Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configurar el nodo de solicitud HTTP en los flujos con el tipo de conector para autorización como autorización básica

Configure el nodo de solicitud HTTP en los flujos sin un conector para el tipo de autorización como autorización básica

Verificación

Introducción

Este documento describe los pasos para configurar el nodo Solicitud HTTP en los flujos con tipo de autorización como Autorización básica en WebEx Contact Center (WxCC).

Colaborado por Bhushan Suresh, ingeniero del TAC de Cisco.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Webex Contact Center (WxCC) 2.0

- Configuración de flujos de llamadas

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

- WxCC 2.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Configurar el nodo de solicitud HTTP en los flujos con el tipo de conector para autorización como autorización básica

Paso 1: Ejecute la API en postman o cualquier otra herramienta de API para asegurarse de que la solicitud de API genere una respuesta 200 OK con Tipo de autorización como Básico

A modo de ejemplo, la API solicita que la autorización se haya establecido en Basic Auth (Autenticación básica) y se ha suministrado el nombre de usuario y la contraseña. Una vez ejecutada la API, recibimos una respuesta de 200 OK

Request URL: Add the Request URL

HTTP Method: GET

Authorization Type: Basic Authorization

Paso 2: Cree un conector en el hub de control WxCC - En el servicio Contact Center > seleccione Conectores > seleccione Conectores del cliente > seleccione Agregar más. Proporcione la información en el formulario y pulse Fin

Nota: En el ejemplo utilizado en este artículo, observe que el dominio de recursos y no contiene la ruta de acceso de solicitud.

Paso 3: Ahora, una vez que creamos un seguimiento - Agregue el nodo HTTPRequest al flujo y configure los parámetros:

Forme el ejemplo utilizado en este artículo:

- Active el indicador Usar punto final autenticado

- Seleccione el conector HTTP creado en el concentrador de control

- Seleccione la ruta de acceso de solicitud (esta ruta no contiene el dominio de solicitud que se proporciona en el conector)

- Proporcione el método HTTP (en este caso es una operación GET)

Los campos Parámetros de consulta y Encabezados de solicitud HTTP cambiarían en función de la solicitud HTTP. En este ejemplo, se mantienen vacías

Configure el nodo de solicitud HTTP en los flujos sin un conector para el tipo de autorización como autorización básica

En este caso, no necesitaríamos configurar un conector en el concentrador de control y seguir utilizando la autorización básica para las solicitudes HTTP

Paso 1: Codifique el nombre de usuario y la contraseña en un formato Base64. Utilice cualquier herramienta en línea gratuita para hacerlo (como base64encode) en el formato - Nombre de usuario:Contraseña

Paso 1: Agregue el nodo HTTPRequest al flujo y configure los parámetros:

Forme el ejemplo utilizado en este artículo:

- Establezca el indicador Usar punto final autenticado OFF

- Seleccione la URL de la solicitud(esta ruta sería la URL completa que incluye el Doman de la solicitud y el trayecto de la solicitud)

- Proporcione el método HTTP (en este caso es una operación GET)

- Agregar un campo Encabezados de solicitud HTTP con

Clave como autorización

Valor como básico **seguido de la contraseña Base64 generada en el Paso 1** [Ejemplo:Y3NiaHVzabhuNTVAZ2shanwuY29tOlNocmlnaHR1cm4xIQ= ]

Verificación

Utilice el nodo Case justo después del nodo HTTPRequest para verificar el httpstatuscode [código de estado HTTP] para comprobar si recibimos 200 OK para la respuesta