Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Funciones esenciales

Capacidad integrada de inserción y extracción

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo de tarjetas de interfaz WAN/de voz troncales Multiflex (MFT) T1/E1 de 1 y 2 puertos de segunda generación (multiflex VWIC), que soportan aplicaciones de voz y datos en routers multiservicio de Cisco. La VWIC multiflex combina la funcionalidad de tarjeta de interfaz WAN (WIC) y tarjeta de interfaz de voz (VIC) para proporcionar las siguientes mejoras:

- La compatibilidad con las tarjetas T1 y E1—T1/E1 MFT VWIC2 proporciona flexibilidad adicional en la configuración de las tarjetas MFT VWIC2 al admitir T1, T1 fraccional, E1 y E1 fraccional para aplicaciones de voz y WAN.

- Capacidad de extracción e inserción en todas las versiones: todos los módulos MFT VWIC2 ahora incluyen la capacidad de extracción e inserción de multiplexación, que elimina las CSU/DSU externas de terceros y descarta e inserta multiplexores.

- Capacidades de temporización mejoradas: MFT VWIC2 de 2 puertos puede habilitar la temporización de cada puerto desde fuentes de reloj independientes para aplicaciones de datos. Esta capacidad de temporización independiente no es compatible con las aplicaciones de voz y no es compatible con el módulo AIM-ATM-VOICE-30.

- Opción de cancelación de eco dedicada: los MFT VWIC2 tienen una ranura integrada para un módulo de cancelación de eco dedicado de tronco multiflex (EC-MFT-32 y EC-MFT-64), lo que ofrece una capacidad de cancelación de eco mejorada para las condiciones de red más exigentes. Para obtener más información sobre esta función, refiérase al capítulo "Configuración de la Cancelación de Eco de Hardware" en la Guía de Configuración de Puerto de Voz.

Prerequisites

Requirements

Antes de utilizar esta configuración, asegúrese de que cumple con los siguientes requisitos previos:

- Imagen de Cisco IOS: para ejecutar estas funciones en las interfaces T1/E1, debe instalar una imagen IP Plus o IP Voice (mínima) de Cisco IOS Release 12.3(14)T o una versión posterior.

- Compatibilidad con VWIC: las tarjetas VWIC multiflex son compatibles con Cisco serie 2600XM, Cisco 2691, Cisco serie 2800, Cisco serie 3700 y Cisco 3800 cuando se instalan en los módulos de red enumerados en Componentes usados. Las tarjetas VWIC multiflex también se pueden instalar en cualquier ranura VIC del router.

- Modo de temporización independiente: el modo de temporización independiente sólo se admite en estos módulos:

- VWIC2-1MFT-G703

- VWIC2-2MFT-G703

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-1MFT-T1/E1

Para habilitar el modo independiente de temporización, utilice la palabra clave independiente en el comando clock source. La palabra clave independiente se expande en los comandos clock source internal y clock source line para especificar que el puerto puede funcionar en un dominio de temporización independiente. Antes de la adición de la palabra clave independiente, el puerto 0 era el origen de reloj primario predeterminado, y el puerto 1 era el origen de reloj secundario predeterminado y se cronometraba en loop. Con la temporización independiente habilitada, esta dependencia ya no existe, por lo que la palabra clave independiente significa que ambos puertos pueden ser temporizados independientemente.

Cuando se configura la temporización independiente, el controlador soportará solamente un grupo de canales y no aplicaciones de voz. Si se configura más de un grupo de canal, se produce el siguiente mensaje de error:

channel-group 2 timeslots 3

%Channel-group already created.

%Only 1 channel-group can be configured with independent clocking.

%Insufficient resources to create channel group

Cuando configura los comandos clock source independiente y no clock source independiente, el grupo de canales debe ser removido de la configuración.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en combinaciones de los módulos de red soportados por las tarjetas de interfaz WAN/de voz troncales multiflex T1/E1 de 1 y 2 puertos de segunda generación. Si su módulo de red es:

- NM-HDV (para la opción VWIC, elija 0 o 1), se pueden utilizar estas tarjetas:

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-G703

- NM-HDV2 (para la opción VWIC, elija 0 o 1), se pueden utilizar estas tarjetas:

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-1MFT-G703

- VWIC2-2MFT-G703

- NM-HD-2VE (para la opción VWIC, elija 0, 1 ó 2), se pueden utilizar estas tarjetas:

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- NM-2W, NM-1FE1R2W, NM-1FE2W-V2, NM-2FE2W-V2 (para la opción VWIC, elija 0, 1 o 2), se pueden utilizar estas tarjetas:

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-1MFT-G703

- VWIC2-2MFT-G703

Para que esta función funcione correctamente, los módulos de red enumerados aquí deben instalarse en una de las siguientes plataformas: Cisco 2600XM, Cisco 2691, Cisco serie 2800, Cisco 3662 (modelos de telecomunicaciones), Cisco serie 3700 y Cisco serie 3800. Nota:

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Antecedentes

Funciones esenciales

Las tarjetas de interfaz WAN/de voz troncales multiflex T1/E1 de 1 y 2 puertos de segunda generación tienen las siguientes características clave:

- Compatibilidad total con el enlace de datos de la instalación T1 (FDL)

- Loopbacks locales del controlador

- Loopbacks remotos del controlador

- RFC 1406 y MIB CSU/DSU integrado

- Gestión de MIB y protocolo simple de administración de red (SNMP)

- Firmware para admitir la homologación de capa 1 T1 y E1

- Reinicio de VWIC iniciado por el usuario y descarga de matriz de puertas programables in situ (FPGA)

- Compatibilidad de voz (incluye configuración de grupo DS0 y grupo PRI)

La siguiente lista muestra los nombres y descripciones de los módulos con tarjetas de interfaz WAN/voz troncales multiflex T1/E1 de 1 y 2 puertos de segunda generación.

- VWIC2-1MFT-T1/E1: troncal WAN/voz multiflex RJ-48 de 1 puerto (T1/E1)

- VWIC2-2MFT-T1/E1: troncal WAN/voz multiflex RJ-48 de 2 puertos (T1/E1)

- VWIC2-1MFT-G703: troncal multiflex RJ-48 de 1 puerto (E1 G.703)

- VWIC2-2MFT-G703: troncal multiflex RJ-48 de 2 puertos (E1 G.703)

Estas placas base también pueden proporcionar cancelación de eco de hardware si hay una tarjeta secundaria (EC-MFT-32 o EC-MFT-64) montada en la placa base. Para obtener más información, consulte la Nota:Guía de configuración del puerto de voz en Cisco.com.

Aunque la operación G.703 no estructurada es particular para el funcionamiento E1, las tarjetas VWIC2-1/2MFT-G703 también admiten el funcionamiento T1 estructurado. Nota:

Capacidad integrada de inserción y extracción

La función de descartar e insertar habilita la eliminación de ranuras de tiempo DS0 desde una interfaz E1 y la inserción en ranuras de tiempo de la otra interfaz E1. Esta función está disponible en aplicaciones VWIC. Si configura drop and insert, asegúrese de que el entramado E1 en los controladores involucrados (la ubicación de configuración tdm-groups) sea el mismo. Si utiliza diferentes tipos de trama, es posible que los bits de señalización no se lean correctamente. Esta falla ocurre durante la caída de un canal desde un controlador y la inserción en un canal desde otro controlador. Las ranuras de tiempo de extracción e inserción no necesitan ser contiguas.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Diagrama de la red

Este documento utiliza la instalación de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Este documento usa las configuraciones detalladas a continuación.

Este ejemplo muestra un controlador T1 configurado para la capacidad de datos y descartar e insertar
Router# show run

Building configuration...

version 12.4

card type t1 0 0

!

no network-clock-participate wic 0

ip subnet-zero

ip cef

!

no ip dhcp use vrf connected

!

controller t1 0/0

framing esf

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1-12 speed 64

tdm-group 2 timeslots 13-24

!

controller t1 0/1

framing esf

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1-12 speed 64

tdm-group 2 timeslots 13-24

!

!

interface Serial0/0:1

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

!

interface Serial0/1:1

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

!

connect t1-xconnect T1 0/0 2 T1 0/1 2

!

!

Este ejemplo muestra un controlador T1 Cisco 2620XM con un VWIC2-2MFT-T1 de 2 puertos instalado.
Router# show run

Building configuration...

version 12.4

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

service password-encryption

!

hostname vnt-2620XM-55a

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

card type t1 0 0

logging buffered 64000 debugging

enable password 7 095B59

!

no aaa new-model

!

resource policy

!

clock timezone EST -5

clock summer-time EDT recurring

no network-clock-participate slot 1

network-clock-participate wic 0

network-clock-select 1 T1 0/0

voice-card 0

dspfarm

no local-bypass

!

voice-card 1

no dspfarm

!

ip subnet-zero

ip cef

!

!

no ip domain lookup

ip host redclay 172.18.108.26

!

!

!

controller T1 0/0

framing esf

linecode b8zs

ds0-group 0 timeslots 1-24 type fxo-ground-start

!

controller T1 0/1

framing sf

linecode ami

!

controller T1 1/0

framing esf

linecode b8zs

ds0-group 0 timeslots 1 type e&m-immediate-start

ds0-group 1 timeslots 2 type e&m-immediate-start

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 14.80.55.38 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

ip default-gateway 14.80.55.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0

!

ip http server

!

connect TieA voice-port 1/1/0 T1 1/0 0

!

!

connect TieB voice-port 1/1/1 T1 1/0 1

!

!

control-plane

!

!

!

voice-port 1/0:0

!

voice-port 1/0:1

!

voice-port 1/1/0

signal immediate

!

voice-port 1/1/1

signal immediate

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password 7 131200

login

!

ntp clock-period 17180246

ntp server 172.18.106.15

!

end

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Resolución de problemas

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- RFC 1406, Definiciones de objetos administrados para los tipos de interfaz DS1 y E1

- ITU-T G.168, canceladores de eco de red digital

- Hardware del módulo de red

- Referencia de Comandos de Voz de Cisco IOS, Release 12.3 T

- Guía de Configuración del Puerto de Voz de Cisco IOS, Release 12.4 T