Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Convenciones

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configuración

Diagrama de la red

Configuración

Verificación

Información Relacionada

Introducción

Por lo general, los Bridges desarrollan su función en una capa de link de datos (Capa 2) del modelo de referencia de la interconexión de sistema abierto (OSI). Un Bridge filtrará, remitirá o inundará una trama entrante basada en la dirección de control de acceso de medios (MAC) de esa trama.

El puente es la configuración predeterminada que obtienen los cablemódems cuando se conectan.

En las aplicaciones de conexión en puente, el router de acceso por cable de la serie Cisco uBR900 actúa como un puente transparente para hasta 254 dispositivos en el puerto Ethernet cuando se ejecuta la versión 12.0.5T1 y posterior del software Cisco IOS®. Las versiones anteriores del software del IOS de Cisco soportan un máximo de tres dispositivos en el puerto Ethernet del router de la serie uBR900 de Cisco.

Esta configuración se probó con un uBR904 que ejecuta Cisco IOS Software Release 12.0(7)T y Cisco uBR7223 que ejecuta Cisco IOS Software Release 12.1(2)T.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Prerequisites

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- Un uBR904 que ejecuta la versión 12.0(7)T del software del IOS de Cisco

- Cisco uBR7223 que ejecuta Cisco IOS Software Release 12.1(2)T

Configuración

Diagrama de la red

Configuración

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

ubr900

Current configuration:

!

! No configuration change since last restart

!version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

clock timezone - 0

ip subnet-zero

no ip routing

!--- Router is operating in bridging mode.

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.26 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

cable-modem downstream saved channel 453000000 28 1

cable-modem mac-timer t2 60000

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

ip default-gateway 10.1.1.10

ip classless

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Router#

Nota: La configuración anterior se obtuvo tras encender el cablemódem y obtener el estado en línea. No ha habido cambios en la configuración desde los valores predeterminados de fábrica . Tenga en cuenta también que en las versiones anteriores de Cisco IOS, la interfaz de cable mostrará una dirección IP real, en lugar de "dirección IP negociada".

ubr7200

Current configuration:

!

! Last configuration change at 16:55:41 UTC Mon Nov 20 2000

! NVRAM config last updated at 16:55:12 UTC Mon Nov 20 2000

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname sniper

!

boot system flash ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin

no logging buffered

enable password cisco

!

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

no lane client flush

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

half-duplex

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.17.110.139 255.255.255.224

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/2

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/3

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/4

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/5

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/6

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/7

no ip address

shutdown

!

interface Cable2/0

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.1.1.10 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 451250000

cable upstream 0 frequency 28000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.17.110.136

!

interface Cable3/0

no ip address

no keepalive

shutdown

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.110.129

no ip http server

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0

exec-timeout 0 0

password cisco

login

line vty 1 4

password cisco

login

!

end

Verificación

Nota: Ciertos comandos show son soportados por la Herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) , que le permite ver un análisis del resultado del comando show.

Para asegurarse de que las cosas funcionan, ingrese el comando show cable modem en Cisco uBR7200. Esto mostrará el estado de los cablemódems que están conectados a este Cisco uBR7200. A continuación se muestra una salida tomada del router uBR7200 anterior:

sniper#sh cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 11   online     2287    0.25  5   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 12   online     2812    0.25  5   0   10.1.1.28       0001.9659.4415

Cable2/0/U0 13   online     2810   -0.50  5   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 14   online     2290    0.50  5   0   10.1.1.26       0050.7366.2221

Cable2/0/U0 15   online     2292    0.25  5   0   10.1.1.30       0050.7366.1fb9

Cable2/0/U0 16   online     2815    0.00  5   0   10.1.1.27       0001.9659.4461

Si el estado no muestra "online", necesitamos resolver este problema. Desde el Cisco uBR900, puede ingresar debug cable-modem mac log verbose. Para obtener más información sobre la resolución de problemas, consulte Resolución de problemas de cablemódems uBR que no se conectan.

Información Relacionada

- Página de soporte de cable

- Funciones de Bridging y Ruteo para el Cable Modem Cisco uBR904

- Troubleshooting de uBR Cable Modems que no funcionan

- Soporte Técnico - Cisco Systems