Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

Diagrama de la red

Modo de configuración de familia de direcciones

Modo de Configuración de la Interfaz de Familia de Direcciones

Modo de configuración de topología de familia de direcciones

Comparación

Disponibilidad

Conversión automática a EIGRP designado

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe la función de modo Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) y analiza las diferencias entre el modo tradicional y el modo con nombre con la ayuda de una configuración relevante.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimientos básicos sobre IP Routing y el protocolo EIGRP.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

La manera tradicional de configurar EIGRP requiere que se configuren varios parámetros bajo la interfaz y el modo de configuración EIGRP. Para configurar EIGRP IPV4 e IPv6, es necesario configurar instancias EIGRP independientes. El EIGRP tradicional no admite routing y reenvío virtual (VRF) en implementaciones EIGRP de IPv6.

Con el EIGRP de modo con nombre, todo se configura en un único lugar bajo la configuración EIGRP y no hay restricciones como se mencionó anteriormente.

Configurar

Diagrama de la red

Esta imagen es una topología de ejemplo para el resto del documento.

A diferencia del método tradicional, la instancia EIGRP no se crea ni se inicia cuando se configura en el router:

R1(config)#router eigrp TEST

La instancia se creará cuando se configure la familia de direcciones y el número del sistema autónomo, por ejemplo:

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

Con este modo con nombre, sólo se debe crear una instancia única de EIGRP. Se puede utilizar para todos los tipos de familia de direcciones. También admite varios VRF limitados únicamente por los recursos del sistema disponibles. Una cosa a tener en cuenta en relación con el modo con nombre es que la configuración de la familia de direcciones no habilita el ruteo IPv4 como una configuración tradicional de IPv4 EIGRP. Se requiere un 'no shut' para iniciar el proceso:

router eigrp [virtual-instance-name | asystem]

[no] shutdown

El EIGRP designado tiene tres modos bajo los cuales se completa la mayor parte de la configuración. Estos incluyen:

- modo de configuración de familia de direcciones - (config-router-af)#

- modo de configuración de interfaz de familia de direcciones - (config-router-af-interface)#

- modo de configuración de topología de familia de direcciones - (config-router-af-topology)#

Modo de configuración de familia de direcciones

Ingresa este modo con este comando:

R1(config-router)#address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

R1(config-router-af)#?

Address Family configuration commands:

af-interface                    Enter Address Family interface configuration

default                         Set a command to its defaults

eigrp                           EIGRP Address Family specific commands

exit-address-family             Exit Address Family configuration mode

help                            Description of the interactive help system

maximum-prefix                  Maximum number of prefixes acceptable in aggregate

metric                          Modify metrics and parameters for advertisement

neighbor                        Specify an IPv4 neighbor router

network                         Enable routing on an IP network

no                              Negate a command or set its defaults

shutdown                        Shutdown address family

timers                          Adjust peering based timers

topology                        Topology configuration mode

En este modo, se pueden configurar estos parámetros: Networks, EIGRP neighbor y EIGRP Router-id. Desde este modo se accede a los otros dos modos de configuración de EIGRP con nombre.

Configuración tradicional

Interface GigabitEthernet 0/0

ip bandwidth-percent eigrp 1 75

ipv6 enable

ipv6 eigrp 1

ip bandwidth-percent eigrp 1 75

no shut

!

router eigrp 1

eigrp router-id 10.10.10.1

network 0.0.0.0 0.0.0.0

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 10.10.10.1

no shut

Configuración denominada

router eigrp TEST

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

!

network 0.0.0.0

eigrp router-id 10.10.10.1

no shutdown

exit-address-family

!

address-family ipv6 unicast autonomous-system 1

!

eigrp router-id 10.10.10.1

no shutdown

exit-address-family

Modo de Configuración de la Interfaz de Familia de Direcciones

Este modo toma todos los comandos específicos de la interfaz que se configuraron previamente en una interfaz real (lógica o física).  La autenticación EIGRP, la configuración split-horizon y summary-address son algunas de las opciones que se configuran ahora aquí en lugar de en la interfaz real:

R1(config-router-af)#af-interface g0/0

R1(config-router-af-interface)#?

Address Family Interfaces configuration commands:

authentication             authentication subcommands

bandwidth-percent          Set percentage of bandwidth percentage limit

bfd                        Enable Bidirectional Forwarding Detection

dampening-change           Percent interface metric must change to cause update

dampening-interval         Time in seconds to check interface metrics

default                    Set a command to its defaults

exit-af-interface          Exit from Address Family Interface configuration

hello-interval             Configures hello interval

hold-time                  Configures hold time

next-hop-self              Configures EIGRP next-hop-self

no                         Negate a command or set its defaults

passive-interface          Suppress address updates on an interface

shutdown                   Disable Address-Family on interface

split-horizon              Perform split horizon

summary-address            Perform address summarization

Nota: Puede utilizar el comando af-interface default para aplicar la configuración a todas las interfaces a la vez.

Modo de configuración de topología de familia de direcciones

Este modo proporciona varias opciones de configuración que funcionan en la tabla de topología EIGRP. Cosas como la redistribución, la distancia, la lista de desplazamiento, la varianza, etc. pueden configurarse bajo este modo. Puede ingresar este modo desde el modo de configuración de familia de direcciones.

R1(config-router-af)#topology base

R1(config-router-af-topology)#?

Address Family Topology configuration commands:

auto-summary         Enable automatic network number summarization

default              Set a command to its defaults

default-information  Control distribution of default information

default-metric       Set metric of redistributed routes

distance             Define an administrative distance

distribute-list      Filter entries in eigrp updates

eigrp                EIGRP specific commands

exit-af-topology     Exit from Address Family Topology configuration

maximum-paths        Forward packets over multiple paths

metric               Modify metrics and parameters for advertisement

no                   Negate a command or set its defaults

offset-list          Add or subtract offset from EIGRP metrics

redistribute         Redistribute IPv4 routes from another routing proto

summary-metric       Specify summary to apply metric/filtering

timers               Adjust topology specific timers

traffic-share        How to compute traffic share over alternate paths

variance             Control load balancing variance

Comparación

Aquí se muestra una comparación entre los dos modos de configuración que se trataron:

Disponibilidad

La configuración denominada EIGRP está disponible en estas versiones de Cisco IOS®:

- 15.0(1)M

- 12.2(33)SRE

- 12.2(33)XNE

- Cisco IOS XE Release 2.5

Conversión automática a EIGRP designado

Hay un método automático para convertir la configuración del modo tradicional al nuevo método. Dentro del proceso EIGRP, el comando

eigrp upgrade-cli <EIGRP Virtual-Instance Name> debe ingresarse. Esto convierte automáticamente la configuración en el modo con nombre sin afectar al peering EIGRP establecido:

Traditional Configuration

router eigrp 1

network 10.10.10.1 0.0.0.0

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip hello-interval eigrp 1 100

Configuration

R1(config)#router eigrp 1

R1(config-router)#eigrp upgrade-cli TEST

Configuration will be converted from router eigrp 1 to router eigrp TEST.

Are you sure you want to proceed? ? [yes/no]: yes

*Oct 10 14:14:40.684: EIGRP: Conversion of router eigrp 1 to router eigrp TEST -

Completed.

Converted Named Configuration

router eigrp TEST

!

address-family ipv4 unicast autonomous-system 1

!

af-interface Ethernet0/0

hello-interval 100

exit-af-interface

!

topology base

exit-af-topology

network 10.10.10.1 0.0.0.0

exit-address-family

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.