Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Vista lógica

Recuperación de la conexión TCP con VIPA

Configuración del programa de configuración de entrada/salida (IOCP)

Archivo TCPIP.Profile de Mainframe (datagrama IP) - VIPA

Configuración de Cisco 7000 con CIP-WS1 - VIPA

Configuración de Cisco 7000 con CIP-WS2 - VIPA

Información Relacionada

Introducción

La compatibilidad con la dirección IP virtual (VIPA) proporciona tolerancia a fallos para el almacenamiento virtual múltiple (MVS) mediante el uso de un dispositivo virtual y una dirección IP virtual en una pila TCP/IP de IBM. El dispositivo virtual siempre está activo y nunca aparece una falla. El VIPA permanece accesible para que RouteD siempre anuncie esta dirección IP (y su subred) como activa.

El número de corrección temporal del programa VIPA (PTF) es UN83939. Se ha integrado en la versión 3.10 de TCP/IP.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Vista lógica

En la configuración utilizada en este documento, todo el tráfico Telnet, FTP y otro que se inicia desde el lado de la red se conecta a través de la dirección VIPA 10.10.12.2.

El tiempo de convergencia del protocolo de información de routing (RIP) (con la configuración predeterminada) puede ser de hasta seis minutos. Por ejemplo, si el Cisco 7000 con CIP-WS2 falló en esa topología, podría tardar hasta seis minutos en que el tráfico que lo atravesaba empezara a pasar por el Cisco 7000 con CIP-WS1 en su lugar. Para reducir el tiempo de convergencia, se pueden cambiar los temporizadores RIP en el router.

Recuperación de la conexión TCP con VIPA

Estas configuraciones en la configuración para mystation habilitan la recuperación de la conexión TCP:

- Nombre del servidor: mvshost 10.10.12.2 (la estación de destino y la dirección IP)

- Red de destino: 10.10.12.0 desde mystation (trayectos a esa estación de destino)

- hasta 10.10.11.2

- hasta 10.10.10.2

Suponga que mystation obtiene una sesión con mvshost hasta 10.10.11.2. Si esa interfaz de canal 10.10.11.2 en mvshost falla, esto sucede:

1. La capa TCP en mystation se agota el tiempo de espera.

2. La capa TCP se retransmite.

3. mystation acepta una nueva ruta a través de 10.10.10.2.

4. La retransmisión de la capa TCP es correcta.

Configuración del programa de configuración de entrada/salida (IOCP)

CHPID PATH=05,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2300,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C7,UNITADD=((10,8))

IODEVICE ADDRESS=(310,8),CUNUMBR=2300,UNIT=SCTC

*

CHPID PATH=0A,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2400,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C8,UNITADD=((20,8))

IODEVICE ADDRESS=(320,8),CUNUMBR=2400,UNIT=SCTC

Archivo TCPIP.Profile de Mainframe (datagrama IP) - VIPA

000045 DEVICE IPP CLAW 310 CISCOMVS 7000ws1  NONE 20 20 4096 4096

000046 LINK IPL IP 1 IPP

000051 DEVICE I2P CLAW 320 CISCOMVS 7000ws2 NONE 20 20 4096 4096

000052 LINK I2L IP 1 I2P

000057 DEVICE VDEV VIRTUAL 0

000058 LINK VLINK VIRTUAL 0 VDEV

000085 HOME

000087 10.10.11.2     I2L

000089 10.10.10.2     IPL

000091 10.10.12.2     VLINK

000100 BSDROUTINGPARMS true

000101 ; LINK    MAXMTU    METRIC    SUBNET MASK     DEST ADDR

000102   I2L        4096       0      255.255.255.0      10.10.11.1

000103   IPL        4096       0      255.255.255.0      10.10.10.1

000104   VLINK      4096       0      255.255.255.0      0

000108 ENDBSDROUTINGPARMS

000142 START I2P

000144 START IPP

Nota: No hay ninguna instrucción START para VDEV (el dispositivo VIPA) en el archivo TCPIP.Profile.

Configuración de Cisco 7000 con CIP-WS1 - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C200 10 10.10.11.2 ciscomvs 7000ws1 tcpip tcpip broadcast

Nota: Esta configuración asume que las actualizaciones de ruteo se intercambian con el mainframe a medida que se especifica el parámetro broadcast. Si este no es el caso, debe codificar una ruta estática que apunte a la dirección VIPA utilizando la dirección especificada como salto siguiente en la instrucción CLAW. Aquí tiene un ejemplo:

ip route 10.10.12.2 255.255.255.255 10.10.11.2

Configuración de Cisco 7000 con CIP-WS2 - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C300 20 10.10.10.2 ciscomvs 7000ws2 tcpip tcpip broadcast

Información Relacionada

- Configuración de OMPROUTE para ejecutarse en el sistema central

- Soporte de tecnología de IBM: Common Link Access for Workstation (CLAW)

- Procesadores de interfaz de canal de Cisco - Asistencia para productos

- Soporte Técnico - Cisco Systems