Contenido

Introducción

prerrequisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Productos Relacionados

Convenciones

Módulos EtherSwitch - Conceptos

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Configuración inicial del módulo EtherSwitch

Configuración VTP y VLA N

Spanning-tree, trunk y Canal de puerto de la configuración

Puerto de acceso de la configuración

Puerto de voz de la configuración

Encaminamiento de la configuración

Configuración QoS

Verificación

Troubleshooting

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de muestra para el módulo de servicio del EtherSwitch instalado en el router del servicio integrado (ISR). Este documento no discute el ejemplo de configuración para el módulo de la red EtherSwitch.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco 2800 Series Router en el Software Release 12.4(10) de Cisco IOS®

- NME-16ES-1G-P - módulo de servicio del EtherSwitch 16-port 10/100 Cisco

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Productos Relacionados

Esta configuración se puede también utilizar con el Routers de las 2600/3600/3700/3800 Series de Cisco.

Refiera al cuadro 6 en los módulos de servicio del EtherSwitch de Cisco - hoja de datos para más información.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Módulos EtherSwitch - Conceptos

Éstos son los dos tipos de módulos EtherSwitch disponibles para Cisco ISR:

- Módulo de servicio del EtherSwitch (ES) — Los módulos ES tienen sus propios procesadores, motores de Switching, software y memoria flash que funcionen con a la independiente de los recursos del router del host. Después de que el módulo ES esté instalado en el router, usted puede consolar en el módulo ES del router del host. Entonces usted puede crear los VLA N, los VLA N de la configuración, atravesando - árbol, y el protocolo de terminal virtual (VTP) del módulo ES. Los módulos ES se basan en la plataforma del Catalyst 3750. Este documento muestra el ejemplo de configuración solamente para el módulo ES.

- Refiera a los módulos de servicio del EtherSwitch de Cisco - Hoja de datos para más información sobre los módulos ES.

- Refiera a la guía de funciones de los módulos de servicio del EtherSwitch de Cisco para la información sobre cómo administrar los módulos ES.

- Refiera a los Catalyst 3750 Series Switch - Guías de configuración para la información sobre cómo configurar los módulos ES.

- Módulo de la red EtherSwitch (ESW) — Los módulos ESW son configurados por el IOS del router. Estos módulos no funcionan con el software distinto. Es integrado en el IOS del router del host. Usted puede crear los VLA N, los VLA N de la configuración, atravesando - árbol, y VTP del router del host. El router salva el archivo de base de datos de VLAN (vlan.dat) en el flash.

- Refiera a los módulos de la red EtherSwitch de Cisco - Hoja de datos para más información sobre los módulos ESW.

- Refiera a la guía de funciones de los módulos de la red EtherSwitch de Cisco para la información sobre cómo configurar los módulos ESW.

- Refiera al ejemplo de configuración del módulo de la red EtherSwitch (ESW) para la información sobre la configuración de módulos básica ESW.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Utilice la herramienta Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Configuración inicial del módulo EtherSwitch

- Configuración VTP, VLA N

- Spanning-tree, trunk y Canal de puerto de la configuración

- Puerto de acceso de la configuración

- Puerto de voz de la configuración

- Encaminamiento de la configuración

- Configuración QoS

Configuración inicial del módulo EtherSwitch

Después de que el módulo ES esté instalado en el router, usted ve una nueva interfaz x/0 del gigabitethernet (donde está el número de slot x) reconocida por el IOS. Se toma esta salida después de que el módulo ES esté instalado en el router:

Router1#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0         1.1.1.3         YES NVRAM  up                    down

GigabitEthernet0/1         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

GigabitEthernet1/0         unassigned      YES unset  administratively down down

Vlan1                      unassigned      YES NVRAM  up                    up

El comando session del gigabitethernet x/0 del módulo de servicio es el comando del modo EXEC privilegiado usado para consolar en el módulo ES del router del host. Usted necesita consolar en el módulo ES para configurarlo. Para consolar en el módulo ES, se requiere configurar la dirección IP para la interfaz x/0 del gigabitethernet. Si usted intenta consolar en el módulo sin la asignación de una dirección IP, usted recibe este mensaje de error:

Router1#service-module gigabitEthernet 1/0 session

IP address needs to be configured on interface GigabitEthernet1/0

Router1

Find out the router interface connected to the ES module.

Router1#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID    Local Intrfce   Holdtme    Capability   Platform    Port ID

Lab-2811     Gi 1/0          157               R     NME-16ES-1G Gi 1/0/2

!--- The Local interface shows the interface !--- on the router connected internally to the switch.

Configure the host router to manage the ES module.

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router1(config)#interface gigabitethernet 1/0

Router1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#exit

Console into the ES Module

Router1#service-module gigabitEthernet 1/0 session

Trying 172.16.1.1, 2066 ... Open

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname Switch-ES

Switch-ES(config)#interface gigabitethernet 1/0/2

Switch-ES(config-if)#no switchport

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#exit

!--- GigabitEthernet 1/0/2 connects the ES module to the router.

Switch-ES(config)#line console 0

Switch-ES(config-line)#password a99l3

Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30

Switch-ES(config-line)#exit

Switch-ES(config)#line vty 0 4

Switch-ES(config-line)#password a99l3

Switch-ES(config-line)#login

Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30

Switch-ES(config-line)#exit

Esta salida muestra el comando show ip interface brief del módulo ES. La interfaz GigabitEthernet1/0/2 conecta el módulo ES con la interfaz GigabitEthernet1/0 del router del host.

Switch-ES#show ip int brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down

FastEthernet1/0/1      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/2      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/3      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/4      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/5      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/6      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/7      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/8      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/9      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/10     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/11     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/12     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/13     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/14     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/15     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/16     unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet1/0/1   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet1/0/2   172.16.1.2      YES manual  up                    up

Si el módulo ES o los dispositivos conectados con este módulo ES necesita comunicar a la red externa vía el router del host, este puerto (GigabitEthernet1/0/2) necesita ser un puerto o él de la capa 3 necesita ser un miembro del VLA N de la capa 3. Vea la sección de ruteo de la configuración de este documento para entender cómo configurar la encaminamiento en el módulo ES.

Este diagrama explica el router del host y la conectividad lógica del módulo ES:

Usted necesita presionar Ctrl+Shift+6, después X para volver al router del host.

Si usted necesita borrar la sesión del router, publique el comando clear de la sesión del gigabitethernet x/0 del módulo de servicio del modo EXEC privilegiado del router.

Configure el VTP y el VLA N

Por abandono, el modo VTP es servidor y el Domain Name VTP es nulo en el módulo ES. Por abandono, todos los puertos pertenecen al vlan1. En este ejemplo, un servidor DHCP (172.16.10.20) está situado en el VLAN 10. El comando de 172.16.10.20 del ip helper-address se configura en todos los VLA N a menos que VLAN 10 para obtener los IP Addresses del servidor DHCP para los dispositivos situados en estos VLA N.

Conmutadores

VTP Configuration

Switch-ES(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Switch-ES(config)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Switch-ES(config)#

Create VLANs

Switch-ES(config)#vlan 10,50,51,100,200

Switch-ES(config-vlan)#exit

Switch-ES(config)#

Configure VLANs

Switch-ES(config)#interface vlan 10

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 50

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.50.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 51

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.51.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 100

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.100.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 200

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.200.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa1/0/1, Fa1/0/2, Fa1/0/3

Fa1/0/4, Fa1/0/7, Fa1/0/8

Fa1/0/9, Fa1/0/10, Fa1/0/11

Fa1/0/12, Fa1/0/13, Fa1/0/14

Fa1/0/15, Fa1/0/16, Gi1/0/1

Gi1/0/2

10   VLAN0010                         active

50   VLAN0050                         active

51   VLAN0051                         active

100  VLAN0100                         active

200  VLAN0200                         active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

50   enet  100050     1500  -      -      -        -    -        0      0

51   enet  100051     1500  -      -      -        -    -        0      0

100  enet  100100     1500  -      -      -        -    -        0      0

200  enet  100200     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs

------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Switch-ES#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 10

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 : LAB

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x21 0x51 0xD5 0x4E 0x30 0xA5 0x46 0x3C

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 10-27-06 18:28:10

Spanning-tree, trunk y Canal de puerto de la configuración

Esta sección muestra la configuración del árbol de expansión en el módulo ES y el Switch Access1. Esta sección también muestra el Canal de puerto y la configuración del tronco entre el módulo ES y el Switch Access1. Este ejemplo configura el rapid que atraviesa - árbol en todo el Switches. El módulo ES se configura como la raíz del árbol de expansión para todos los VLA N.

Conmutadores

Spanning-Tree Configuration

Switch-ES(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Switch-ES(config)#spanning-tree vlan 10,50,51,100,200 root primary

Trunk & Port Channel Configuration

Switch-ES(config)#interface port-channel 1

Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk

Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Switch-ES(config-if)#exit

Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6

Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch-ES(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Switch-ES(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Switch-ES(config-if-range)#exit

Access1

Access1 switch configuration

Access1(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Access1(config)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Access1(config)#vlan 100,200

Access1(config-vlan)#exit

Access1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Access1(config)#interface port-channel 1

Access1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if)#switchport mode trunk

Access1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Access1(config-if)#exit

Access1(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 2

Access1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if-range)#switchport mode trunk

Access1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Access1(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Access1(config-if-range)#exit

Switch-ES#show spanning-tree summary

Switch is in rapid-pvst mode

Root bridge for: VLAN0001, VLAN0100, VLAN0200

Extended system ID           is enabled

Portfast Default             is disabled

PortFast BPDU Guard Default  is disabled

Portfast BPDU Filter Default is disabled

Loopguard Default            is disabled

EtherChannel misconfig guard is enabled

UplinkFast                   is disabled

BackboneFast                 is disabled

Configured Pathcost method used is short

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

VLAN0001                     0         0        0          1          1

VLAN0100                     0         0        0          1          1

VLAN0200                     0         0        0          1          1

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

3 vlans                      0         0        0          3          3

Switch-ES#show interface port-channel 1 trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Po1         on           802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

Po1         100,200

Port        Vlans allowed and active in management domain

Po1         100,200

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Po1         100,200

Puerto de acceso de la configuración

La configuración del puerto de acceso es similar a la configuración estándar del switch LAN.

Conmutadores

Configure the port for server

Switch-ES(config)#interface fastEthernet 1/0/7

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 10

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Switch-ES(config-if)#speed 100

Switch-ES(config-if)#duplex full

Switch-ES(config-if)#exit

Configure Port for Printer

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/8

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Switch-ES(config-if)#exit

Puerto de voz de la configuración

La configuración del puerto de voz es similar a la configuración estándar del switch LAN.

Conmutadores

Configure the port for Voice

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51

Switch-ES(config-if)#switchport voice vlan 50

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Encaminamiento de la configuración

Este ejemplo utiliza las Static rutas para configurar la encaminamiento.

Conmutadores

Configure the default route

Switch-ES(config)#ip routing

Switch-ES(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

Router1

Configure the route to LAN

Router1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.1.2

Configuración QoS

Esta sección utiliza QoS auto para configurar QoS. Refiera al White Paper del Cisco AutoQoS para más información sobre QoS auto.

Conmutadores

Configure QoS on the port where IP phone is connected

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9

Switch-ES(config-if)#auto qos voip cisco-phone

Switch-ES(config-if)#exit

Configure QoS on the uplink port to the host router.

Switch-ES(config)#interface gigabitEthernet 1/0/2

Switch-ES(config-if)#auto qos voip trust

Router1

Create Class map

Router1(config)#class-map match-any VoIP-Control

Router1(config-cmap)#match ip dscp AF31

Router1(config-cmap)#exit

Router1(config)#class-map match-any VoIP-RTP

Router1(config-cmap)#match ip dscp EF

Router1(config-cmap)#exit

Create Policy map

Router1(config)#policy-map Policy-VoIP

Router1(config-pmap)#class VoIP-RTP

Router1(config-pmap-c)#priority percent 70

Router1(config-pmap-c)#class VoIP-Control

Router1(config-pmap-c)#bandwidth percent 5

Router1(config-pmap-c)#class class-default

Router1(config-pmap-c)#fair-queue

Router1(config-pmap-c)#exit

Router1(config-pmap)#exit

Apply the policy on the interface connects to the ES Module

Router1(config)#interface gigabitEthernet 1/0

Router1(config-if)#service-policy output Policy-VoIP

Router1(config-if)#exit

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Resolver problemas los problemas de las interfaces del router y de los módulos

- Página de soporte de routers

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems