Contenido

Pregunta:

Pregunta:

¿Cuáles son los requisitos mínimos para utilizar WCCP con el dispositivo Cisco Web Security Appliance (WSA)?

El requisito mínimo para utilizar WCCP con WSA es:

- Mínimo de dos interfaces o subinterfaces, no direcciones secundarias, en el dispositivo de red que realiza WCCP

Además, no necesitamos listas de acceso ni contraseñas de seguridad en la configuración WCCP en el dispositivo de red. Como mínimo, sólo necesitamos dos comandos para la redirección WCCP:

- Comando global: ip wccp web-cache

- Comando de nivel de interfaz: En la interfaz que reenvía el tráfico del cliente a Internet —> ip wccp web-cache redirect out