Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar captura de paquetes de CPU FED

Ejemplo de Configuración Básica

Modificación de la captura de paquetes

Captura lineal de paquetes

Captura de paquetes circulares

Filtrado de visualización y captura

Filtrado de visualización

Filtrado de capturas

Ordenar por hablante principal (17.6.X)

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo utilizar la herramienta de captura de CPU FED (Forwarding Engine Driver).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento está restringido a las plataformas de switching Catalyst que ejecutan Cisco IOS 16.X y versiones posteriores.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

La herramienta de captura de paquetes de la CPU de la FED ayuda a identificar los datos que atraviesan el plano de control y proporciona información sobre el tráfico impulsado (paquetes de ASIC a CPU) o inyectado (paquetes de CPU a ASIC).

- Por ejemplo, esta herramienta es útil para identificar el tráfico que activó la activación de CoPP (regulador del plano de control), provocando que el tráfico válido se descarte en un esfuerzo por proteger la CPU.

Terminology

- Controlador de motor de reenvío (FED): responsable de tomar comandos de Cisco IOS-XE y programar ASIC de hardware. Sirve de puente entre los componentes de software y hardware de un switch Catalyst.

- Plano de control (CP):recopilación de funciones y tráfico que implica la CPU del switch Catalyst. Esto puede incluir el tráfico como el protocolo de árbol de extensión (STP), el protocolo de router en espera en caliente (HSRP) y los protocolos de routing destinados al switch o enviados desde el switch.

- Plano de datos (DP): abarca los ASIC y el tráfico que no se conmuta por software, sino que se reenvía por hardware.

- Punt: Acción de un paquete enviado a la CPU desde el plano de datos.

- Inyección:Acción de un paquete enviado desde la CPU hacia la CPU.

Configurar captura de paquetes de CPU FED

Utilice esta tabla para las opciones de configuración

Definición

Configuración

Configuración predeterminada de captura de paquetes para punt o inyección

debug platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture <start | stop>

Mostrar los paquetes capturados

show platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture <brief | detail>

Defina el tamaño del búfer y el tipo de captura

debug platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture buffer [circular] limit <#packets>

Definir el filtrado de capturas para los paquetes mostrados

show platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture display-filter <filter>

- Los filtros se pueden combinar con && lógicos, || y corchetes. Por ejemplo: "cdp || (ipv.src== 10.1.1.11 && tcp.port == 179) | stp"

- Además del filtrado estándar basado en encabezados de red, se han agregado algunos filtros específicos de la plataforma. También se pueden mezclar con los estándar. Por ejemplo, los paquetes ARP recibidos de la interfaz física id 0x44.

- Esto no es Wireshark, por lo que no admite todos los filtros de Wireshark. Un comando display-filter-help está disponible para verificar los filtros soportados.

Mostrar estado de captura

show platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture status

Ejemplo de Configuración Básica

Esta herramienta crea un búfer para la captura de hasta 4096 (configuración predeterminada) paquetes punteados o inyectados desde que se ha habilitado.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture start

Punt packet capturing started.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop

Punt packet capturing stopped. Captured 263 packet(s)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 263 packets. Capture capacity : 4096 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.499 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.574 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture detailed

F340.04.11-9300-1#$e fed switch active punt packet-capture detailed

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 263 packets. Capture capacity : 4096 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.499 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

Packet Data Hex-Dump (length: 68 bytes) :

084FA940FA56380E  4D774F668100C014  080045C00028CC8E  0000FF11DA5A0A0B

00030A0B0003C000  0EC90014B6BE0000  0000000000010009  6618000000000000

D54ADEEB

Doppler Frame Descriptor :

fdFormat                  = 0x4            systemTtl                 = 0xc

loadBalHash1              = 0x10           loadBalHash2              = 0x2

spanSessionMap            = 0              forwardingMode            = 0

destModIndex              = 0x1            skipIdIndex               = 0x38

srcGpn                    = 0x1            qosLabel                  = 0

srcCos                    = 0x4            ingressTranslatedVlan     = 0x5

bpdu                      = 0              spanHistory               = 0

sgt                       = 0              fpeFirstHeaderType        = 0

srcVlan                   = 0x14           rcpServiceId              = 0x3

wccpSkip                  = 0              srcPortLeIndex            = 0

cryptoProtocol            = 0              debugTagId                = 0

vrfId                     = 0              saIndex                   = 0

pendingAfdLabel           = 0              destClient                = 0xb

appId                     = 0              finalStationIndex         = 0

decryptSuccess            = 0              encryptSuccess            = 0

rcpMiscResults            = 0              stackedFdPresent          = 0

spanDirection             = 0              egressRedirect            = 0x1

redirectIndex             = 0              exceptionLabel            = 0x20

destGpn                   = 0x1            inlineFd                  = 0x1

suppressRefPtrUpdate      = 0              suppressRewriteSideEfects = 0

cmi2                      = 0x320          currentRi                 = 0x1

currentDi                 = 0              dropIpUnreachable         = 0

srcZoneId                 = 0              srcAsicId                 = 0

originalDi                = 0x5338         originalRi                = 0

srcL3IfIndex              = 0x2f           dstL3IfIndex              = 0x2f

dstVlan                   = 0              frameLength               = 0x44

fdCrc                     = 0x4c           tunnelSpokeId             = 0

isPtp                     = 0              ieee1588TimeStampValid    = 0

ieee1588TimeStamp55_48    = 0              lvxSourceRlocIpAddress    = 0

sgtCachingNeeded          = 0

Doppler Frame Descriptor Hex-Dump :

0000010044004C02  8004424C00000100  0000000040000100  0000230514000000

0000000000000030  0020000000000B00  380000532F000100  0000002F00000000

Para validar el estado actual de la captura, puede utilizar el siguiente comando.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: enabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 110 packets. Capture capacity : 6000 packets

Modificación de la captura de paquetes

La herramienta de captura de paquetes FED de punt/inyección se ha mejorado para permitir el ajuste de la configuración del tamaño y el tipo del búfer de paquetes para crear capturas de paquetes lineales o circulares.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer ?

circular  Circular capture

limit     Number of packets to capture

Captura lineal de paquetes

La primera opción de configuración del búfer es limitar el número de paquetes (el tamaño predeterminado es 4096 paquetes) que se envían al búfer. Una vez alcanzado el límite de tamaño del búfer, no se recopilan más paquetes (no se empaqueta el búfer).

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer limit ?

<256-16384>  Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer limit 5000

Punt PCAP buffer configure: one-time with buffer size 5000...done

Captura de paquetes circulares

La segunda opción de configuración del búfer es establecer un búfer circular para los paquetes (el tamaño predeterminado del búfer es 4096 paquetes). Una vez alcanzado el límite de tamaño del búfer circular, los datos antiguos se sustituyen por los nuevos datos del búfer (ajuste del búfer).

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular ?

limit  Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular limit ?

<256-16384>  Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular limit 6000

Punt PCAP buffer configure: circular with buffer size 6000...done

La captura de paquetes se puede ejecutar de nuevo con los mismos parámetros.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture start

Punt packet capturing started.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: enabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 110 packets. Capture capacity : 6000 packets

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop

Punt packet capturing stopped. Captured 426 packet(s)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 426 packets. Capture capacity : 6000 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.884 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.899 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

--snip--

Filtrado de visualización y captura

La herramienta de captura de paquetes FED de inserción/punteo se ha mejorado para permitir la visualización de paquetes y opciones de filtro.

Filtrado de visualización

Una vez que se ha completado una captura sin un filtro, se puede revisar para mostrar sólo la información en la que está interesado.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture display-filter "ip.src== 10.11.0.0/24" brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 426 packets. Capture capacity : 6000 packets

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.899 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 4, Timestamp: 2020/04/10 23:37:15.023 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

Dado que no se trata de Wireshark, no se admiten todos los filtros de Wireshark. Utilice el comando display-filter-help para ver las distintas opciones disponibles para el filtrado.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture display-filter-help

FED Punject specific filters :

1. fed.cause              FED punt or inject cause

2. fed.linktype           FED linktype

3. fed.pal_if_id          FED platform interface ID

4. fed.phy_if_id          FED physical interface ID

5. fed.queue              FED Doppler hardware queue

6. fed.subcause           FED punt or inject sub cause

Generic filters supported :

7. arp                    Is this an ARP packet

8. bootp                  DHCP packets [Macro]

9. cdp                    Is this a CDP packet

10. eth                    Does the packet have an Ethernet header

11. eth.addr               Ethernet source or destination MAC address

12. eth.dst                Ethernet destination MAC address

13. eth.ig                 IG bit of ethernet destination address (broadcast/multicast)

14. eth.src                Ethernet source MAC address

15. eth.type               Ethernet type

16. gre                    Is this a GRE packet

17. icmp                   Is this a ICMP packet

18. icmp.code              ICMP code

19. icmp.type              ICMP type

20. icmpv6                 Is this a ICMPv6 packet

21. icmpv6.code            ICMPv6 code

22. icmpv6.type            ICMPv6 type

23. ip                     Does the packet have an IPv4 header

24. ip.addr                IPv4 source or destination IP address

25. ip.dst                 IPv4 destination IP address

26. ip.flags.df            IPv4 dont fragment flag

27. ip.flags.mf            IPv4 more fragments flag

28. ip.frag_offset         IPv4 fragment offset

29. ip.proto               Protocol used in datagram

30. ip.src                 IPv4 source IP address

31. ip.ttl                 IPv4 time to live

32. ipv6                   Does the packet have an IPv4 header

33. ipv6.addr              IPv6 source or destination IP address

34. ipv6.dst               IPv6 destination IP address

35. ipv6.hlim              IPv6 hot limit

36. ipv6.nxt               IPv6 next header

37. ipv6.plen              IPv6 payload length

38. ipv6.src               IPv6 source IP address

39. stp                    Is this a STP packet

40. tcp                    Does the packet have a TCP header

41. tcp.dstport            TCP destination port

42. tcp.port               TCP source OR destination port

43. tcp.srcport            TCP source port

44. udp                    Does the packet have a UDP header

45. udp.dstport            UDP destination port

46. udp.port               UDP source OR destination port

47. udp.srcport            UDP source port

48. vlan.id                Vlan ID (dot1q or qinq only)

49. vxlan                  Is this a VXLAN packet

Filtrado de capturas

Antes del inicio de la captura de paquetes, puede definir un filtro para ayudar a capturar solamente el tráfico específico.

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture set-filter "ip.src== 10.1.1.0/24 && tcp.port == 179"

Filter setup successful. Captured packets will be cleared

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 0 packets. Capture capacity : 6000 packets

Capture filter : "ip.src== 10.1.1.0/24 && tcp.port == 179"

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture clear-filter

Filter cleared. Captured packets will be cleared

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 0 packets. Capture capacity : 6000 packets

Ordenar por hablante principal (17.6.X)

A partir de la versión 17.6.1, puede ordenar los paquetes capturados por los usuarios más activos en función de un campo especificado.

Switch#show platform software fed switch active punt packet-capture cpu-top-talker ?

cause-code          occurences of cause-code

dst_ipv4            occurrences on dst_ipv4

dst_ipv6            occurrences on dst_ipv4

dst_l4              occurences of L4 destination

dst_mac             Occurrences of dst_mac

eth_type            Occurrences of eth_type

incoming-interface  occurences of incoming-interface

ipv6_hoplt          occurences of hoplt

protocol            occurences of layer4 protocol

src_dst_port        occurences of layer4 src_dst_port

src_ipv4            occurrences on src_ipv4

src_ipv6            occurrences on src_ipv6

src_l4              occurences of L4 source

src_mac             Occurrences of src_mac

summary             occurences of all in summary

ttl                 occurrences on ttl

vlan                Occurrences of vlan

Switch#show platform software fed switch active punt packet-capture cpu-top-talker dst_mac

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 224 packets. Capture capacity : 4096 packets

Sr.no.  Value/Key       Occurrence

1       01:80:c2:00:00:00       203

2       01:00:0c:cc:cc:cc       21

Switch#show platform software fed switch active punt packet-capture cpu-top-talker summary

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 224 packets. Capture capacity : 4096 packets

L2 Top Talkers:

224     Source mac      00:27:90:be:20:84

203     Dest mac        01:80:c2:00:00:00

L3 Top Talkers:

L4 Top Talkers:

Internal Top Talkers:

224     Interface       FortyGigabitEthernet2/1/2

224     CPU Queue       Layer2 control protocols

Información Relacionada

Para obtener más detalles sobre la resolución de problemas de CPU en plataformas Cat9K:

Solución de problemas de uso elevado de la CPU en plataformas de switches Catalyst que ejecutan Cisco IOS-XE 16.x

Lectura adicional

- Cisco IOS-XE 16: guía rápida

- Solución de problemas de uso elevado de la CPU del switch Catalyst de la serie 3850

- Ejemplo de Configuración de Captura de Paquetes Integrada para Cisco IOS y Cisco IOS-XE

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems