Contenido

Introducción

Antecedentes

Abreviaturas

Flujo de trabajo del MoP

Switch Catalyst en la configuración UltraM

Requisito previo

Procedimiento de sustitución del switch

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para reemplazar un switch Catalyst defectuoso en una configuración Ultra-M.

Este procedimiento se aplica a un entorno Openstack que utiliza la versión NEWTON en el que ESC no administra Cisco Prime Access Registrar (CPAR) y CPAR se instala directamente en la VM implementada en Openstack.

Antecedentes

Ultra-M es una solución de núcleo de paquetes móviles virtualizada validada y empaquetada previamente diseñada para simplificar la implementación de VNF. Los servidores que forman parte de la configuración Ultra-M están conectados a tres tipos diferentes de switches :

- Catalyst Switch

- Switch de hoja

- Switch de columna

La topología de red de una configuración Ultra-M se muestra en la imagen:

Nota: La topología de red es sólo una representación, las conexiones entre los switches pueden variar ligeramente, depende de la solución implementada.

Este documento está dirigido al personal de Cisco que está familiarizado con la configuración de Cisco Ultra-M y las operaciones del switch Catalyst.

Abreviaturas

VNF

Función de red virtual

CAT

Catalyst Switch

MOP

Método de procedimiento

LAN

Red de área local

FTP

File Transfer Protocol

TFTP

Trivial File Transfer Protocol

CIMC

Controlador de gestión integrada de Cisco

Flujo de trabajo del MoP

Esta imagen muestra el flujo de trabajo de alto nivel del procedimiento de reemplazo.

Switch Catalyst en la configuración UltraM

En una configuración UltraM, el switch CAT gestiona estas tres redes:

- Red de gestión: conecta el puerto CIMC de los servidores UCS y el puerto de gestión de los switches Nexus.

- Openstack Provisioning Network - Conecta el puerto LAN1 de todos los servidores UCS.

- Red externa: se conecta al switch de salto siguiente.

Cada rack de una configuración UltraM tiene un switch CAT para gestionar las tres redes anteriores para los dispositivos presentes en el rack. Puesto que hay un solo switch CAT por rack y no hay redundancia para el switch CAT. Durante el reemplazo de un switch CAT defectuoso, las redes manejadas por el switch CAT se ven afectadas. Sin embargo, ninguna parte del tráfico de nivel de servicio es transportada por estas redes, no habría ningún impacto en el servicio durante el procedimiento de reemplazo.

Requisito previo

Paso 1. Realice una copia de seguridad del archivo de configuración desde el switch CAT a través de FTP/TFTP antes de continuar con el reemplazo del switch.

AL03-3850-POD2-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [al03-3850-pod2-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Paso 2. Verifique la versión de software actual, que se ejecuta en el switch y anótela.

AL03-3850-POD2-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

Paso 3. Verifique el derecho de licencia actual.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Paso 4. Anote los cables físicos conectados al switch y también el estado del puerto.

AL03-3850-POD2-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to tools notconnect 105 auto auto 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 Connected to tools connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

<snip>

Procedimiento de sustitución del switch

Paso 1. Instale el nuevo switch en el rack y conecte los cables al switch como se ha indicado. Los pasos para la instalación del switch se pueden encontrar en este enlace:

Guía de Instalación del Hardware del Switch Catalyst 3850

Paso 2. Realice la Express Setup para introducir la información IP inicial. Esta acción habilita el acceso al switch a través de la dirección IP para una configuración adicional. Los pasos para realizar la configuración de Express se pueden encontrar en el siguiente enlace:

Guía de inicio del switch Catalyst 3850

Paso 3. Verifique la versión de software del switch CAT y actualice/downgrade a la versión de software anterior según el link dado:

Técnicas de actualización, administración y recuperación de los switches de la serie Catalyst 3850

Paso 4. Verifique el nivel de licencia del nuevo switch CAT y confirme que es según los parámetros de licencia anteriores.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Paso 5. Transfiera la copia de seguridad de la configuración al nuevo switch.

AL03-3850-POD2-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

Paso 6. Recargue el switch después de que se cargue la configuración de respaldo.

AL03-3850-POD2-01#reload

Paso 7. Una vez que el switch esté activo, verifique el estado del puerto y confirme que es como antes.

AL03-3850-POD2-01#show int status