Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Puntos de acceso raíz (RAP)

Puntos de acceso de malla (MAP)

Configurar

Paso 1. Configure Telnet/SSH y la Conexión SNMP del WLC en la infraestructura Prime.

Paso 2. Configuración de Plantillas WLC en Prime Infrastructure.

Configuración de los parámetros globales de malla.

Agregue la dirección MAC del AP de malla al filtro MAC del controlador.

Paso 3. Configure las plantillas AP en Prime Infrastructure.

Paso 4. Configure las Plantillas de CLI para Cualquier Opciones que Falten en Prime Infrastructure para WLC o AP.

Paso 5. Revise e implemente las plantillas configuradas.

Verificación

Verifique el estado del AP de malla.

Verifique el estado del trabajo de las plantillas implementadas.

Troubleshoot

Caso 1. Prime: Error de panel de trabajo ": Se agotó el tiempo de espera de la conexión mientras se ejecutaba el comando"

Caso 2. Prime: Panel de trabajo "Error: Conexión cerrada mientras se ejecuta el comando"

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo aprovisionar y configurar puntos de acceso de malla (AP) de Cisco mediante Cisco Prime Infrastructure 3.x.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Implemente una plantilla de configuración en Prime Infrastructure 3.x

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Prime Infrastructure 3.x

- Controlador De Lan Inalámbrica De Cisco

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Puntos de acceso raíz (RAP)

Los puntos de acceso raíz tienen conexiones por cable, por ejemplo, red de retorno Ethernet a una red con cables al controlador de LAN inalámbrica (WLC).

Puntos de acceso de malla (MAP)

Los puntos de acceso de malla tienen conexiones inalámbricas a su WLC. Los MAP se comunican entre sí y de vuelta al RAP con el uso de conexiones inalámbricas a través de la red de retorno de radio 802.11a. Los MAP utilizan Cisco Adaptive Wireless Path Protocol (AWPP) para determinar la mejor ruta a través de los otros puntos de acceso de malla al controlador.

Configurar

El aprovisionamiento y la configuración de AP de malla a través del WLC están bien demostrados por el documento Ejemplo de Configuración de Red de Malla del Controlador de LAN Inalámbrica para las Versiones 5.2 y posteriores, y muy directamente hacia adelante. Sin embargo, cuando se trata de una implementación a gran escala en la que se necesita una cantidad significativa de trabajo repetido, Cisco Prime Infrastructure puede acelerar la implementación con sus funciones únicas, como plantillas de dispositivos.

Paso 1. Configure Telnet/SSH y la Conexión SNMP del WLC en la infraestructura Prime.

Asegúrese de que las credenciales de inicio de sesión SSH/Telnet correctas, así como los detalles SNMP, estén configurados en Prime.

Pulse sync y asegúrese de que la copia de la configuración esté actualizada.

Paso 2. Configuración de Plantillas WLC en Prime Infrastructure.

Configuración de los parámetros globales de malla.

Navegue hasta Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Mesh > Mesh > Mesh Settings y configure las opciones necesarias para la implementación. A continuación, haga clic en Guardar como plantilla nueva para guardar la plantilla.

Agregue la dirección MAC del AP de malla al filtro MAC del controlador.

Navegue hasta Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Security > AAA > MAC Filtering y agregue las direcciones MAC de la dirección MAC del AP.

Si se necesita la importación masiva, haga clic en el botón que está en rojo, y siga la plantilla de ejemplo para tabular la información detallada de AP como un archivo CSV para ser importado.

Haga clic en Guardar como plantilla nueva para guardar esta plantilla de filtrado MAC al final.

Paso 3. Configure las plantillas AP en Prime Infrastructure.

Navegue hasta Configuration > Templates > Lightweight Access Points y cree una nueva plantilla. Cree dos plantillas diferentes para RAP y MAP y agregue a la plantilla cualquier función o configuración que se utilice en la implementación, como un nombre de grupo de puentes definido por el usuario (BGN), soporte de LAN virtual (VLAN) y rol. El ejemplo muestra un MAP con soporte de VLAN múltiple, y dos interfaces (que enlazan unas cuantas VLAN diferentes en dos puertos), y un BGN personalizado (llamado HTTS-TEST).

El ejemplo muestra un RAP con soporte de VLAN múltiple y un BGN personalizado llamado HTTS-TEST.

