Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema: El flujo de trabajo de ECE no funciona y solicita la instalación de Java

Solución

Paso 1. Instalar Java

Paso 2. Instalar certificados firmados

Ahora debe poder configurar los flujos de trabajo.

Introducción

Este documento describe cómo configurar Java en su sistema para utilizar el flujo de trabajo de ECE, que de otra manera se bloquearía debido a la seguridad de Java.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- CEPE de Cisco

- PC de Windows

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- CEPE 11,6

- Windows 10

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema: El flujo de trabajo de ECE no funciona y solicita la instalación de Java

ECE muestra este error cuando intenta configurar flujos de trabajo de correo electrónico.

Solución

Paso 1. Instalar Java

- Vaya a -https://www.java.com/en/download/manual.jsp e instale JRE versión 1.8 (32 bits), actualice 121 o posterior

Paso 2. Instalar certificados firmados

En el menú de inicio de Windows, seleccione "Configurar Java"

Cambie el nivel de seguridad a Alto.

Agregar URL de CEPE a la "Lista de sitios de excepciones"

Importar certificado de CA. Este es el certificado que se instaló en el servidor Web CEPE a través de IIS

Acepte el riesgo de ejecutar la aplicación Java. Se ven tres excepciones y se debe permitir cada una.

Ahora debe poder configurar los flujos de trabajo.