Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo para redes de marcado privadas virtuales (VPDN), utilizando grupos VPDN y Terminal Access Controller Access Control System Plus (TACACS+).

Prerequisites

Requirements

Antes de utilizar esta configuración, asegúrese de que cumple con estos requisitos:

Necesita tener:

- Un router Cisco para el acceso de cliente (NAS/LAC) y un router Cisco para el acceso a la red (HGW/LNS) con conectividad IP entre ellos.

- Nombres de host de los routers o nombres locales que se utilizarán en los grupos de VPDN.

- Protocolo de tunelización que se utilizará. Puede ser protocolo de tunelación de capa 2 (L2T) o protocolo de reenvío de capa 2 (L2F).

- Una contraseña para que los routers autentiquen el túnel.

- Un criterio de tunelización. Puede ser el nombre de dominio o el servicio de identificación de número marcado (DNIS).

- Nombres de usuario y contraseñas del usuario (marcación de cliente).

- Direcciones IP y claves para sus servidores TACACS+.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Antecedentes

Para obtener una introducción detallada de las redes de marcado privadas virtuales (VPDN) y los grupos de VPDN, vea Comprensión de VPDN. Este documento se expande en la configuración VDPN y agrega Terminal Access Controller Access Control System Plus (TACACS+).

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- NAS/LAC

- HGW/LNS

- Archivo de configuración TACACS+ NAS/LAC

- Archivo de configuración TACACS+ de HGW/LNS

NAS/LAC

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname as5300

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication login CONSOLE none

aaa authentication ppp default if-needed group tacacs+

aaa authorization network default group tacacs+

enable password somethingSecret

!

username john password 0 secret4me

!

ip subnet-zero

!

vpdn enable

!

isdn switch-type primary-5ess

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

framing esf

clock source line secondary 1

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 2

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 3

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.186.52 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

!

interface Serial023

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Serial123

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Serial223

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Serial323

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

async mode interactive

peer default ip address pool IPaddressPool

no cdp enable

ppp authentication chap

group-range 1 96

!

interface Dialer1

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer-group 1

peer default ip address pool IPaddressPool

no cdp enable

ppp authentication chap

!

ip local pool IPaddressPool 10.10.10.1 10.10.10.254

no ip http server

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.186.49

!

tacacs-server host 172.16.171.9

tacacs-server key 2easy

!

line con 0

login authentication CONSOLE

transport input none

line 1 96

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

line aux 0

line vty 0 4

!

end

HGW/LNS

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

!

hostname access-9

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication login CONSOLE none

aaa authentication ppp default if-needed group tacacs+

aaa authorization network default group tacacs+

enable password somethingSecret

!

ip subnet-zero

!

vpdn enable

!

vpdn-group DEFAULT

! Default L2TP VPDN group

accept-dialin

protocol any

virtual-template 1

local name LNS

lcp renegotiation always

l2tp tunnel password 0 not2tell

!

vpdn-group POP1

accept-dialin

protocol l2tp

virtual-template 2

terminate-from hostname LAC

local name LNS

l2tp tunnel password 0 2secret

!

vpdn-group POP2

accept-dialin

protocol l2f

virtual-template 3

terminate-from hostname NAS

local name HGW

lcp renegotiation always

!

interface FastEthernet0/0

ip address 172.16.186.1 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet0/0

no ip directed-broadcast

ip tcp header-compression passive

peer default ip address pool IPaddressPool

ppp authentication chap

!

interface Virtual-Template2

ip unnumbered Ethernet0/0

no ip directed-broadcast

ip tcp header-compression passive

peer default ip address pool IPaddressPoolPOP1

compress stac

ppp authentication chap

!

interface Virtual-Template3

ip unnumbered Ethernet0/0

no ip directed-broadcast

ip tcp header-compression passive

peer default ip address pool IPaddressPoolPOP2

ppp authentication pap

ppp multilink

!

ip local pool IPaddressPool 10.10.10.1 10.10.10.254

ip local pool IPaddressPoolPOP1 10.1.1.1 10.1.1.254

ip local pool IPaddressPoolPOP2 10.1.2.1 10.1.2.254

ip classless

no ip http server

!

tacacs-server host 172.16.186.9

tacacs-server key not2difficult

!

line con 0

login authentication CONSOLE

transport input none

line 97 120

line aux 0

line vty 0 4

!

!

end

Archivo de configuración TACACS+ NAS/LAC

key = 2easy

# Use L2TP tunnel to 172.16.186.1 when 4085555100 is dialed

user = dnis:4085555100 {

service = ppp protocol = vpdn {

tunnel-id = anonymous

ip-addresses = 172.16.186.1

tunnel-type = l2tp

}

}

# Password for tunnel authentication

user = anonymous {

chap = cleartext not2tell

}

###

# Use L2TP tunnel to 172.16.186.1 when 4085555200 is dialed

user = dnis:4085555200 {

service = ppp protocol = vpdn {

tunnel-id = LAC

ip-addresses = 172.16.186.1

tunnel-type = l2tp

}

}

# Password for tunnel authentication

user = LAC {

chap = cleartext 2secret

}

###

# Use L2F tunnel to 172.16.186.1 when user authenticates with cisco.com domain

user = cisco.com {

service = ppp protocol = vpdn {

tunnel-id = NAS

ip-addresses = 172.16.186.1

tunnel-type = l2f

}

}

# Password for tunnel authentication

user = NAS {

chap = cleartext cisco

}

# Password for tunnel authentication

user = HGW {

chap = cleartext cisco

}

Archivo de configuración TACACS+ de HGW/LNS

key = not2difficult

# Password for tunnel authentication

user = NAS {

chap = cleartext cisco

}

# Password for tunnel authentication

user = HGW {

chap = cleartext cisco

}

user = santiago {

chap = cleartext letmein

service = ppp protocol = lcp { }

service = ppp protocol = ip { }

}

user = santiago@cisco.com {

global = cleartext letmein

service = ppp protocol = lcp { }

service = ppp protocol = multilink { }

service = ppp protocol = ip { }

}

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show vpdn tunnel all: muestra los detalles de todos los túneles activos.

- show user: muestra el nombre del usuario que está conectado.

- show interface virtual-access #—permite verificar el estado de una interfaz virtual determinada en el HGW/LNS.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

Nota: Antes de ejecutar un comando debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

- debug vpdn l2x-events: muestra el diálogo entre NAS/LAC y HGW/LNS para la creación de túnel o sesión.

- debug ppp authentication: permite verificar si un cliente está pasando la autenticación.

- debug ppp negotiation: permite verificar si un cliente está pasando la negociación PPP. Podría ver qué opciones (como devolución de llamada, MLP, etc.) y qué protocolos (como IP, IPX, etc.) se están negociando.

- debug ppp error: muestra los errores de protocolo y las estadísticas de error asociadas con la negociación y operación de conexión PPP.

- debug vtemplate: muestra la clonación de interfaces de acceso virtual en el HGW/LNS. Puede ver cuándo se crea la interfaz (clonada a partir de la plantilla virtual) al principio de la conexión de marcación manual y cuándo se destruye la interfaz cuando se termina la conexión.

- debug aaa authentication: permite comprobar si el usuario o el túnel está siendo autenticado por el servidor de autenticación, autorización y contabilidad (AAA).

- debug aaa authorization: permite verificar si el usuario está siendo autorizado por el servidor AAA.

- debug aaa per-user: permite comprobar qué se aplica a cada usuario autenticado. Esto es diferente de las depuraciones generales enumeradas anteriormente.

Información Relacionada

- Páginas de soporte de tecnología - Marcar

- Soporte Técnico - Cisco Systems