- Cisco 3800 Series Router con Cisco IOS Software Release 12.4(13r)T

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Use la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en este documento.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

En esta red, el Router A se conecta a dos proveedores de servicio diferentes SP-A y SP-B que forman Multihoming donde 1010:1010:::/64 y 2020:2020::/64 se anuncia por el AS 101 al exterior y a la red 1212:12: 64 se recibe de dos AS diferentes, AS 202 y AS 303.

Nota: Aquí hay un link a un video (disponible en Cisco Support Community ) que proporciona una visión general de BGP Multihoming y da consejos sobre cómo resolver problemas comunes de BGP como peering y CPU alta.

Conexión múltiple BGP: Diseño y resolución de problemas - Vídeo de webcast en directo

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Router A

- Proveedor de servicios A

- Proveedor de servicios B

Router A

Router-A#

ipv6 unicast-routing

!---Enables the forwarding of IPv6 packets.

ipv6 cef

interface Serial3/0

description CONNECTED TO SP-A

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ipv6 address 1202:ABCD::/64 eui-64

ipv6 enable

no fair-queue

clock rate 64000

!

interface Serial3/1

description CONNECTED TO SP-B

no ip address

ipv6 address 2303:ABCD::/64 eui-64

clock rate 64000

!

router bgp 101

bgp router-id 1.1.1.1

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor 1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0 remote-as 202

!--- Configures SP-A as neighbor.

neighbor 1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0 ebgp-multihop 2

neighbor 2303:ABCD::21B:54FF:FE54:FB10 remote-as 303

!--- Configures SP-B as neighbor.

!

address-family ipv6

neighbor 1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0 activate

neighbor 2303:ABCD::21B:54FF:FE54:FB10 activate

network 1010:1010::/64

network 2020:2020::/64

exit-address-family

!

Proveedor de serviciosA

SP-A#

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 1202:ABCD::/64 eui-64

ipv6 enable

no fair-queue

!

router bgp 202

bgp router-id 2.2.2.2

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor 1202:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 remote-as 101

!--- Configuers Router A as neighbor.

!

address-family ipv6

neighbor 1202:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 activate

network 1212:1212::/64

exit-address-family

!

Proveedor de serviciosB

SP-B#

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 2303:ABCD::/64 eui-64

no fair-queue

!

router bgp 303

no synchronization

bgp router-id 3.3.3.3

bgp log-neighbor-changes

neighbor 2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 remote-as 101

!--- Configures as Router A as neighbor.

neighbor 2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 ebgp-multihop 5

no auto-summary

!

address-family ipv6

neighbor 2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 activate

network 1212:1212::/64

exit-address-family

!

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

- Router A con dos ISP

Router-A#

show bgp ipv6 unicast summary

BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 101

BGP table version is 6, main routing table version 6

3 network entries using 447 bytes of memory

4 path entries using 304 bytes of memory

4/2 BGP path/bestpath attribute entries using 496 bytes of memory

2 BGP AS-PATH entries using 48 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP using 1295 total bytes of memory

BGP activity 3/0 prefixes, 14/10 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0   4   202   108     119   6    0    0 00:31:41   1

2303:ABCD::21B:54FF:FE54:FB10   4   303   108     121   6    0    0 00:25:1    1

!--- Indicates that Router A is peering with both the ISP SP-A and SP-B

- Rutas aprendidas del Router A de SP-A y SP-B

Router-A#show bgp ipv6 unicast

BGP table version is 6, local router ID is 1.1.1.1

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*> 1010:1010::/64   ::                       0                          32768 i

*  1212:1212::/64   2303:ABCD::21B:54FF:FE54:FB10 0  0 303 i

*>                              1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0 0  0 202 i

*> 2020:2020::/64   ::                       0                         32768 i

- En SP-A:

SP-A#sh bgp ipv6 unicast

BGP table version is 4, local router ID is 2.2.2.2

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*> 1010:1010::/64   1202:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 0 0 101 i

*> 1212:1212::/64   ::                       0            32768              i

*> 2020:2020::/64   1202:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 0 0 101 i

- En SP-B:

SP-B#sh bgp ipv6 unicast

BGP table version is 4, local router ID is 3.3.3.3

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*> 1010:1010::/64   2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 0             0 101 i

*  1212:1212::/64   2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90  0                 101 202 i

*>                  ::                       0         32768 i

*> 2020:2020::/64   2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 0             0 101 i

Troubleshoot

Utilice el comando debug bgp ipv6 update para mostrar información de depuración en las actualizaciones para ayudar a determinar el estado del peering.

Información Relacionada

- Border Gateway Protocol (BGP)

- Casos Prácticos de BGP

- Referencia de Comandos BGP

- Guía de configuración de BGP

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems