Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo para configurar el switching de enlace de datos (DLSw) en las interfaces seriales en cualquiera de los extremos del peer DLSw para una conexión de SDLC a un control de enlace de datos síncrono (SDLC).

Antes de comenzar

Requirements

Antes de intentar esta configuración, asegúrese de cumplir estos requisitos:

- El router debe estar ejecutando el conjunto de funciones de IBM.

- Se deben configurar los pares DLSw.

- Ambos extremos de la conexión deben ser interfaces seriales compatibles con SDLC.

Componentes Utilizados

Este documento no se limita a versiones específicas de hardware y software.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Conexión PU 2.0

- Conexión PU 2.1

Conexión PU 2.0

Router A

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.1

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.2

int s 0

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role secondary

sdlc vmac 4000.1000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.2000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Router B

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.2

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role primary

sdlc vmac 4000.2000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.1000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Conexión PU 2.1

Router A

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.1

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.2

int s 0

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role secondary

sdlc vmac 4000.1000.0000

sdlc address C1 xid-passthru

sdlc partner 4000.2000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Router B

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.2

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role none

sdlc vmac 4000.2000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.1000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

- show dlsw peer: muestra el estado del par.

- show dlsw reachability: muestra el estado de las direcciones MAC locales y remotas.

- show dlsw circuit — Muestra el estado del circuito.

- show int serial x/x — Muestra el estado de la interfaz.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

- Consulte Solución de problemas de DLSw para obtener más información.