Contenido

Introducción

Antecedentes

Abreviaturas

Flujo de trabajo del MoP

Comprobar estado del clúster

Procedimiento de restauración HA

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para restaurar la alta disponibilidad (HA) en el clúster de Element Manager (EM) de una configuración Ultra-M que aloja las funciones de red virtual (VNF) de StarOS.

Antecedentes

Ultra-M es una solución de núcleo de paquetes móviles virtualizada validada y empaquetada previamente diseñada para simplificar la implementación de VNF. La solución Ultra-M consta de los tipos de máquina virtual (VM) mencionados:

- TI automática

- Implementación automática

- Servicios de automatización (UAS)

- Administrador de elementos (EM)

- Controlador de servicios elásticos (ESC)

- Función de control (CF)

- Función de sesión (SF)

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes involucrados se ilustran en esta imagen:

Arquitectura UltraM

Este documento está dirigido al personal de Cisco que está familiarizado con la plataforma Cisco Ultra-M.

Nota: Se considera la versión Ultra M 5.1.x para definir los procedimientos en este documento.

Abreviaturas

HA

Alta disponibilidad

VNF

Función de red virtual

CF

Función de control

SF

Función de servicio

ESC

Controlador de servicio elástico

MOP

Método de procedimiento

OSD

Discos de almacenamiento de objetos

HDD

Unidad de disco duro

SSD

Unidad de estado sólido

VIM

Administrador de infraestructura virtual

VM

Máquina virtual

EM

Administrador de elementos

UAS

Servicios de ultra automatización

UUID

Identificador único universal

Flujo de trabajo del MoP

Flujo de trabajo de alto nivel del procedimiento de restauración EM HA

Comprobar estado del clúster

Inicie sesión en el EM activo y verifique el estado HA. Puede haber dos escenarios:

1. El modo HA no es ninguno:

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode none

admin@scm# show ems

%no entries found%

2. El clúster de EM solo tiene un nodo (el clúster de EM consta de 3 VM):

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 2-1528893823

admin@scm# show ems

EM VNFM

ID SLA SCM PROXY

----------------------

2 up down down

En ambos casos, el estado HA se puede restaurar mediante los pasos mencionados en la siguiente sección.

Procedimiento de restauración HA

Identifique los nombres de VM de EM que forman parte del clúster de la lista nova. Habrá tres VM que forman parte de un clúster de EM.

[stack@director ~]$ nova list | grep vnfd1

| e75ae5ee-2236-4ffd-a0d4-054ec246d506 | vnfd1-deployment_c1_0_13d5f181-0bd3-43e4-be2d-ada02636d870 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.22; DI-INTERNAL2=192.168.2.17; DI-INTERNAL1=192.168.1.14; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.23 |

| 33c779d2-e271-47af-8ad5-6a982c79ba62 | vnfd1-deployment_c4_0_9dd6e15b-8f72-43e7-94c0-924191d99555 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.13; DI-INTERNAL2=192.168.2.14; DI-INTERNAL1=192.168.1.4; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.21 |

| 65344d53-de09-4b0b-89a6-85d5cfdb3a55 | vnfd1-deployment_s2_0_b2cbf15a-3107-45c7-8edf-1afc5b787132 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.4, 192.168.10.9; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.17, 192.168.20.6; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.12; DI-INTERNAL2=192.168.2.6; DI-INTERNAL1=192.168.1.12 |

| e1a6762d-4e84-4a86-a1b1-84772b3368dc | vnfd1-deployment_s3_0_882cf1ed-fe7a-47a7-b833-dd3e284b3038 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.22, 192.168.10.14; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.5, 192.168.20.14; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.14; DI-INTERNAL2=192.168.2.7; DI-INTERNAL1=192.168.1.5 |

| b283d43c-6e0c-42e8-87d4-a3af15a61a83 | vnfd1-deployment_s5_0_672bbb00-34f2-46e7-a756-52907e1d3b3d | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.21, 192.168.10.24; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.21, 192.168.20.24; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.20; DI-INTERNAL2=192.168.2.13; DI-INTERNAL1=192.168.1.16 |

| 637547ad-094e-4132-8613-b4d8502ec385 | vnfd1-deployment_s6_0_23cc139b-a7ca-45fb-b005-733c98ccc299 | ACTIVE | - | Running | SERVICE-NETWORK1=192.168.10.13, 192.168.10.19; SERVICE-NETWORK2=192.168.20.9, 192.168.20.22; tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.16; DI-INTERNAL2=192.168.2.19; DI-INTERNAL1=192.168.1.21 |

| 4169438f-6a24-4357-ad39-2a35671d29e1 | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.6; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.8 |

| 30431294-c3bb-43e6-9bb3-6b377aefbc3d | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.7; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.9 |

| 28ab33d5-7e08-45fe-8a27-dfb68cf50321 | vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0 | ACTIVE | - | Running | tmo-autovnf2-uas-orchestration=172.18.180.3; tmo-autovnf2-uas-management=172.18.181.7 |

Detenga uno de los EM del ESC y verifique si ha ingresado al ESTADO SHUTOFF.

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action STOP vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_INERT_STATE</state>

vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

VM_SHUTOFF_STATE

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

Ahora, una vez que EM ha ingresado el estado SHUTOFF, reinicie el otro EM desde OpenStack Platform Director (OSPD).

[stack@director ~]$ nova reboot --hard vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a

Request to reboot server <Server: vnfd2-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a> has been accepted.

Vuelva a iniciar sesión en EM VIP y verifique el estado HA.

ubuntu@vnfd1deploymentem-0:~$ ncs_cli -u admin -C

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 2-1528893823

Si el HA se encuentra en estado "maestro", inicie el EM que se cerró anteriormente desde ESC. De lo contrario, proceda a reiniciar el siguiente EM desde OSPD y luego verifique el estado HA nuevamente.

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli vm-action START vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

[admin@vnfm1-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"

<snip>

<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>

vnfd1-deployment_vnfd1-_0_02d1510d-53dd-4a14-9e21-b3b367fef5b8

VM_ALIVE_STATE

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f17989e3-302a-4681-be46-f2ebf62b252a</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

<vm_name>vnfd1-deployment_vnfd1-_0_f63241f3-2516-4fc4-92f3-06e45054dba0</vm_name>

<state>VM_ALIVE_STATE</state>

Después de iniciar el EM desde ESC, verifique el estado HA de EM. Debería haberse restablecido.

admin@scm# em-ha-status

ha-status MASTER

admin@scm# show ncs-state ha

ncs-state ha mode master

ncs-state ha node-id 4-1516609103

ncs-state ha connected-slave [ 2-1516609363 ]

admin@scm# show ems

EM            VNFM

ID  SLA  SCM  PROXY

---------------------

2   up   up   up

4   up   up   up