Contenido

Introducción

Prerequisites

Antecedentes

Problema

Solución

Obtención de acceso raíz

Introducción

Este documento describe cómo identificar y resolver el "RequestError: No se puede cargar el estado j_spring_security_check: 500" Error al iniciar sesión en PCA.

Prerequisites

Requirements

Se requerirá acceso a la raíz. Si el acceso a la raíz no está ya habilitado, consulte la sección Obtención del acceso a la raíz.

Componentes Utilizados

Este documento no se limita a las versiones de hardware o software

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

Este problema se produce porque se encuentran valores no válidos en el archivo /opt/emms/emsam/conf/LdapSettings.properties.

Estos valores no son los esperados cuando se inhabilita el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP).

Además, esto puede ocurrir si habilitó la configuración LDAP y la deshabilitó antes de una actualización.

Problema

Al iniciar sesión en la interfaz gráfica de usuario (GUI), recibirá un mensaje de error que indica:

"Error de solicitud: No se puede cargar el estado j_spring_security_check: 500"

Esto ocurre a veces después de una actualización independientemente del navegador.

Nota: PCA 12.1 SP3 introduce "pgbouncer" si está ejecutando esta versión o superior, realice primero lo siguiente

Paso 1. En root ejecute "ps -ef | grep pgbouncer"

Paso 2. Si esto no se devuelve como se indica a continuación, reinicie los servicios de PCA antes de continuar

Solución

Paso 1. Inicie sesión en la interfaz de línea de comandos (CLI) de PCA como raíz

Paso 2. Introduzca cd /opt/emms/emsam/conf/

Paso 3. Entrada vi LdapSettings.properties

Paso 4. Introduzca I para editar este archivo y eliminar todas las entradas.

Paso 5. Entrada :wq! para guardar el archivo

Paso 6. Introduzca /opt/emms/emsam/bin/cpcmcontrol.sh restart

Nota El reinicio completo de los servicios puede tardar de 20 a 30 minutos.

Obtención de acceso raíz

Esta sección describe cómo obtener acceso raíz para PCA

Paso 1. Inicie sesión a través de Secure Shell Host (SSH) en PCA y utilice el puerto 26 como usuario administrador

Paso 2. Input.root_enable

Escriba la contraseña raíz que desee

Paso 3. Introduzca y escriba la contraseña raíz

Paso 4. Una vez conectado como root Input./opt/emms/emsam/bin/enableRoot.sh

Paso 5. Inputpasswdy vuelva a introducir la contraseña raíz

Ahora debería poder cerrar la sesión SSH y volver a iniciar sesión directamente como root