Contenido

Introducción

¿Cuáles son los diferentes tipos de conexión MiniGBIC y sus características?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

P. ¿Cuáles son los diferentes tipos de conexión MiniGBIC y sus características?

Los módulos MiniGBIC, más conocidos como módulos SFP (Small Form Factor Pluggable), son convertidores de medios A.con conexión en caliente.

Modelo

Tipo de medios

Intervalo máximo (3)

Longitud de onda (nm)

Conector

MFEBX1 (1)

SMF (2)

20 km

Tx 1310/Rx 1550

LC

MFEFX1

MMF

2 km

850

LC

MFELX1

SMF

10 km

1310

LC

MGBBX1 (1)

SMF (2)

20 km

Tx 1310/Rx 1490

LC

MGBLX1 (1)

SMF

10 km

1310

LC

MGBLH1

SMF

40 km

1310

LC

MGBSX1

MMF

500 m

850/

LC

MGBT1

UTP Cat 5e

100 m

n/a

RJ45

(1) Disponible en el segundo trimestre de 2009.

(2) Admita fibra simple solamente (cadena única).

(3) Las distancias variarán según la planta de fibra y el entorno operativo.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems