Contenido

Introducción

¿Cómo cambiar su repositorio local de Apache a Nginx?

Introducción

Este documento describe cómo modificar un repositorio local para utilizar Nginx en lugar de Apache.

¿Cómo cambiar su repositorio local de Apache a Nginx?

1. Cree una copia de seguridad de Apache para que pueda reutilizarla en Nginx con:

- mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backup

- cp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bundle-backup

2. Detenga el servicio Apache con el comando apachectl stop.

3. Confirme que Apache se ha detenido con ps -ef | grep apache o ps -ef | grep httpd.

4. Mover elementos a la carpeta /tmp con el comando mv var/www/html /tmp.

5. Borra Apache con el comando yum erase httpd.

6. Instale Nginx con el comando install nginx.

7. Mueva la copia de seguridad al nuevo Nginx instalado con el comando cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/.

8. Reinicie el servidor Nginx con el comando service nginx restart.

9. Verifique que Nginx se ejecute con el comando ps -ef | grep nginx.

10. Compruebe que funciona con:

- wget http://127.0.0.1/index.html

- wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py
Si descarga la secuencia de comandos python y, a continuación, todo debería estar en funcionamiento.

Asegúrese de que no dispone de ninguna configuración de proxy. Si continúa viendo la configuración de proxy, puede ejecutar estos comandos para desconfigurarlos:

- unset http_proxy

- unset https_proxy