Para editar la configuración de VLAN de una interfaz en particular, seleccione la interfaz que desea editar y haga clic en el botón Edit en la sección de la parte superior izquierda de Interfaces Ethernet. Tenga en cuenta que el ID de VLAN aquí es equivalente al ID de VLAN nativa en la configuración del WLC. Los ID de troncal son los ID de VLAN que se necesitan para ser truncados en un puerto específico.

Paso 4. Configure las Plantillas de CLI para Cualquier Opciones que Falten en Prime Infrastructure para WLC o AP.

Debido a que no todos los ajustes están disponibles en Prime, las plantillas CLI necesitan mapear y automatizar nuestro proceso de implementación para algunas opciones de malla global como VLAN Transparente. Para configurar esta parte, navegue a Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Security > AAA > MAC Filtering. Un ejemplo de contenido CLI en Prime para inhabilitar la VLAN transparente en la configuración global del WLC es:

<MLTCMD>config mesh ethernet-bridging vlan-transparent disable

y</MLTCMD>

Esta es la razón por la que se necesita un y en la segunda línea:

(Cisco Controller) >config mesh ethernet-bridging vlan-transparent enable

Changing VLAN Transparent will affect the clients connected to AP Ethernet interface.

Are you sure you want to continue? (y/N)y

Vlan Transparent mode has been disabled

e idealmente, todas las respuestas a cualquier aviso de advertencia (como y o N) deben tenerse en cuenta cuando se escribe una plantilla CLI que funciona correctamente.

Nota: header <MLTCMD> y </MLTCMD> son necesarios para cualquier combinación CLI que sea más de una línea. Para obtener más información sobre cómo crear una plantilla CLI en funcionamiento en Prime, consulte esta guía PI 3.2. Creación de una Plantilla CLI Definida por el Usuario con un Comando de Línea Única y de Línea Múltiple.

Paso 5. Revise e implemente las plantillas configuradas.

Hay algunos tipos de plantillas configuradas y revise toda la información antes de implementarlas.

- Plantilla de configuración de malla en Plantillas de controlador

- CLI de opciones faltantes en Plantillas CLI

- Plantilla de filtrado de MAC bajo plantillas AAA

- Configuración de RAP/MAP bajo plantillas de AP ligeras

Generalmente, las primeras tres plantillas son necesarias para ser implementadas en un controlador, antes de que los RAP/MAP se conecten a través de un puerto cableado y se unan al WLC. Después de que el MAP/RAP se unió al WLC a través de un puerto cableado, puede presionar la configuración RAP/MAP de la infraestructura Prime a los AP. Por último, cuando el MAP se desconecta de la conexión por cable y se une al RAP a través de la red de retorno inalámbrica, puede probar la conectividad de la malla inalámbrica

Verificación

Verifique el estado del AP de malla.

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Mientras espera que los AP se unan al WLC, por favor sincronice el controlador en Prime de nuevo y navegue hasta Monitor > Elementos administrados > Dispositivos de red y use la palabra clave Bridge en la columna AP Mode para filtrar cualquier MAP/RAP. Registrado en la columna Estado Operativo significa que el AP se une correctamente al controlador.

Para verificar los Padres de un MAP o cualquier elemento secundario de un RAP, navegue a Mesh > Mesh Links para obtener más detalles. Si desea configurar un padre preferido para un MAP específico, vaya al paso 3 de la sección anterior y configure un padre preferido.

Verifique el estado del trabajo de las plantillas implementadas.

Para ver el estado del trabajo de implementación de cada plantilla, navegue hasta Administración > Paneles > Panel de trabajo > (Nombre de la plantilla implementada)

Troubleshoot

Esta sección proporciona la información que puede utilizar para resolver problemas de su configuración.

Caso 1. Prime: Error de panel de trabajo ": Se agotó el tiempo de espera de la conexión mientras se ejecutaba el comando"

Verifique el comando en la plantilla CLI y asegúrese de que los encabezados MLTCMD estén incluidos si hay más de un comando en la plantilla.

Caso 2. Prime: Panel de trabajo "Error: Conexión cerrada mientras se ejecuta el comando"

Verifique la credencial Telnet/SSH para el WLC y asegúrese de que el protocolo correcto esté seleccionado.

Información Relacionada

- PI 3.2. Creación de una Plantilla CLI Definida por el Usuario con un Comando de Línea Única y de Línea Múltiple

- Ejemplo de Configuración de Red de Malla del Controlador de LAN Inalámbrica para las Versiones 5.2 y Posteriores

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems