Contenido

Introducción

Uso de la CPU en plataformas Nexus 7000

Comandos y scripts para supervisar procesos y CPU

Comandos

Comando show processes

Comando show system resources

Comando show processes cpu

Comando show processes cpu history

Comando show process cpu detail

Introducción

Este documento describe los procesos para monitorear el uso de la CPU y resolver problemas de uso elevado de la CPU en las plataformas Cisco Nexus 7000 Series.

Uso de la CPU en plataformas Nexus 7000

La plataforma Nexus 7000 es un sistema basado en Linux con un planificador preventivo que permite un acceso equitativo a los recursos de la CPU para todos los procesos.

A diferencia de Cisco Catalyst serie 6500, no existe un procesador de routing (RP) ni un procesador de switch (SP) independientes.

- El Supervisor Engine 1 tiene un procesador de doble núcleo.

- Supervisor Engine 2 tiene un procesador de cuatro núcleos.

- El Supervisor Engine 2E tiene dos procesadores de cuatro núcleos.

El sistema operativo Cisco NX-OS aprovecha la multitarea preventiva de la CPU, por lo que los procesos pueden aprovechar una CPU inactiva para completar las tareas más rápidamente.

Por lo tanto, la opción de historial informa de posibles picos de CPU que no indican necesariamente un problema. Sin embargo, si el uso medio de la CPU sigue siendo alto en comparación con el uso normal y básico de la CPU para una red concreta, investigue el uso elevado de la CPU.

Los limitadores de velocidad de hardware (HWRL) predeterminados y la política de plano de control (CoPP) predeterminada están habilitados para ayudar a proteger la interfaz en banda del supervisor en las plataformas Nexus 7000.

Los comandos y el script EEM de ejemplo se basan en Nexus 7000 versión 6.1 y anteriores y están sujetos a cambios en futuras versiones.

Comandos y scripts para supervisar procesos y CPU

Comandos

El Analizador de Cisco CLI (solo clientes registrados) admite determinados comandos show. Utilice el Analizador de Cisco CLI para ver un análisis de los resultados del comando show.

Comando show processes

Utilice este comando para mostrar información sobre los procesos activos.

switch# show processes

PID    State  PC        Start_cnt    TTY   Type  Process

-----  -----  --------  -----------  ----  ----  -------------

1      S  41520eb8            1     -     O  init

2      S         0            1     -     O  kthreadd

3      S         0            1     -     O  migration/0

4      S         0            1     -     O  ksoftirqd/0

5      S         0            1     -     O  watchdog/0

6      S         0            1     -     O  migration/1

7      S         0            1     -     O  ksoftirqd/1

8      S         0            1     -     O  watchdog/1

9      S         0            1     -     O  events/0

10      S         0            1     -     O  events/1

11      S         0            1     -     O  khelper

12      S         0            1     -     O  kblockd/0

Campo

Descripción

PID

ID de Proceso

Estado

Estado del proceso

PC

Contador de programa actual en formato hexadecimal

Start_cnt

Número de veces que se ha iniciado o reiniciado un proceso

TTY

Terminal que controla el proceso. Un guion (—) generalmente significa que un daemon no se está ejecutando en ningún terminal en particular.

Proceso

Nombre del proceso

Estado del proceso

Descripción

D

Suspensión ininterrumpida (normalmente E/S)

R

Ejecutable (en cola de ejecución)

S

Dormido

T

Seguimiento o detención

Z

Proceso defectuoso (zombi)

NR

No se está ejecutando

ER

Se esperaba que se estuviera ejecutando pero actualmente no se está ejecutando

Comando show system resources

Utilice este comando para mostrar las estadísticas de memoria y CPU relacionadas con el sistema.

switch#show system resources

Load average: 1 minute: 0.36 5 minutes: 0.39 15 minutes: 0.44

Processes : 1068 total, 1 running

CPU states : 0.5% user, 5.5% kernel, 94.0% idle

Memory usage: 8245436K total, 3289920K used, 4955516K free

Current memory status: OK

Campo

Descripción

Carga

Número de procesos en ejecución. El promedio refleja la carga del sistema durante los últimos 1, 5 y 15 minutos.

Procesos

Número de procesos en el sistema y cuántos procesos se están ejecutando realmente cuando se ejecuta el comando.

estado de CPU

Porcentaje de uso de CPU en modo usuario, modo kernel y tiempo de inactividad en el último segundo. Para un supervisor de doble núcleo, la CPU se promedia en ambos núcleos.

Uso de memoria

Memoria total, memoria utilizada, memoria libre, memoria utilizada para búferes y memoria utilizada para caché en kilobytes. Los búferes y la memoria caché se incluyen en las estadísticas de memoria utilizadas.

Comando show processes cpu

Utilice este comando para mostrar el uso de la CPU en el nivel de proceso:

switch#show processes cpu | ex 0.0

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 1Sec Process

----- ----------- -------- ----- ------ -----------

26 66399 269718 246 0.9% kide/1

2908 115550 11310 10216 2.9% platform

3223 7248 9208 787 0.9% R2D2_usd

CPU util : 1.0% user, 3.0% kernel, 96.0% idle

Please note that only processes from the requested vdc are shown above

Campo

Descripción

Tiempo de ejecución (ms)

Tiempo de CPU que el proceso ha utilizado en milisegundos

Llamado

Cantidad de veces que se ha activado el proceso

uSecs

Tiempo medio de CPU para cada invocación de proceso en microsegundos

1 segundo

Porcentaje de uso de CPU durante el último segundo

Para averiguar el uso de la CPU para todos los subprocesos que pertenecen a un ID de proceso (PID) específico, utilice el comando show process cpu detail <pid>, que está disponible en NX-OS Release 6.2x.

Comando show processes cpu history

Utilice este comando para mostrar el uso de la CPU durante los últimos 60 segundos, 60 minutos y 72 horas. Asegúrese de comprobar el uso medio de la CPU (#) y los picos (*).

switch# show processes cpu history

1  131         12     1 1  1      1 2       1         1  1

195388933456577607393535376775867507294877653564353456145546

100

90

80

70

60

50

40     #

30     #

20     ##         ##          #        #                    #

10 #######   ######## # ################# ########  #  ### ## #

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

CPU% per second (last 60 seconds)

# = average CPU%

222222224221222212222222222642222112221222222222222121221412

523210211239434396322261541608790993139620151432210949597392

100

90

80

70                            *

60                            *

50                            *

40         *                  **                            *

30 *       *        *    * *  *****       *   *          ** *

20 ************************************************************

10 ############################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

CPU% per minute (last 60 minutes)

* = maximum CPU%   # = average CPU%

1

666765454544445544555669844465554466654464446069464554545555665544444474

459056619185613722269482096333506853055519639003005209696949867484693724

100                                              *

90                        *                     * *

80                        **                    * *

70  ****                 ***         *         ** *            **        *

60 ******         *   ******   * *   ****  *   **** *    * ** ****       *

50 ************* **  ********* *************** **** **************** ** **

40 ************************************************************************

30 ************************************************************************

20 ************************************************************************

10 ########################################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0

CPU% per hour (last 72 hours)

* = maximum CPU%   # = average CPU%

Comando show process cpu detail <pid>

Este comando, que se agregó en la versión 6.2, muestra la información de uso de la CPU para todos los subprocesos que pertenecen a un PID específico.

switch# show processes cpu sorted | grep cli

3965        23734     17872   1328    0.0%    0.1%   0.7%   -    clis

4024         3047      1256   2426    0.0%    0.0%   0.0%   -    diagclient

4094          787       258   3052    0.0%    0.0%   0.0%   -    cardclient

4728          227       209   1088    0.0%    0.0%   0.0%   -    port_client

4729         1351       499   2708    0.0%    0.0%   0.0%   -    statsclient

4730         2765       550   5028    0.0%    0.0%   0.0%   -    xbar_client

switch# show processes cpu sorted | grep clis

3965        23734     17872   1328    0.0%    0.1%   0.7%   -    clis

switch# show process cpu detailed 3965

CPU utilization for five seconds: 3%/3%; one minute: 0%; five minutes: 1%

PID    Runtime(ms)  Invoked   uSecs  5Sec    1Min    5Min    TTY  Process

-----  -----------  --------  -----  ------  ------  ------  ---  -----------

3965        23734     17873   1327    0.0%    0.1%   0.6%   -    clis

4227           45       334    135    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-cli-t

4228           24       153    162    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-nvdb-

4760           75       224    335    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-seria

switch# show processes cpu sorted | grep netstack

4133          353       892    395    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack

switch# show process cpu detailed 4133

CPU utilization for five seconds: 5%/5%; one minute: 1%; five minutes: 1%

PID    Runtime(ms)  Invoked   uSecs  5Sec    1Min    5Min    TTY  Process

-----  -----------  --------  -----  ------  ------  ------  ---  -----------

4133          353       892    395    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack

4145          322      6492     49    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:active

4151          239       247    971    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-sys

4153            0         3    162    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:mplsda

4155            2         3    717    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:mplsct

4163            0         2    240    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-d

4164           97       957    101    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:netsta

4166           15       628     25    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-sys

4167            0         3    224    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-pm-

4170            1        12    154    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-uri

4171            9        30    323    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ipc

4173            0         5    167    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ipc

4175            0         2    305    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ret

4176           12         7   1838    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ppf

4178            4        15    289    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4179           41       445     93    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:disp

4180            0         6     98    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4181           33       501     66    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4182            0         2    232    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4183            0         2    227    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4184            0         3    152    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4185            0         2    278    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4186            0         2    254    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4187            0         3    168    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4188            0         2    266    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4189            0         2    248    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4190            0         2    254    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4191            0         3    201    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4192            0         2    258    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4193            0         7    111    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4194            0         8     78    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4195            0         2    313    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4196           15       632     23    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ptacti

4197            0         5    120    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:tcp_ip

4198            4        11    390    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

4199            0         3    240    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4200            0         1    561    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4201            0         3    246    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:icmpv6

4513            0         5    112    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

4514            0         2    291    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

Nota: Toda la información de proceso se basa en proc en NX-OS. En NX-OS, todos los subprocesos comparten la memoria asignada por cualquier otro subproceso, por lo que no es posible mostrar información por subproceso.

Comando show system internal processes cpu

Este comando es equivalente al comando top en Linux, que proporciona un análisis continuo de la actividad del procesador en tiempo real.

switch# show system internal processes cpu

top - 23:51:41 up 51 min, 3 users, load average: 0.56, 0.49, 0.46

Tasks: 433 total, 1 running, 431 sleeping, 0 stopped, 1 zombie

Cpu(s): 5.9%us, 7.8%sy, 0.0%ni, 81.9%id, 3.6%wa, 0.1%hi, 0.6%si, 0.0%st

Mem: 8245436k total, 3531776k used, 4713660k free, 5360k buffers

Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 1458188k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

3589 svc-isan 25 5 112m 8864 4572 S 5.7 0.1 0:21.60 stats_client

10881 sjlan 20 0 3732 1648 1140 R 3.8 0.0 0:00.04 top

26 root 20 0 0 0 0 S 1.9 0.0 1:07.07 kide/1

3280 root -2 0 101m 6104 3680 S 1.9 0.1 0:32.57 octopus

3570 root 20 0 123m 19m 6456 S 1.9 0.2 0:06.07 diag_port_lb

5151 root 20 0 205m 45m 9.8m S 1.9 0.6 0:02.61 netstack

1 root 20 0 1988 604 524 S 0.0 0.0 0:03.75 init

2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd

3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0

4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.61 ksoftirqd/0

5 root -2 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 watchdog/0

6 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1

7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.80 ksoftirqd/1

Campo

Descripción

PID

ID de Proceso

USUARIO

Nombre del usuario propietario del proceso

PR

Prioridad asignada al proceso

NI

Buen valor del proceso

VIRT

Cantidad de memoria virtual utilizada por el proceso

RES

Cantidad de RAM física que utiliza el proceso (su tamaño residente) en kilobytes

SHR

Cantidad de memoria compartida utilizada por el proceso

S

Estado del proceso. Los valores posibles incluyen:

- D - Duerme ininterrumpidamente

- R - En ejecución

- S - Dormir

- T - Seguimiento o detención

- Z - Zombied

%CPU

Porcentaje de tiempo de CPU utilizado por el proceso

%MEM

Porcentaje de RAM física disponible que utiliza el proceso

TIEMPO+

Cantidad total de tiempo de CPU que ha consumido el proceso desde que se inició

COMANDO

Nombre del comando introducido para iniciar el proceso

El {#seconds} | no-more option permite que el comando se ejecute cada #seconds automáticamente hasta que se ingrese un Ctrl-C. Ésta es una salida de ejemplo:

switch# show system internal processes cpu  5 | no-more

top - 17:31:12 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.52, 0.40, 0.32

Tasks: 449 total,   3 running, 446 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192740k used,  4052696k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:44.25 pfm

31487 sjlan     20   0  3732 1652 1140 R  5.6  0.0   0:00.05 top

3059 svc-isan  20   0 80288 7536 4440 S  3.8  0.1  65:44.59 diagmgr

3192 root      20   0  334m  47m  11m S  1.9  0.6  25:36.52 netstack

3578 svc-isan  20   0  118m  13m 6952 S  1.9  0.2  24:57.36 stp

5119 svc-isan  20   0  139m  14m 7028 S  1.9  0.2   3:48.60 urib

5151 root      20   0  209m  46m  11m S  1.9  0.6  38:53.39 netstack

5402 svc-isan  20   0  117m  15m 9140 S  1.9  0.2  36:07.13 stp

6175 svc-isan  20   0  118m  16m 9580 S  1.9  0.2  47:09.41 stp

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

top - 17:31:18 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.48, 0.39, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192592k used,  4052844k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:44.47 pfm

31490 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

5 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.74 watchdog/0

6 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 migration/1

7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:54.47 ksoftirqd/1

8 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 watchdog/1

9 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.94 events/0

10 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.58 events/1

11 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper

top - 17:31:23 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.44, 0.39, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192584k used,  4052852k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

31493 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

5004 svc-isan  20   0  118m  13m 6852 S  1.9  0.2  41:35.81 stp

10337 svc-isan  20   0  133m  11m 7948 S  1.9  0.1   1:42.81 mcecm

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

5 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.74 watchdog/0

6 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 migration/1

7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:54.47 ksoftirqd/1

8 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 watchdog/1

9 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.94 events/0

10 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.58 events/1

top - 17:31:29 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.41, 0.38, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192708k used,  4052728k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919616k cached

Comando show system internal sysmgr service pid <pid>

Utilice este comando para mostrar detalles adicionales, como el tiempo de reinicio, el estado de desperfecto y el estado actual, en el proceso/servicio por PID.

switch# show system internal processes cpu

top - 17:37:26 up 4 days, 18:37,  3 users,  load average: 0.16, 0.35, 0.33

Tasks: 450 total,   2 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4193248k used,  4052188k free,    27668k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919664k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:58.67 pfm

31710 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

3192 root      20   0  334m  47m  11m S  1.9  0.6  25:38.39 netstack

3578 svc-isan  20   0  118m  13m 6952 S  1.9  0.2  24:59.08 stp

5151 root      20   0  209m  46m  11m S  1.9  0.6  38:55.52 netstack

5402 svc-isan  20   0  117m  15m 9140 S  1.9  0.2  36:09.08 stp

5751 root      20   0  209m  46m  10m S  1.9  0.6  41:20.58 netstack

6098 svc-isan  20   0  151m  15m 6188 S  1.9  0.2   3:58.40 mrib

6175 svc-isan  20   0  118m  16m 9580 S  1.9  0.2  47:12.00 stp

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.52 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.83 ksoftirqd/0

switch# show system internal sysmgr service pid 2908

Service "Platform Manager" ("platform", 5):

UUID = 0x18, PID = 2908, SAP = 39

State: SRV_STATE_HANDSHAKED (entered at time Mon Oct 15 23:03:45 2012).

Restart count: 1

Time of last restart: Mon Oct 15 23:03:44 2012.

The service never crashed since the last reboot.

Tag = N/A

Plugin ID: 0

Ejemplo de script EEM

Este es un ejemplo de script que captura el uso alto intermitente de la CPU. Los valores utilizados, así como los comandos emitidos, pueden modificarse según los requisitos:

event manager applet HIGH-CPU

event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op ge

entry-val 80 exit-val 30 poll-interval 5

action 1.0 syslog msg High CPU hit $_event_pub_time

action 2.0 cli enable

action 3.0 cli show clock >> bootflash:high-cpu.txt

action 4.0 cli show processes cpu sort >> bootflash:high-cpu.txt

Nota: Es necesario definir 'exit-val.' A medida que el script recopila datos, aumenta la utilización de la CPU. Un valor para exit-val garantiza que la secuencia de comandos no se ejecute en un bucle sin fin.

Uso elevado de la CPU debido a procesos o tráfico

No hay ningún proceso frente al uso de CPU interrumpido (como en las plataformas de software de Cisco IOS®) cuando se monitorea el uso de CPU. Una manera rápida de determinar la causa del uso excesivo de la CPU es utilizar el comando show system internal processes cpu. Lo más probable es que un uso elevado de la CPU provocado por el tráfico provoque que Netstack, así como otras funciones y procesos, como el protocolo de resolución de direcciones (ARP) y el protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP), se ejecuten con mucha frecuencia.

El proceso provoca un uso elevado de la CPU

Dependiendo de los procesos y problemas que causan un uso elevado de la CPU, existe el posible requisito de capturar comandos específicos. En estas secciones se describen métodos útiles.

show system internal <feature> mem-stats/memstats | en Grand Command

Utilice este comando para mostrar la asignación de memoria para un proceso; utilice la opción 'en Grand' para monitorear la memoria total de Grand. Una pérdida de memoria puede hacer que un proceso se comporte mal, lo que puede resultar en un uso excesivo de la CPU.

Etanizador

Utilice Ethanalyzer para monitorear el tráfico a la CPU.

Comandos de Debug

Nota: Consulte Información Importante sobre Comandos Debug antes de utilizar los comandos debug. Utilice los comandos debug sabiamente en un switch de producción para evitar la interrupción del servicio.

Utilice el comando debug logfile siempre que sea posible para dirigir el resultado a un archivo especificado y para evitar bloquear la sesión para llenar el syslog. Este es un ejemplo de debug Simple Network Management Protocol (SNMP):

switch# debug logfile snmpdebug

switch# debug snmp  all

switch# show debug logfile snmpdebug

2012 Oct 17 23:53:25.905914 snmpd: SDWRAP message Successfully processed

2012 Oct 17 23:53:25.906162 snmpd: Src: 0x00000501/23852  Dst: 0x00000501/28  ID

: 0x006E3C9B  Size: 276 [REQ] Opc: 182 (MTS_OPC_DEBUG_WRAP_MSG) RR: 0x006E3C9B

HA_SEQNO: 0x00000000  TS: 0x10ADFFA1666FC  REJ:0  SYNC:0  OPTIONS:0x0

2012 Oct 17 23:53:25.906208 snmpd: 01 00 00 00 E7 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906225 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906239 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906255 snmpd: FF FF FF FF 2F 64 65 76 2F 70 74 73 2F 30 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906271 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

switch# show log last 10

2012 Oct 17 17:51:06 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Transmit Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:09 SITE1-AGG1 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_SUSPENDED:

Ethernet10/10: Ethernet10/10 is suspended

2012 Oct 17 17:51:51 SITE1-AGG1 last message repeated 1 time

2012 Oct 17 17:51:51 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE:

Interface Ethernet10/10 is down (Link failure)

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet10/10,

operational speed changed to 10 Gbps

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface

Ethernet10/10, operational duplex mode changed to Full

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Receive Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Transmit Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:55 SITE1-AGG1 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel11:

Ethernet10/10 is up

2012 Oct 17 17:51:56 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet10/10

is up in mode trunk

Utilice el comando debug-filter cuando sea posible para minimizar el resultado en un sistema de producción. Por ejemplo, una pérdida de paquetes provoca un eco vacío de detección de link unidireccional (UDLD):

switch# debug logfile test size 1000000

switch# debug-filter pktmgr direction inbound

switch# debug-filter pktmgr dest-mac 0100.0ccc.cccc

switch# debug pktmgr client uuid 376

switch# debug pktmgr frame

switch# debug pktmgr pkt-errors

switch# debug-filter ?

fabricpath  Debug fabricpath events

ip          IP events

ipv6        IPv6 events

l2pt        L2 Protocol Tunneling events

mpls        MPLS events

pktmgr      Pm debug-filter

routing     Routing events

El tráfico provoca un uso elevado de la CPU

Utilice estas herramientas cuando el tráfico provoque un uso elevado de la CPU:

- Ethanalyzer - Monitorear el tipo de tráfico hacia o desde la CPU.

- Configuración: verifique la configuración del switch/interfaz/función

- CoPP/Hardware Rate Limiter - Asegúrese de que CoPP y HWRL estén configurados correctamente. A veces, la CPU no funciona muy bien porque está protegida por CoPP y limitadores de velocidad. Verifique CoPP y HWRL para ver si hay caídas para cierto tráfico/paquetes.

Nota: tanto CoPP como HWRL están disponibles únicamente desde el contexto de dispositivo virtual (VDC) predeterminado. Se aplican mediante cada módulo de E/S individual. El tráfico agregado de varios módulos puede seguir sobrecargando la CPU.

Análisis de la causa raíz del uso elevado de la CPU

Una interrupción de la red se puede resolver mediante la intervención del usuario o se puede recuperar por sí misma . Si sospecha que el uso excesivo de la CPU causó una interrupción en la red, utilice estas pautas para investigar las causas.

Síntomas

Entre los síntomas de un uso elevado de la CPU se incluyen la inestabilidad del plano de control, los problemas de conectividad del plano de datos causados por un fallo del plano de control, las inestabilidades del protocolo Hot Standby Router Protocol (HSRP)/RP, la desactivación del error UDLD, el fallo del protocolo de árbol de extensión (STP) y otros problemas de conectividad.

Historial de CPU

Comando show processes cpu history

Si el switch no se recargó o conmutó, ejecute el comando show processes cpu history dentro de las 72 horas de la interrupción para ver si se produjo un uso elevado de la CPU en el momento del evento.

CoPP y HWRL

Si el alto uso de la CPU fue la causa raíz de una interrupción pasada, y si sospecha que la interrupción fue provocada por el tráfico de red, puede utilizar CoPP y HWRL (limitador de velocidad de hardware) para ayudar a identificar el tipo de tráfico.

Comando show policy-map interface control-plane

Este es un ejemplo de salida del comando show policy-map interface control-plane:

switch# show policy-map interface control-plane

Control Plane

service-policy  input: copp-system-p-policy-strict

class-map copp-system-p-class-critical (match-any)

match access-group name copp-system-p-acl-bgp

match access-group name copp-system-p-acl-bgp6

match access-group name copp-system-p-acl-igmp

match access-group name copp-system-p-acl-msdp

match access-group name copp-system-p-acl-ospf

match access-group name copp-system-p-acl-pim

match access-group name copp-system-p-acl-pim6

match access-group name copp-system-p-acl-rip

match access-group name copp-system-p-acl-rip6

match access-group name copp-system-p-acl-vpc

match access-group name copp-system-p-acl-eigrp

match access-group name copp-system-p-acl-eigrp6

match access-group name copp-system-p-acl-mac-l2pt

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-ldp

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-oam

match access-group name copp-system-p-acl-ospf6

match access-group name copp-system-p-acl-otv-as

match access-group name copp-system-p-acl-mac-otv-isis

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-rsvp

match access-group name copp-system-p-acl-mac-fabricpath-isis

match protocol mpls router-alert

match protocol mpls exp 6

set cos 7

police cir 39600 kbps , bc 250 ms

module 1 :

conformed 1108497274 bytes; action: transmit

violated 0 bytes; action: drop

module 3 :

conformed 0 bytes; action: transmit

violated 0 bytes; action: drop

module 10 :

conformed 0 bytes; action: transmit

.

.

.

Comando show hardware rate-limiter mod <x>

Este es un ejemplo de salida del comando show hardware rate-limiter mod 1 anterior a la versión 6.1 de NX-OS:

switch# show hardware rate-limiter mod 1

Units for Config: packets per second

Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

Rate Limiter Class                       Parameters

------------------------------------------------------------

layer-3 mtu                              Config    : 500

Allowed   : 0

Dropped   : 0

Total     : 0

layer-3 ttl                              Config    : 500

Allowed   : 0

Dropped   : 0

Total     : 0

layer-3 control                          Config    : 10000

Allowed   : 0

Dropped   : 0

.

.

.

Este es un ejemplo de salida del comando show hardware rate-limiter mod 1 en NX-OS Release 6.1 o posterior:

switch# show hardware rate-limiter mod 1

switch# show hardware rate-limiter module 1

Units for Config: packets per second

Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

Module: 1

R-L Class           Config           Allowed         Dropped            Total

+------------------+--------+---------------+---------------+-----------------+

L3 mtu                   500               0               0                 0

L3 ttl                   500               0               0                 0

L3 control             10000               0               0                 0

L3 glean                 100               0               0                 0

L3 mcast dirconn        3000               0               0                 0

L3 mcast loc-grp        3000               0               0                 0

L3 mcast rpf-leak        500               0               0                 0

L2 storm-ctrl       Disable

access-list-log          100               0               0                 0

copy                   30000               0               0                 0

receive                30000           40583               0             40583

L2 port-sec              500        20435006               0          20435006

L2 mcast-snoop         10000               0               0                 0

L2 vpc-low              4000               0               0                 0

L2 l2pt                  500               0               0                 0

f1 rl-1                 4500                               0

f1 rl-2                 1000                               0

f1 rl-3                 1000                               0

f1 rl-4                  100                               0

f1 rl-5                 1500                               0

L2 vpc-peer-gw          5000               0               0                 0

L2 lisp-map-cache       5000               0               0                 0

Busque cualquier clase con el conteo descartado aumentando. Averigüe si es normal para una clase que excede el umbral configurado.

Controlador Inband

show hardware internal cpu-mac inband [counters | estadísticas | events] Comando

Utilice este comando para verificar si hay caídas en la trayectoria de la CPU, el control de flujo XOFF, las velocidades máximas de recepción y transmisión de la CPU, etc.

switch# show hardware internal cpu-mac inband stats

i82571 registers

=======================================================

RMON counters                            Rx                   Tx

----------------------+--------------------+--------------------

total packets                      70563313            139905960

good packets                       70563313            139905960

64 bytes packets                          0                    0

65-127 bytes packets               66052368            135828505

128-255 bytes packets               1424632              1327796

256-511 bytes packets                280422               325220

512-1023 bytes packets                17060                14480

1024-max bytes packets              2788831              2409959

broadcast packets                         0                    0

multicast packets                         0                    0

good octets (hi)                          0                    0

good octets (low)               18573099828          25929913975

total octets (hi)                         0                    0

total octets (low)              18573090123          25929922452

XON packets                               0                    0

XOFF packets                              0                    0

-------------> Pause Frame back to R2D2 when the traffic exceeds SUP limit

management packets                        0                    0

Interrupt counters

-------------------+--

Mine                57079706

Other               0

Assertions          57079706

Rx packet timer     9638

Rx absolute timer   0

Rx overrun          0

Rx descr min thresh 0

Tx packet timer     4189

Tx absolute timer   6476

Tx queue empty      0

Tx descr thresh low 0

txdw ..... 44983549

txqe ..... 2

lsc ...... 0

rxseq .... 0

rxdmt .... 213229

rxo ...... 0

rxt ...... 32433891

mdac ..... 0

rxcfg .... 0

gpi ...... 0

Error counters

--------------------------------+--

CRC errors ..................... 0

Alignment errors ............... 0

Symbol errors .................. 0

Sequence errors ................ 0

RX errors ...................... 0

Missed packets (FIFO overflow)   0

Single collisions .............. 0

Excessive collisions ........... 0

Multiple collisions ............ 0

Late collisions ................ 0

Collisions ..................... 0

Defers ......................... 0

Tx no CRS  ..................... 0

Carrier extension errors ....... 0

Rx length errors ............... 0

FC Rx unsupported .............. 0

Rx no buffers .................. 0  ----------------- no buffer

Rx undersize ................... 0

Rx fragments ................... 0

Rx oversize .................... 0

Rx jabbers ..................... 0

Rx management packets dropped .. 0

Tx TCP segmentation context .... 0

Tx TCP segmentation context fail 0

Throttle statistics

-----------------------------+---------

Throttle interval ........... 2 * 100ms

Packet rate limit ........... 32000 pps

Rate limit reached counter .. 0

Tick counter ................ 2132276

Active ...................... 0

Rx packet rate (current/max)  169 / 610 pps  ----------------- Rx rate (current/max)

Tx packet rate (current/max)  429 / 926 pps

NAPI statistics

----------------+---------

Weight ......... 64

Poll scheduled . 57079706

Poll rescheduled 0

Poll invoked ... 117135124

Weight reached . 9

Tx packets ..... 139905960

Rx packets ..... 70563313

Rx congested ... 0

Rx redelivered . 0

qdisc stats:

----------------+---------

Tx queue depth . 1000

qlen ........... 0

packets ........ 139905960

bytes .......... 23411617016

drops .......... 0

Bahrain registers (cleared by chip reset only)

=======================================================

revision           0x00000108

scratchpad         0xaaaaaaaa

MAC status         0x00000001

MAC SerDes synced  0x00000001

MAC status 2       0x000100f8

Auto-XOFF config   1

Auto-XOFF status   0

MAC counters                     MAC0 (R2D2)            MAC1 (CPU)

----------------------+---------------------+---------------------

Rx         Tx         Rx         Tx

----------------------+----------+----------+----------+----------

64 bytes packets                0          0          0          0

65-127 bytes packets     66907289  136682635  135828505   66052368

128-255 bytes packets      570131     473705    1327796    1424632

256-511 bytes packets      280003     325182     325220     280422

512-1023 bytes packets      17061      14482      14480      17060

1024-1518 bytes packets    623614     242009     241831     623569

1519-max bytes packets    2165215    2167947    2168128    2165262

----------------------+----------+----------+----------+----------

total packets            70563313  139905960  139905960   70563313

total bytes             405350248 2496404376  160120520 1393236630

----------------------+----------+----------+----------+----------

undersized packets              0                     0

fragmented packets              0                     0

FCS errors                      0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

auto-XOFF state entered         0 times

auto-XOFF reset                 0 times

XOFF packets auto-generated                0

XOFF packets                               0          0

XON  packets                    0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

parity error                    0          0          0          0

fifo errors                     0                     0

overflow errors                            0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

Después de la versión 5.X de NX-OS, 'events' es una opción de comando que proporciona el tiempo en el que se alcanza la velocidad máxima de CPU de recepción (RX) o transmisión (TX) de paquetes por segundo (PPS). Este ejemplo muestra cómo determinar la hora en que se encontró el último pico de tráfico de CPU:

switch# show hardware internal cpu-mac inband events

1) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648617 usecs after Fri Oct 19 13:23:06 2012

new maximum = 926

2) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648622 usecs after Fri Oct 19 13:15:06 2012

new maximum = 916

3) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648612 usecs after Fri Oct 19 13:14:06 2012

new maximum = 915

4) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648625 usecs after Fri Oct 19 13:12:06 2012

new maximum = 914

5) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648626 usecs after Fri Oct 19 13:11:06 2012

new maximum = 911

6) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648620 usecs after Fri Oct 19 13:08:06 2012

new maximum = 910

Comando show system internal pktmgr internal vdc inband <int>

Utilice este comando para identificar el origen del tráfico dirigido a la CPU.

switch# show system internal pktmgr internal vdc inband e1/5

Interface          Src Index     VDC ID    Packet rcvd

--------------------------------------------------------

Ethernet1/5          0xa1d          1          14640

Netstack/Pktmgr

Netstack es una pila IP completa implementada en el espacio de usuario de Nexus 7000. Los componentes incluyen un administrador de paquetes L2, ARP, administrador de adyacencia, IPv4, protocolo de mensajes de control de Internet v4 (ICMPv4), IPv6, ICMPv6, TCP/UDP y biblioteca de sockets. Cuando el tráfico a la CPU está desencadenando un uso elevado de la CPU, a menudo se observa que Netstack y sus respectivos procesos se están ejecutando con mucha frecuencia.

Comando show system inband queuing status

Este ejemplo muestra cómo visualizar el algoritmo de colocación en cola de Netstack en uso:

switch# show system inband queuing status

Weighted Round Robin Algorithm

Weights BPDU - 32, Q0 - 8, Q1 - 4, Q2 - 2 Q3 - 64

Comando show system inband queuing statistics

Este ejemplo muestra los contadores en el módulo cargable en el núcleo (KLM) y el proceso de espacio de usuario.

KLM es una instancia única que se ejecuta en el VDC predeterminado y funciona tanto en la interfaz de administración como en la de banda interna. KLM entra en la imagen solo durante el procesamiento de paquetes de ingreso para enviar tramas de ingreso a la Netstack de VDC correcta para el procesamiento.

switch# show system inband queuing statistics

Inband packets unmapped to a queue: 0

Inband packets mapped to bpdu queue: 7732593

Inband packets mapped to q0: 686667

Inband packets mapped to q1: 0

Inband packets mapped to q2: 0

Inband packets mapped to q3: 20128

In KLM packets mapped to bpdu: 7732593

In KLM packets mapped to arp : 912

In KLM packets mapped to q0  : 686667

In KLM packets mapped to q1  : 0

In KLM packets mapped to q2  : 0

In KLM packets mapped to q3  : 20128

In KLM packets mapped to veobc : 0

Inband Queues:

bpdu: recv 1554390, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 1

(q0): recv 686667, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q1): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q2): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q3): recv 20128, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

Comando show system internal pktmgr internal vdc global-stats

Este comando es similar al anterior comando show system inband queuing statistics y proporciona muchos detalles:

switch# show system internal pktmgr internal vdc global-stats

VDC KLM global statistics:

Inband packets not mapped to a VDC: 0

Inband diag packets received: 998222

Weighted Round Robin Algorithm

Weights BPDU - 32, Q0 - 8, Q1 - 4, Q2 - 2 Q3 - 64

Inband packets unmapped to a queue: 0

Inband packets mapped to bpdu queue: 7734430 (7734430)

Inband packets mapped to q0: 686779 (686779)

Inband packets mapped to q1: 0 (0)

Inband packets mapped to q2: 0 (0)

Inband packets mapped to q3: 20128 (20128)

Pkt Size History : 2811395 for index 1

Pkt Size History : 274508 for index 2

Pkt Size History : 74284 for index 3

Pkt Size History : 43401 for index 4

Pkt Size History : 70915 for index 5

Pkt Size History : 35602 for index 6

Pkt Size History : 30085 for index 7

Pkt Size History : 29408 for index 8

Pkt Size History : 21221 for index 9

Pkt Size History : 15683 for index 10

Pkt Size History : 13212 for index 11

Pkt Size History : 10646 for index 12

Pkt Size History : 9290 for index 13

Pkt Size History : 50298 for index 14

Pkt Size History : 5473 for index 15

Pkt Size History : 4871 for index 16

Pkt Size History : 4687 for index 17

Pkt Size History : 5507 for index 18

Pkt Size History : 15416 for index 19

Pkt Size History : 11333 for index 20

Pkt Size History : 5478 for index 21

Pkt Size History : 4281 for index 22

Pkt Size History : 3543 for index 23

Pkt Size History : 3059 for index 24

Pkt Size History : 2228 for index 25

Pkt Size History : 4390 for index 26

Pkt Size History : 19892 for index 27

Pkt Size History : 524 for index 28

Pkt Size History : 478 for index 29

Pkt Size History : 348 for index 30

Pkt Size History : 447 for index 31

Pkt Size History : 1545 for index 32

Pkt Size History : 152 for index 33

Pkt Size History : 105 for index 34

Pkt Size History : 1424 for index 35

Pkt Size History : 43 for index 36

Pkt Size History : 60 for index 37

Pkt Size History : 60 for index 38

Pkt Size History : 46 for index 39

Pkt Size History : 58 for index 40

Pkt Size History : 829 for index 41

Pkt Size History : 32 for index 42

Pkt Size History : 26 for index 43

Pkt Size History : 1965 for index 44

Pkt Size History : 21 for index 45

Pkt Size History : 1 for index 46

Pkt Size History : 1 for index 48

Pkt Size History : 1 for index 51

Pkt Size History : 1 for index 52

Pkt Size History : 1 for index 53

Pkt Size History : 3 for index 55

In KLM packets mapped to bpdu: 7734430

In KLM packets mapped to arp : 912

In KLM packets mapped to q0  : 686779

In KLM packets mapped to q1  : 0

In KLM packets mapped to q2  : 0

In KLM packets mapped to q3  : 20128

In KLM packets mapped to veobc : 0

In KLM Queue Mapping (0 1 2 3 4)

Data Available in FDs (0 0 0 0 0)

Inband Queues:

bpdu: recv 1556227, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 1

(q0): recv 686779, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q1): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q2): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q3): recv 20128, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

Mgmt packets not mapped to a VDC: 227551

Mgmt multicast packets dropped: 92365

Mgmt multicast packets delivered: 0

Mgmt packets broadcast to each VDC: 23119

Mgmt debugging packets copied:  0

Mgmt IPv6 multicast packets delivered:  0

Mgmt IPv6 link-local packets delivered:  0

Mgmt LLDP packets received: 0

Comando show system internal pktmgr interface ethernet <int>

Utilice este comando para observar la velocidad del paquete así como el tipo de tráfico (unidifusión o multidifusión) para el tráfico dirigido por la CPU desde una interfaz.

switch# show system internal pktmgr interface e1/5

Ethernet1/5, ordinal: 73

SUP-traffic statistics: (sent/received)

Packets: 63503 / 61491

Bytes: 6571717 / 5840641

Instant packet rate: 0 pps / 0 pps

Packet rate limiter (Out/In): 0 pps / 0 pps

Average packet rates(1min/5min/15min/EWMA):

Packet statistics:

Tx: Unicast 3198, Multicast 60302

Broadcast 3

Rx: Unicast 3195, Multicast 58294

Broadcast 2

Comando show system internal pktmgr client <uuid>

Este comando muestra aplicaciones como STP o el Protocolo de detección de Cisco (CDP) que están registradas con el Administrador de paquetes, así como el número de paquetes enviados y recibidos por esas aplicaciones.

switch# show system internal pktmgr client

Client uuid: 268, 4 filters, pid 3127

Filter 1: EthType 0x0806,

Rx: 2650, Drop: 0

Filter 2: EthType 0xfff0, Exc 8,

Rx: 0, Drop: 0

Filter 3: EthType 0x8841, Snap 34881,

Rx: 0, Drop: 0

Filter 4: EthType 0x0800, DstIf 0x150b0000, Excl. Any

Rx: 0, Drop: 0

Options: TO 0, Flags 0x18040, AppId 0, Epid 0

Ctrl SAP: 278, Data SAP 337 (1)

Total Rx: 2650, Drop: 0, Tx: 1669, Drop: 0

Recirc Rx: 0, Drop: 0

Rx pps Inst/Max: 0/20

Tx pps Inst/Max: 0/5

COS=0 Rx: 0, Tx: 0    COS=1 Rx: 912, Tx: 0

COS=2 Rx: 0, Tx: 0    COS=3 Rx: 0, Tx: 0

COS=4 Rx: 0, Tx: 0    COS=5 Rx: 0, Tx: 1669

COS=6 Rx: 0, Tx: 0    COS=7 Rx: 1738, Tx: 0

Client uuid: 270, 1 filters, pid 3128

Filter 1: EthType 0x86dd, DstIf 0x150b0000, Excl. Any

Rx: 0, Drop: 0

Options: TO 0, Flags 0x18040, AppId 0, Epid 0

Ctrl SAP: 281, Data SAP 283 (1)

Total Rx: 0, Drop: 0, Tx: 0, Drop: 0

Recirc Rx: 0, Drop: 0

Rx pps Inst/Max: 0/0

Tx pps Inst/Max: 0/0

COS=0 Rx: 0, Tx: 0    COS=1 Rx: 0, Tx: 0

COS=2 Rx: 0, Tx: 0    COS=3 Rx: 0, Tx: 0

COS=4 Rx: 0, Tx: 0    COS=5 Rx: 0, Tx: 0

COS=6 Rx: 0, Tx: 0    COS=7 Rx: 0, Tx: 0

Comando show system internal pktmgr stats

Utilice este comando para verificar si los paquetes están llegando al administrador de paquetes en la trayectoria de ingreso y si los paquetes están siendo enviados por el administrador de paquetes. Este comando también puede ayudarlo a determinar si hay problemas con las memorias intermedias en la trayectoria de recepción o transmisión.

switch# show system internal pktmgr stats

Route Processor Layer-2 frame statistics

Inband driver: valid 1, state 0, rd-thr 1, wr-thr 0, Q-count 0

Inband sent: 56441521, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Inband standby_sent: 0

Inband encap_drop: 0, linecard_down_drop: 0

Inband sent by priority [0=11345585,5=164281,6=43280117,7=1651538]

