Contenido

Introducción

Instalación de HyperFlex

Actualizaciones de HyperFlex

Arranque de HyperFlex

Conexión HX

HX e Intersight

Registros de red

Replicación de datos

Clúster de extensión

Complemento HX

Registros de auditoría

API REST de núcleo/AAA

ASUP

Cifrado de datos en reposo

Introducción

Este documento será una lista inclusiva de los archivos de registro a los que se debe hacer referencia para diversos procesos y solución de problemas de diversos problemas.

Consejo: Si no está seguro de qué archivo de registro debe ver, puede hacer una larga lista de todos los archivos del directorio de registro y ordenar por tiempo para ver los últimos registros escritos en. Utilice el comando ls -lah. Para la resolución de problemas en directo, es posible que desee ejecutar ls -lahtr /var/log/springpath para ver qué archivo de registro se editó más recientemente en la parte inferior de la lista.

root@SpringpathControllerG9ES5WGWDG:/var/log/springpath# ls -lah

total 433M

-rw-r-----   1 root    adm     123M Sep 28 16:15 stat-storfs.log

-rw-r-----   1 root    adm      63M Sep 28 16:14 debug-storfs.log

-rw-rw-rw-   1 root    root     50M Sep 28 16:14 stNodeMgr.log

-rw-r-----   1 root    adm      47M Sep 28 16:15 debug-cipmonitor.log

-rw-r-----   1 root    adm      41M Sep 28 16:15 stat-scvmclient.log

-rw-rw-rw-   1 root    root     22M Sep 28 16:14 stMgr.log

Instalación de HyperFlex

Tema

Archivo de registro

Notas

Resolución de problemas de GUI

/var/log/springpath/hxinstaller.log

El registro contiene todas las API disparadas de cliente a servidor y su carga/respuestas

Solución de problemas del motor

/var/log/springpath/hxinstaller.log

GO Lang Server

/var/log/springpath/ucs_logs/ucs_automation

Falla de UCSM

Problemas relacionados con el host

C:\ProgramData\Cisco\HyperFlex\Install\Log

Hyper-V

/var/log/hostd.log

ESXi

/var/run/log/vmkernel.log

ESXi

/var/run/log/scvmclient.log

Montajes de almacenamiento de datos de ESXi

Implementación y creación/expansión de fallas

/var/log/tomact7/catalina.out

Tomcat registra.  Las versiones de Tomcat pueden variar de una versión a otra

/var/log/springpath/stDeploy.out

Fracasos de empuje

/var/log/springpath/stBootstrapGuiBackend.log

Fallas de REST

/var/log/springpath/springpath_validation.log

Servicios de validación

Administrador de agentes de ESXi

C:\Program FIles\VMware\vCenter Server\vpxd\scripts

El usuario de ESXi Agent Manager no puede iniciar sesión en VC

Actualizaciones de HyperFlex

Archivo de registro

Notas

/var/log/springpath/stMgr.log

Verifique todas las VM del controlador cuando falla la actualización del clúster

/var/log/springpath/stUpgradeSvc.log

Todos los registros de backend

/var/log/tomcat7/catalina.out

Registros REST

/var/log/springpath/springpath_validation.log

Validaciones

Arranque de HyperFlex

Archivo de registro

Notas

/var/log/springpath/stMgr.log

Clúster ESXi

/var/log/springpath/stUpgradeSvc.log

Clúster Hyper-V

Conexión HX

Archivo de registro

Notas

/var/log/springpath/hxmanager.log

Registros de GUI

Todas las solicitudes de URL están registradas.  Para activar también el registro de respuestas, edite:

/opt/springpath/storfs-mgmt-ui/config/config.json

LogHttpRequest y/o LogHttpResponse a "true"

restart hxmanager

**recuerde apagar, de lo contrario el registro es demasiado detallado

HX e Intersight

Log FIle

Notas

/opt/partner/cisco-hxdc-run/hxdc_current/bin/hxdp

Intersight Binary

/opt/partner/cisco-hxdc-run/hxdc_current/version

Versión actual

/nfs/system/hx_device_connector/db/connector.db

Información de conexión a la nube

/var/log/springpath/hx_device_connector.log

grep para "HX_PLAT"

