Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

VPN-ID

Habilitado para IPv4 e IPv6 para mVPN

Perfiles mVPN

Perfil 0 MDT predeterminado - GRE - Señalización PIM C-mcast

Perfil 1 MDT predeterminado - MLDP MP2MP - Señalización PIM C-mcast

Perfil 2 MDT particionado - MLDP MP2MP - Señalización PIM C-mcast

Perfil 3 MDT predeterminado - GRE - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

Perfil 4 MDT particionado - MLDP MP2MP - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

Perfil 5 MDT particionado - MLDP P2MP - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

VRF MLDP del perfil 6: señalización en banda

Señalización en banda global MLDP del perfil 7

Perfil 8 Global Static (Estático global): P2MP-TE

Perfil 9 MDT predeterminado - MLDP - MP2MP - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

Perfil 10 VRF estático - P2MP TE - BGP-AD

Perfil 11 MDT predeterminado - GRE - BGP-AD - Señalización BGP C-mcast

Perfil 12 MDT predeterminado - MLDP - P2MP - BGP-AD - Señalización BGP C-mcast

Perfil 13 MDT predeterminado - MLDP - MP2MP - BGP-AD - Señalización BGP C-mcast

Perfil 14 MDT particionado - MLDP P2MP - BGP-AD - BGP C-mast Signaling

Perfil 15 MDT particionado - MLDP MP2MP - BGP-AD - Señalización BGP C-mast

Perfil 16 Estático de MDT Predeterminado - P2MP TE - BGP-AD - Señalización de C-mcast BGP

Perfil 17 MDT predeterminado - MLDP - P2MP - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

Perfil 18 Estático de MDT predeterminado - P2MP TE - BGP-AD - Señalización de multidifusión C de PIM

Perfil 19 MDT predeterminado - IR - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

Perfil 20 MDT predeterminado - P2MP-TE - BGP-AD - PIM - Señalización C-mcast

Perfil 21 MDT predeterminado - IR - BGP-AD - BGP - Señalización C-mcast

Perfil 22 MDT predeterminado - P2MP-TE - BGP-AD BGP - Señalización C-mcast

Perfil 23 MDT particionado - IR - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

Perfil 24 MDT particionado - P2MP-TE - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

Perfil 25 MDT particionado - IR - BGP-AD - Señalización BGP C-mcast

Perfil 26 MDT particionado - P2MP TE - BGP-AD - Señalización BGP C-mcast

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo configurar cada perfil de VPN multidifusión (mVPN) dentro de Cisco IOS® sólo para IPv6.

Nota: Las configuraciones que se describen en este documento se aplican a los routers de borde del proveedor (PE).

Prerequisites

Requirements

Antes de continuar con la configuración que se describe en este documento, verifique si hay soporte para un perfil mVPN en la plataforma específica que ejecuta Cisco IOS.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en todas las versiones de Cisco IOS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

Nota: El VRF que se utiliza a lo largo de este documento es VRF one.

Se configura un perfil mVPN para el contexto global o por routing/reenvío virtual (VRF). Sólo se puede utilizar la forma más reciente de definir un VRF (definición VRF) para habilitar IPv6 para los perfiles mVPN. Aquí tiene un ejemplo:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv4

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

address-family ipv6

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

El ruteo de multidifusión para IPv6 debe estar habilitado para los perfiles en el contexto global. Además, la versión 6 de multidifusión independiente del protocolo (PIMv6) debe estar habilitada en la interfaz de bucle invertido global. Esto es cierto si el comando ipv6 multicast-routing está habilitado y si la interfaz de loopback tiene una dirección IPv6 o el comando ipv6 enable está configurado en la interfaz de loopback.

ipv6 multicast-routing

El ruteo multidifusión para IPv6 debe estar habilitado en el VRF para los perfiles en el contexto VRF.

ipv6 multicast-routing vrf one

Es una buena práctica habilitar el registro del protocolo de distribución de etiquetas multipunto (MLDP) con este comando global para los perfiles con MLDP:

mpls mldp logging notifications

El PIM para IPv6 se habilita de forma predeterminada en las interfaces en el contexto global o VRF si se configura el comando ipv6 multicast-routing o ipv6 multicast-routing vrf one correspondiente.