Inband max output queue depth 0

Inband recv: 89226232, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Inband decap_drop: 0, crc_drop: 0, recv by priority: [0=89226232]

Inband bad_si 0, bad_if 0, if_down 0

Inband last_bad_si 0, last_bad_if 0, bad_di 0

Inband kernel recv 44438488, drop 0, rcvbuf 2097152, sndbuf 4194304

Mgmt driver: valid 1, state 0, rd-thr 1, wr-thr 0, Q-count 0

Mgmt sent: 971834, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Mgmt standby_sent: 0

Mgmt encap_drop: 0, linecard_down_drop: 0

Mgmt sent by priority [0=925871,5=45963]

Mgmt max output queue depth 0

Mgmt recv: 1300932, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Mgmt decap_drop: 0, crc_drop: 0, recv by priority: [0=1300932]

Mgmt bad_si 0, bad_if 0, if_down 0

Mgmt last_bad_si 0, last_bad_if 0, bad_di 0

Mgmt kernel recv 1300932, drop 0, rcvbuf 2097152, sndbuf 2097152

Inband2 driver: valid 0, state 1, rd-thr 0, wr-thr 0, Q-count 0

No of packets passed by   PM Policy database         876452

No of packets dropped by  PM Policy database         0

No of packets bypassed by PM Policy database         424480

No of packets dropped by  PM originating from kernel 0

MBUFSK Tx: 57413355 pkts (requested 57413355 denied 0), 62236110 mbufs

function invoked 57413355 denied 0/0 c/realloc 0/0

MBUFSK Rx: 90527161 pkts, 90527421 mbufs (requested 2388154951 denied 0)

function invoked 35132836

Global input drops: bad-interface 0, bad-encap 0, failed-decap 0,

no prot 42371

recv_encaptype_err 0, recv_decap_err 0,  recv_mac_mismatch 0, recv_no_client 0

recv_no_svi 0, recv_no_vlan 0,  recv_client_notreg 0, recv_enqueue_fail 0

Global output drops:

send_ifdown_fail 13, send_invalid_iod 0

send_invalid_vlan 0, send_security_drop 0  send_loopback_drop 0,

send_small_pkt_fail 0

send_vsl_err 0, send_dce_err 0,send_enqueue_fail 0, send_alloc_fail 0

DCE errors:

misc_err 0, lookup_err 0, encap_err 0, decap_err 0

Platform errors:

generic_encap_err 0, encap_err 0, decap_err 0

vlan_encap_err 0, vlan_decap_err 0

DC3HDR errors:

pkt_err 0, vlan_err 0, ifidx_err 0, portidx_err 0

RECIRC errors:

misc_err 0, lookup_err 0

Lcache errors:

init_err 0, timer_err 0

Stats errors:

misc_err 0, init_err 0, timer_err 0

Client errors:

alloc_err 0, pid_err 0, register_err 0,  unregister_err 0

add_err 0, delete_err 0, update_err 0

VDC errors:

alloc_err 0, set_err 0, update_err 0

Misc. errors:

mts_err 0, mbuf_err 0, drop_exception 0

invalid_drv_type 0, interface_err 0

eth_output_err 0, gre_err 0 otv_err 0

tunnel_6to4_err 0, mcec_err 0, invalid_gpc 0 invalid_ftag 0 invalid_l2_type :0

register_err 0, unregister_err 0, invalid_args 0, file_open_err 0

inband_err 0, vlan_err 0, pm_alloc_err 0, pm_ha_err 0, pm_init_err 0

arp_init_err 0, rtm_init_err 0, am_init_err 0, ui_init_err 0, mpls_init_err 0,

evc_init_err 0

sdb_err 95670, sdb_init_err 0

sysmgr_err 0, eth_span_err 0, buf_pool_err 0, feature_err 0

uuid2client_err 16, dot1q_drop 0, nfcache_init_err 0

Crossbar down drops : 0

Exception packets: mtu-fail 0, icmp-redirect 0, icmp-unreach 0, ttl 0

options 0, rpf 0, two-mcast-rpf 0, l3-bridge-drop 0

mcast-next-hop 0, municast 0

drop 0, acl-redirect 0, acl-redir-arp 0, acl-redir-dhcp 0

sup-shim-pkt 229385   Pkts recvd with peergway SUP DI 0

VPC Frame Statistics

VPC Mgr reg state 1, im-ext-sdb-state 1

Ingress BPDUs qualified for redirection 0

Ingress BPDUs redirected to peer 0

Egress BPDUs qualified for redirection 0

Egress BPDUs dropped due to remote down 0

Egress BPDUs redirected to peer 0

Ingress pkts qualified for peergateway tunneling 0

Ingress pkts tunneled to peer with peergateway conf 0

Peer-gw pkts tunneled tx :

From VPC+ leg 0, From VPC leg 0, From l2mp network 0

From orphan port in VPC+ 0, from orphan port in VPC 0

For ARP 0, IP 0, IPv6 0, unknown 0

Total Tunneled packets received from peer 0

Local delivery 0, Transmit down 0, peer-gw tunneled 0

Tunnel rx packets drop due to local vpc leg down 0

Peer-gw pkts tunneled rx :

From VPC+ leg 0, VPC leg 0, From l2mp network 0

From orphan port in VPC+ 0, from orphan port in VPC 0

For ARP 0, IP 0, IPv6 0, unknown 0

Error Statistics

VPC manager: uninit 0, library 0

Tunnel (ingress): non-mct rx 0, bad hdr 0, badpkts 0, non gpc peer 0

Tunnel (ingress): redirlooperror 0

Tunnel (egress): in-bpdu 0, e-bpdu 0, peer-gw 0

MBuf: alloc: 0, prepend: 0, pullup: 0

Invalid filter: 0

Peergw tunneling tx: invalid ftag 0, invalid swid 0

invalid iftype 0, invalid GPC of peer 0

Peergw tunneling rx: invalid msg subtype 0, invalid GPC of core 0

invalid GPC of peer 0, invalid svi 0

Unicast pkts which passed egress redirection check 0

statistics last reset 2w0d