Registros de red

Archivo de registro

Notas

/var/log/springpath/ucs_logs

Registro de unidad de rack

Replicación de datos

Archivo de registro

Notas

/var/log/springpath/stDataSvcMgr.log

/var/log/springpathdebug-replsvc.log

/var/log/springpathdebug-repl-cipmonitor.log

/var/log/springpathreplicationNetworkConfig.log

/var/log/springpath/debug-storfs.log

Clúster de extensión

Archivo de registro

Notas

/opt/springpath/config/stretch.tunes

Instalación e implementación

Complemento HX

Archivo de registro

Notas

/var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virgo.log

Registro de vCenter

/var/log/spingpath/stMgr.log

STCTL

Registros de auditoría

Archivo de registro

Notas

/var/log/springpath/audit-rest.log

RESTO

/var/log/vmware-vsphere-client/logs/vsphere_client_virg.log

Complemento

/var/log/shell.log

Stcli

API REST de núcleo/AAA

Archivo de registro

Notas

/var/log/nginx/ssl-access.log

Nginx

/var/log/tomcat8/catalina.out

Tomcat.  Las versiones de Tomcat pueden cambiar entre las versiones de HX

/var/log/springpath/stMgr.log

StMgr

/var/log/springpath/hxSvcMgr.log

HxSvcMgr

/var/log/springpath/hxHyperVSvcMgr.log

HxHyperVSvcMgr

/var/log/springpath/audit-rest.log

/var/log/springpath/aaa.log

Registro de depuración del subsistema AAA

ASUP

Archivo de registro

Notas

/var/log/springpath/asupcl.log

/etc/cron.d/callhome

ASUP cron job

Cifrado de datos en reposo

Tema

Archivo de registro

Notas

/var/log/springpath/hxmanager.log

Registra las llamadas realizadas desde el explorador al servidor proxy de la GUI que se reenvía al servidor REST

/var/log/tomcat7/catalina.out

Registra las llamadas del servidor REST.  Las versiones de Tomcat pueden cambiar entre las versiones de HX

API REST

todas las llamadas se procesan mediante NGINX y hxmanager (go-server) a un servidor web real (p. ej.: tomcat)

/var/log/springpath/hxmanager.log

Administrador de HX (go-server)

/varlog/nginx/*.log

Registros Nginx

/etc/nginx/conf.d/springpath.conf

Archivo Nginx conf, buscar rutas

/var/log/tomcat7/catalina.out

Tomcat

/var/log/tomcat7/*

Tomcat

grep SED /var/log/springpath/stMgr.log | cortar -c 1-40

API de REST Llamadas API de servicio de stMgr

Servidor SED/PPP

/var/log/springpath/stevents.log

Eventos que comienzan con el cifrado

/var/log/springpath/encryption.log

grep para habilitar-seguridad, modificar-seguridad, inhabilitar-seguridad, unidades seguras, volver a analizar el inventario, Secure-erase

Cliente SED

/usr/share/springpath/stevents.logs

Indica el estado SED actual (habilitado, activado y bloqueado)

/var/log/syslog

Depuración de registros UCSM

DME

-Verifique que lstoragelocal o lstorageRemote se envíen como parte de OobStorageConfig

-Buscar "seguridad de unidad" o "KMIP" para encontrar errores registrados en código DME

-Si se configura el uso de la política remota y la IP de administración de OOB CIMC, asegúrese de que se ejecute la etapa ConfigMgmtIpRules

BladeAG

-Registros de búsqueda después de recibir el estímulo "OobStorageConfigFSM" o "AdminOobStorageConfigFSM"

-Verifique si se informa de una falla de adición de ruta como parte de ConfigMgmtIpRules

-Comprobar XML comenzando con "bloqueo" en caso de activar/modificar/desactivar la operación de desbloqueo

-Comprobar XML comenzando con "clear-secure-drive", "enable-security-on-jbod", "secure-drive-group", "clear-secure-external, config-drive"

NOTA: Las últimas 2 comprobaciones XML de problemas específicos de UCSM, todas son para UCSM y problemas de administración de certificados

CIMC

/obfl/obfl-log*

/var/log/messages*

grepping for "storage" extrae las líneas escritas por almacenamiento y por mcserver que implican almacenamiento

/var/log/storaged_startup_log.txt

-contiene las primeras 5000 líneas escritas por almacenamiento y por mcserver que implican almacenamiento

-buscar las mismas palabras clave que con BladeAG

-durante la creación del certificado, busque "cert" para ver si hay otro registro que indique el motivo del error