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

ip pim sparse-mode

ipv6 address 2001:DB8:1::1/64

Esto significa que el comando ipv6 pim está habilitado de forma predeterminada en las interfaces. Para los perfiles con VRF, 6 Virtual Provider Edge (6VPE) deben estar completamente operativos para el tráfico de unidifusión. Para el perfil 7, 6 Provider Edge (6PE) debe estar completamente operativo para el tráfico de unidifusión.

Nota: Para que la multidifusión funcione, la unidifusión debe estar completamente operativa.

Configurar

Esta sección describe cómo configurar los perfiles mVPN dentro del IOS de Cisco.

Nota: Use la Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener más información sobre los comandos usados en esta sección.

VPN-ID

El ID de VPN configurado para el VRF sólo es necesario para los perfiles que utilizan MLDP como protocolo de árbol de núcleo y árbol de distribución de multidifusión predeterminado (MDT).

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

âÂ¦

Habilitado para IPv4 e IPv6 para mVPN

Para los perfiles con MDT predeterminado y encapsulación de routing genérico (GRE), si mVPN está habilitado para IPv4 e IPv6, se debe utilizar el mismo MDT predeterminado para ambas familias de direcciones (AFs).

No puede mezclar diferentes perfiles para los diferentes AFs.

Para los perfiles con MDT particionado con MLDP, si mVPN está habilitado para IPv4 e IPv6, se señala un MDT particionado diferente para cada AF para el mismo router PE raíz. El árbol MLDP tendrá un identificador global (GID) diferente en el valor opaco. La misma interfaz de interfaz virtual de ruta conmutada de etiquetas (LSPVIF) se utiliza para ambos AF.

A continuación se muestra un ejemplo en el que se utiliza el perfil 14 tanto para AF IPv4 como para IPv6:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv4

mdt auto-discovery mldp

mdt partitioned mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt partitioned mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

Las fuentes 10.100.1.6 y 2001:DB8:2::6 están detrás del mismo router PE de origen PE2. La entrada de la base de datos de información de routing multidifusión (MRIB) para el grupo de multidifusión IPv4 y el grupo de multidifusión IPv6 utiliza una entrada de multidifusión conmutada de etiquetas (LSM) diferente o entrada MLDP en la base de datos del router PE de entrada, por lo que ambos grupos se reenvían en árboles MLDP diferentes.

PE2#show mpls mldp database opaque_type gid

LSM ID : 5   Type: P2MP   Uptime : 02:18:54

FEC Root           : 10.100.1.2 (we are the root)

Opaque decoded     : [gid 65536 (0x00010000)]

Opaque length      : 4 bytes

Opaque value       : 01 0004 00010000

Upstream client(s) :

None

Expires        : N/A           Path Set ID  : 5

Replication client(s):

MDT  (VRF one)

Uptime         : 02:18:54      Path Set ID  : None

Interface      : Lspvif1

10.100.1.4:0

Uptime         : 00:32:50      Path Set ID  : None

Out label (D)  : 20            Interface    : Ethernet2/0*

Local label (U): None          Next Hop     : 10.1.2.4

LSM ID : 6   Type: P2MP   Uptime : 00:37:06

FEC Root           : 10.100.1.2 (we are the root)

Opaque decoded     : [gid 131072 (0x00020000)]

Opaque length      : 4 bytes

Opaque value       : 01 0004 00020000

Upstream client(s) :

None

Expires        : N/A           Path Set ID  : 6

Replication client(s):

MDT  (VRF one)

Uptime         : 00:37:06      Path Set ID  : None

Interface      : Lspvif1

10.100.1.4:0

Uptime         : 00:18:38      Path Set ID  : None

Out label (D)  : 22            Interface    : Ethernet2/0*

Local label (U): None          Next Hop     : 10.1.2.4

PE2#show ip mfib vrf one 232.1.1.1

Entry Flags:    C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS  - MoFRR  Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts:      Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts:   FS Pkt Count/PS Pkt Count

VRF one

(10.100.1.6,232.1.1.1) Flags:

SW Forwarding: 374/0/100/0, Other: 122/0/122

Ethernet0/0 Flags: A

Lspvif1, LSM/6 Flags: F

Pkts: 374/0

PE2#show ipv6 mfib vrf one route FF3E::4000:1

Entry Flags:    C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS  - MoFRR  Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts:      Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts:   FS Pkt Count/PS Pkt Count

VRF one

(2001:DB8:2::6,FF3E::4000:1)

Ethernet0/0 A

Lspvif1, LSM/5 F

Perfiles mVPN

En esta sección se describen las configuraciones necesarias para cada perfil.

Perfil 0 MDT predeterminado - GRE - Señalización PIM C-mcast

Utilice esta configuración para el perfil 0:

interface Loopback0

ipv6 address 2001:DB8:100::2/128

!

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt default 232.1.1.1

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

!

address-family ipv4 mdt

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Nota: El address-family ipv4 mdt es necesario para el MDT predeterminado que se genera para IPv6 PIM/IP Multicast. Debe tener IPv6 habilitado en la interfaz de loopback, lo que significa que debe haber un comando de dirección IPv6 o ipv6 enable configurado en la interfaz de loopback. Si la multidifusión también está habilitada para IPv4 en el VRF, IPv6 e IPv4 utilizan el mismo MDT predeterminado (el mismo grupo de multidifusión en el contexto global) y la misma interfaz de túnel en el router PE.

Perfil 1 MDT predeterminado - MLDP MP2MP - Señalización PIM C-mcast

Utilice esta configuración para el perfil 1:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

ipv6 multicast-routing vrf one

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Perfil 2 MDT particionado - MLDP MP2MP - Señalización PIM C-mcast

El perfil 2 no se admite actualmente en el IOS de Cisco y el MLDP no admite MDT particionado con multipunto a multipunto (MP2MP).

Perfil 3 MDT predeterminado - GRE - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

Utilice esta configuración para el perfil 3:

interface Loopback0

ipv6 address 2001:DB8:100::2/128

!

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery pim

mdt default 232.1.1.1

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Nota: Debido a que se utiliza el protocolo de gateway fronterizo-detección automática (BGP-AD) para PIM, ya no se necesita AF IPv4 MDT, que era necesario para el perfil 0. Debe tener IPv6 habilitado en la interfaz de loopback, lo que significa que debe haber un comando IPv6 address o ipv6 enable configurado en la interfaz de loopback. Si la multidifusión también está habilitada para IPv6 en el VRF, IPv6 e IPv4 utilizan el mismo MDT predeterminado (el mismo grupo de multidifusión en el contexto global) y la misma interfaz de túnel en el router PE.

Perfil 4 MDT particionado - MLDP MP2MP - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

El perfil 4 no se soporta actualmente en el IOS de Cisco y MLDP no soporta MDT particionado con MP2MP.

Perfil 5 MDT particionado - MLDP P2MP - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

El perfil 5 no se soporta actualmente en el IOS de Cisco y la señalización PIM no se soporta en MDT particionado.

VRF MLDP del perfil 6: señalización en banda

Utilice esta configuración para el perfil 6:

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

ipv6 multicast-routing vrf one

ipv6 multicast vrf one mpls source Loopback0

ipv6 multicast vrf one mpls mldp

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Señalización en banda global MLDP del perfil 7

Utilice esta configuración para el perfil 7:

ipv6 multicast-routing

ipv6 multicast mpls source Loopback0

ipv6 multicast mpls mldp

interface Ethernet0/0

ip address 10.2.2.2 255.255.255.0

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

!

!

address-family ipv6

redistribute connected

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-label

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Perfil 8 Global Static (Estático global): P2MP-TE

El perfil 8 no se soporta actualmente en Cisco IOS.

Perfil 9 MDT predeterminado - MLDP - MP2MP - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

Utilice esta configuración para el perfil 9:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

ipv6 multicast-routing vrf one

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Perfil 10 VRF estático - P2MP TE - BGP-AD

El perfil 10 no se soporta actualmente en el IOS de Cisco y BGP-AD no se soporta para la Ingeniería de Tráfico Punto a Multipunto (P2MP TE).

Perfil 11 MDT predeterminado - GRE - BGP-AD - Señalización BGP C-mcast

Utilice esta configuración para el perfil 11:

interface Loopback0

ipv6 address 2001:DB8:100::2/128

!

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery pim

mdt default 232.1.1.1

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Nota: Debido a que se utiliza BGP-AD para PIM, ya no se necesita AF IPv4 MDT, que se necesitaba para el perfil 0. Debe tener IPv6 habilitado en la interfaz de loopback, lo que significa que debe haber un comando IPv6 address o ipv6 enable configurado en la interfaz de loopback. Si la multidifusión también está habilitada para IPv6 en el VRF, IPv6 e IPv4 utilizan el mismo MDT predeterminado (el mismo grupo de multidifusión en el contexto global) y la misma interfaz de túnel en el router PE.

Perfil 12 MDT predeterminado - MLDP - P2MP - BGP-AD - Señalización BGP C-mcast

Utilice esta configuración para el perfil 12:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

Perfil 13 MDT predeterminado - MLDP - MP2MP - BGP-AD - Señalización BGP C-mcast

Utilice esta configuración para el perfil 13:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

ipv6 multicast-routing vrf one

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

Perfil 14 MDT particionado - MLDP P2MP - BGP-AD - BGP C-mast Signaling

Utilice esta configuración para el perfil 14:

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt strict-rpf interface

mdt partitioned mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

!

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate exit-address-family

Perfil 15 MDT particionado - MLDP MP2MP - BGP-AD - Señalización BGP C-mast

El perfil 15 no se soporta actualmente en el IOS de Cisco y MLDP no soporta MDT particionado con MP2MP.

Perfil 16 Estático de MDT Predeterminado - P2MP TE - BGP-AD - Señalización de C-mcast BGP

El perfil 16 no se soporta actualmente en el Cisco IOS.

Perfil 17 MDT predeterminado - MLDP - P2MP - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

Utilice esta configuración para el perfil 17:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp p2mp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

Perfil 18 Estático de MDT predeterminado - P2MP TE - BGP-AD - Señalización de multidifusión C de PIM

El perfil 18 no se soporta actualmente en el Cisco IOS.

Perfil 19 MDT predeterminado - IR - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

El perfil 19 y la replicación de entrada (IR) no se soportan actualmente en el IOS de Cisco.

Perfil 20 MDT predeterminado - P2MP-TE - BGP-AD - PIM - Señalización C-mcast

El TE de los túneles automáticos del perfil 20 y P2MP no se soportan actualmente en el IOS de Cisco.

Perfil 21 MDT predeterminado - IR - BGP-AD - BGP - Señalización C-mcast

El perfil 21 e IR no se soportan actualmente en el IOS de Cisco.

Perfil 22 MDT predeterminado - P2MP-TE - BGP-AD BGP - Señalización C-mcast

El TE de los túneles automáticos del perfil 22 y P2MP no se soportan actualmente en el IOS de Cisco.

Perfil 23 MDT particionado - IR - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

El perfil 23 e IR no se soportan actualmente en el IOS de Cisco.

Perfil 24 MDT particionado - P2MP-TE - BGP-AD - Señalización PIM C-mcast

El TE de los túneles automáticos del perfil 24 y P2MP no se soportan actualmente en el IOS de Cisco.

Perfil 25 MDT particionado - IR - BGP-AD - Señalización BGP C-mcast

El perfil 25 e IR no se soportan actualmente en el IOS de Cisco.

Perfil 26 MDT particionado - P2MP TE - BGP-AD - Señalización BGP C-mcast

El TE de los túneles automáticos del perfil 26 y P2MP no se soportan actualmente en el IOS de Cisco.

Verificación

Actualmente no hay ningún procedimiento de verificación disponible para estas configuraciones.

Troubleshoot

Actualmente no hay información específica sobre la solución de problemas disponible para estas configuraciones.