Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Convenciones

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configuración de clavijas del cable octal asíncrono cab

Configuración de clavijas del cable

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona la información de cableado detallada sobre los cables octales asíncronos CAB.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Prerequisites

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Configuración de clavijas del cable octal asíncrono cab

Los cables CAB-OCTAL-ASYNC utilizan un conector de 68 pins y cables de conexión y proporcionan ocho puertos asíncronos de cable enrollado RJ-45 en cada conector de 68 pins. Puede conectar cada puerto RJ-45 cable enrollado asíncrono a la consola o al puerto auxiliar de un dispositivo. Los módulos de red asincrónicos de alta densidad NM-16A o NM-32A disponibles para los routers de las series 2600 y 3600 pueden utilizar este cable. Para obtener más información sobre cableado, consulte la Guía de cableado serial y la Guía de cableado para puertos AUX y consola RJ-45.

Nota: Los puertos asincrónicos del conector de 68 pines son dispositivos de equipos de terminal de datos (DTE). Los dispositivos DTE a DTE requieren un cable enrollado (módem nulo). Los dispositivos DTE a dispositivos de equipos de terminación de circuitos de datos (DCE) requieren un cable de conexión directa. Dado que el cable CAB-OCTAL-ASYNC está enrollado, puede conectar cada cable directamente a los puertos de la consola de dispositivos con interfaces RJ-45. No obstante, si el puerto de la consola del dispositivo en el que realiza la conexión es una interfaz de 25 pines (DCE), utilice el adaptador RJ-45 a 25 pines (número de producto CAB-5MODCM=) indicado como “Módem” (para invertir el “enrollado” a fin de finalizar la conexión. Recuerde, si necesita aumentar el alcance del cable CAB-OCTAL-ASYNC, utilice un cable de conexión directa RJ-45 para la extensión.

Los tipos de puerto para la consola y los puertos auxiliares en routers y switches de Cisco son:

Tipo de interfaz

Interfaz DB25

Interfaz RJ-45

Consola

DCE

DTE

AUX

DTE

DTE

Configuración de clavijas del cable

N.º de conector RJ45

Número de pin

Nombre de la señal

Número de pin J1

1

8

RTS (Sistema activador de RADIUS)

2

7

DTR (ritmo de transferencia de datos)

36

6

TXC

3

5

TXC GND

37

4

RXC GND

4

3

RXC

38

2

DSR (Ajuste de datos listo)

5

1

CTS

39

2

8

RTS (Sistema activador de RADIUS)

6

7

DTR (ritmo de transferencia de datos)

40

6

TXC

7

5

TXC GND

41

4

RXC GND

8

3

RXC

42

2

DSR (Ajuste de datos listo)

9

1

CTS

43

3

8

RTS (Sistema activador de RADIUS)

10

7

DTR (ritmo de transferencia de datos)

44

6

TXC

11

5

TXC GND

45

4

RXC GND

12

3

RXC

46

2

DSR (Ajuste de datos listo)

13

1

CTS

47

4

8

RTS (Sistema activador de RADIUS)

14

7

DTR (ritmo de transferencia de datos)

48

6

TXC

15

5

TXC GND

49

4

RXC GND

16

3

RXC

50

2

DSR (Ajuste de datos listo)

17

1

CTS

51

5

8

RTS (Sistema activador de RADIUS)

18

7

DTR (ritmo de transferencia de datos)

52

6

TXC

19

5

TXC GND

53

4

RXC GND

20

3

RXC

54

2

DSR (Ajuste de datos listo)

21

1

CTS

55

6

8

RTS (Sistema activador de RADIUS)

22

7

DTR (ritmo de transferencia de datos)

56

6

TXC

23

5

TXC GND

57

4

RXC GND

24

3

RXC

58

2

DSR (Ajuste de datos listo)

25

1

CTS

59

7

8

RTS (Sistema activador de RADIUS)

26

7

DTR (ritmo de transferencia de datos)

60

6

TXC

27

5

TXC GND

61

4

RXC GND

28

3

RXC

62

2

DSR (Ajuste de datos listo)

29

1

CTS

63

8

8

RTS (Sistema activador de RADIUS)

30

7

DTR (ritmo de transferencia de datos)

64

6

TXC

31

5

TXC GND

65

4

RXC GND

32

3

RXC

66

2

DSR (Ajuste de datos listo)

33

1

CTS

67

Este cable tiene un conector macho DB-68 (SCSI II) en el extremo Cisco y ocho conectores RJ-45 en el extremo de la red que se pueden conectar a ocho adaptadores modulares DB-25 si el dispositivo extremo tiene un puerto de 25 clavijas.

Información Relacionada

- Configuración de un terminal/servidor de comunicaciones para acceso a la consola del router

- Configuración de un servidor Comm/Terminal para acceso de consola Sun

- Establecimiento de una sesión Telnet inversa a un módem

- Configuración del soporte de las líneas terminales y del módem

- Comandos de línea terminal y soporte de módems

- Soporte Técnico - Cisco Systems