Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configuración de VP Switching

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Configurar túneles VP regulares o sin modelar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Configuración de túneles VP para una sola categoría de servicio

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Configuración de túneles VP modelados

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Restricciones para túneles VP modelados

Configurar túneles VP jerárquicos para varias categorías de servicio

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Restricción para túneles VP jerárquicos

Troubleshoot

Introducción

Este documento suministra configuraciones de ejemplo para túneles de trayecto virtual (VP) y conmutación de VP.

Con el switching VP, la decisión de switching se basa únicamente en el número de identificador de ruta virtual (VPI). Esto es distinto a VPI y al identificador de canal virtual (VCI) para switching de canal virtual (VC), lo que reduce la administración y permite un switching más rápido de celdas.

Con los túneles VP, la interfaz VP es un punto de multiplexación/desmultiplexación en un switch ATM en el cual los VC de diversas interfaces ATM se agregan a un VP en una interfaz. Las VP son conexiones ATM que constituyen un agrupamiento de múltiples VC con el mismo número VPI. Los VP se utilizan mayormente en WAN.

Conexiones ATM

Los dos tipos principales de conexiones ATM son VC y VP.

Los VC se identifican únicamente en el puerto de un switch ATM mediante los números de VPI y VCI.

Los VP están identificados excepcionalmente en el puerto ATM mediante el número de VPI en el puerto ATM.

En el diagrama anterior, las celdas ATM que llegan al VC se conmutan según el número VPI y VCI en el encabezado de celda. Por otra parte, las celdas ATM que llegan al VP se conmutan según el número VPI solamente. La configuración del switch ATM determina si se supone que el switch es un switch VC o VP para un par VPI/VCI específico o VPI respectivamente.

En este diagrama, una celda se conmuta en el nivel VC o VP. Con la conmutación VC, el switch recibe una célula con una VPI y una VCI configuradas. Después busca su tabla de conexión para determinar el/los puerto(s) saliente(s) con un nuevo valor de VPI/VCI. VCI/VPI 100/2 y 110/2 están conectados al puerto 1 y el VCI/VPI asociado con el puerto 2 es 110/5. Tenga en cuenta que el VCI sólo tiene importancia local y no necesita ser único. Para el puerto 3, el VPI/VCI asociado es 1/50. VPI/VCI 7/100 y 7/110 están asociados al puerto 4.

Puede conmutar el tráfico de un puerto próximo en el switch a un puerto saliente. Por ejemplo, puede determinar que todo el tráfico que llega al puerto 1 VPI/VCI 2/100 se conmuta al puerto 4 VPI/VCI 7/110. De la misma manera, puede configurar el switch ATM para transferir el tráfico del puerto 2 VPI/VCI 5/110 al puerto 4 VCI/VPI 7/100. Esta tabla muestra cómo se pueden conmutar los paquetes de un VPI/VCI a otro. Esto es VC switching ya que utiliza la información VPI y VCI para conmutar el tráfico.

Otra manera de conmutar el tráfico ATM es utilizar solamente la información VPI. En esta tabla puede ver que el puerto 1 VPI 2 se conmuta al puerto 4 VPI 7 y el puerto 2 VPI 5 se conmuta al puerto 3 VPI 1.

Tanto el VP como el VC pueden verse en este diagrama:

Existen tres tipos diferentes de túneles VP en los switches ATM empresariales de Cisco:

- Túneles VP regulares o sin modelar.

- Túneles VP modelados.

- Túneles VP jerárquicos

Los túneles VP normales o sin modelar son túneles VP en los cuales no hay modelado de tráfico para ninguna categoría de servicio ATM. Los túneles VP pueden ser de cualquier categoría de servicio, pero no pueden modelarse. Los VC en un túnel tienen que ser de la misma categoría de servicio que el túnel VP.

Los túneles VP modelados son túneles VP que tienen modelado de tráfico. Solo se definen para la categoría de servicio Velocidad de bits constante (CBR) en los switches Cisco Enterprise ATM. Todos los VC de un único túnel VP tienen que tener la misma categoría de servicio. La velocidad de salida general de este túnel VP está limitada por el hardware a la PCR del túnel.

Los túneles VP jerárquicos son túneles VP que tienen modelado de tráfico y admiten VC de categorías de servicios múltiples para coexistir en el túnel al mismo tiempo. Se utilizan, por ejemplo, si tiene más de una categoría de servicio pero un único túnel VP.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware.

- LS1010 admite un túnel VP sin modelar de cualquier categoría de servicio (con una tarjeta de función por cola de clase (FC-PCQ) y una tarjeta de función por cola de flujo (FC-PFQ)), un Catalyst 8540-MSR, un Catalyst 8510-MSR, un Cisco 7500 Series Router con PA-A3, un Cisco 7200 Series Router con PA-A2 o PA-A3, Cisco 7500 Series Router con PA-A6 y un Cisco 7200 Series Router con PA-A6. Las versiones 11.2, 11.3 ó 12.0 del software IOS® de Cisco soportan esta función. Los VC en un túnel no moldeado deben ser de la misma categoría de servicio que un túnel VP no moldeado.

- Se admite un túnel VP modelado de una categoría de servicio CBR en los routers serie LS1010 con FC-PFQ, Catalyst 8510-MSR, Catalyst 8540-MSR, Cisco 7500 con PA-A3 y Cisco 7200 Series Routers con PA-A2 o PA-A3, Cisco 7500000 router con PA-A6 y un Cisco 7200 Series Router con PA-A6. Todos los VC dentro de un túnel CBR VP deben tener la misma categoría de servicio.

- Los túneles VP modelados se admitieron por primera vez en la versión 11.2(8.0.1)FWA4 del software Cisco IOS. El software Cisco IOS, versión 11.1 y las series de versiones WA3 no admiten túneles con formato de trayecto virtual.

- Para las versiones del software del IOS de Cisco posteriores a la 11.3(0.8)TWA4, admite una categoría de servicio de VC dentro de un túnel VP modelado para estar en CBR.

- Las versiones de software anteriores que admiten los VC de túnel VP modelado dentro de un túnel CBR modelado deben ser de la categoría de servicio CBR.

- Los túneles VP jerárquicos de la categoría de servicio CBR se soportan en LS1010 con FC-PFQ, Catalyst 8510-MSR y Catalyst 8540-MSR. El requisito mínimo de software es el tren W5 de IOS de Cisco.

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Configuración de VP Switching

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

Este documento utiliza la configuración de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Esta sección usa estas configuraciones.

- ATM0/1/0-S2

- ATM0/0/1-S1

- ATM0/0/1-S2

- ATM0/0/0-R2

ATM0/1/0-S2

interface ATM5/1/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 10/20

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 10/30

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 11/40

ATM0/0/1-S1

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvp 10  interface  ATM0/0/0 10

atm pvp 11  interface  ATM0/0/0 11

ATM0/0/1-S2

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvp 10  interface  ATM0/0/0 10

atm pvp 12  interface  ATM0/0/0 11

ATM0/0/0-R2

interface ATM0/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 10/20

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 10/30

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 12/40

encapsulation aal5snap

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show atm vp - Verifica que el túnel VP esté en funcionamiento.

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 – Verifica la información de conexión de capa ATM acerca del trayecto virtual.

- show atm vp interface atm0/0/0 10 - Verifica todos los VPs que atraviesan el túnel VP con VPIs.

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0           10      PVP     ATM0/0/1        10        UP

ATM0/0/0           11      PVP     ATM0/0/1        12        UP

ATM0/0/1           10      PVP     ATM0/0/0        10        UP

ATM0/0/1           12      PVP     ATM0/0/0        11        UP

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm vp traffic interface atm0/0/0.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          10    PVP               70              60

ATM0/0/0          11    PVP               94              90

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm vp interface atm0/0/0 10.

Switch#show atm vp interface atm0/0/0 10

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 10

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:58:11

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Cross-connect-interface: ATM0/0/1, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 10

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Configurar túneles VP regulares o sin modelar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

Este documento utiliza la configuración de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Esta sección describe las configuraciones para túneles VP regulares o sin modelar. Este ejemplo muestra una trayectoria virtual permanente (PVP, Permanent Virtual Path) creada para atravesar una nube WAN (Wide Area Network, Red de Área Extensa)

Esta sección usa estas configuraciones.

- Router 1

- Switch 1

- Switch 2

- Router 2

Router 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/33

encapsulation aal5snap

Switch 1

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm ilmi-keepalive

atm svcc vci min 100

atm pvc 100 32  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 33  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Switch 2

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40  interface  ATM0/0/0.100 100 33

!

Router 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

encapsulation aal5snap

!

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show atm vp - Verifica que el túnel VP esté en funcionamiento.

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 – Verifica la información de conexión de capa ATM acerca del trayecto virtual.

- show atm vp interface atm0/0/0 100 - Verifica todos los VPs que atraviesan el túnel VP con VPIs.

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm vp interface atm 0/0/0 100.

Switch#show atm vp interface atm 0/0/0 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: TUNNEL

Time-since-last-status-change: 17:21:32

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx cells: 49968, Tx cells: 50371

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0          100   PVP     TUNNEL

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm vp traffic interface atm0/0/0.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          100   PVP            49865           50271

Configuración de túneles VP para una sola categoría de servicio

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

Esta sección utiliza la configuración de red que se muestra en este diagrama.

Configuraciones

Este ejemplo muestra cómo configurar un túnel VP para una categoría única de servicio. Observe que el modelado de tráfico está habilitado en las interfaces ATM de los routers usando velocidad de bits variable no en tiempo real (vbr-nrt).

Esta sección usa estas configuraciones.

- Router 1

- Switch 1

- Switch 2

- Router 2

Router 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 50000 40000 100

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/33

vbr-nrt 10000 8000 100

encapsulation aal5snap

!

Switch 1

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 rx-cttr 7 tx-cttr 7

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 8 tx-cttr 8  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 33 rx-cttr 9 tx-cttr 9  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Switch 2

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 rx-cttr 7 tx-cttr 7

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 8 tx-cttr 8  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 9 tx-cttr 9  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Router 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 50000 40000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

vbr-nrt 10000 8000 100

encapsulation aal5snap

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show atm vp interface atm0/0/0 100 - Verifica todos los VPs que atraviesan el túnel VP con VPIs.

c8510m-r2#show atm vp int atm 0/0/0 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: TUNNEL

Time-since-last-status-change: 00:43:49

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx connection-traffic-table-index: 7

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 100000

Rx scr-clp0 : 80000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 100

Tx connection-traffic-table-index: 7

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 100000

Tx scr-clp0 : 80000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 100

Configuración de túneles VP modelados

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Si las políticas del proveedor de servicios VP, la conexión probablemente experimente caídas de celdas en la red del proveedor de servicios. La mejor manera de superar esto es configurar túneles VP modelados.

Los túneles VP modelados son túneles VP que tienen modelado de tráfico. Sólo están definidos para la categoría de servicio CBR en los switches ATM Cisco Enterprise. Todos los VC de un único túnel VP tienen que tener la misma categoría de servicio. La velocidad de salida general de este túnel VP está limitada por el hardware a la PCR del túnel.

Diagrama de la red

Esta sección utiliza la configuración de red que se muestra en este diagrama.

Configuraciones

Esta sección describe las configuraciones para los túneles VP modelados y utiliza estas configuraciones.

- Switch 1

- Switch 2

- Router 1

- Router 2

Switch 1

atm connection-traffic-table-row index 10 cbr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

!

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 110 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 120 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

!

interface ATM0/0/0.110 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM0/0/0.120 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category abr permit

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 110 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.110 110 40

atm pvc 120 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.120 120 50

Switch 2

atm connection-traffic-table-row index 10 cbr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

!

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 110 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 120 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

!

interface ATM0/0/0.110 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM0/0/0.120 point-to-point

no atm ilmi-keepalive

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category abr permit

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 110 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.110 110 40

atm pvc 120 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.120 120 50

Router 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 110/40

ubr 8000

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 120/50

abr 8000 5000

Router 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 110/40

ubr 8000

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 120/50

abr 8000 5000

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show atm vp interface atm0/0/0 - Verifica todos los VPs que atraviesan el túnel VP con VPIs.

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 – Verifica la información de conexión de capa ATM acerca del trayecto virtual.

- show atm interface atm0/0/0.110 – Muestra información acerca de la interfaz ATM.

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm vp interface atm 0/0/0.

Switch#show atm vp interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0           100     PVP     SHAPED TUNNEL

ATM0/0/0           110     PVP     SHAPED TUNNEL

ATM0/0/0           120     PVP     SHAPED TUNNEL

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm vp traffic interface atm0/0/0.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          100   PVP             1438            1446

ATM0/0/0          110   PVP             1374            1384

ATM0/0/0          120   PVP              755             772

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm interface atm0/0/0.110.

Switch#show atm interface atm0/0/0.110

Interface:      ATM0/0/0.110    Port-type:      vp tunnel

IF Status:      UP              Admin Status:   up

Restricciones para túneles VP modelados

Esta lista describe las restricciones relacionadas con los túneles VP modelados.

- LS1010 con FC-PFQ y Catalyst 8510-MSR soportan un máximo de 2 x 64=128 túneles VP modelados. 64 túneles VP modelados son soportados en los puertos numerados x/0/y y 64 en los puertos numerados x/1/y.

- Catalyst 8540-MSR admite un máximo de 8x64=512 túneles VP modelados. Se puede definir un máximo de 64 túneles VP modelados en cada uno de estos grupos de interfaz:

- (0/0/x, 1/0/x)

- (0/1/x, 1/1/x)

- (2/0/x, 3/0/x)

- (2/1/x, 3/1/x)

- (9/0/x, 10/0/x)

- (9/1/x, 10/1/x)

- (11/0/x, 12/0/x)

- (11/1/x, 12/1/x)

- El ancho de banda del túnel VP modelado se comparte entre los VC activos dentro del túnel en estilo de ordenamiento cíclico (RR) estricto.

- Los túneles VP modelados no soportan VC fusionados para switching de etiquetas.

- VC con Velocidad de bits sin especificar (UBR)+ y Velocidad de bits disponibles (ABR) con Velocidad de celda mínima distinta de cero (MCR) no están permitidas en una interfaz de túnel VP modelada.

- Un máximo de 128 VC pueden transitar a través de una interfaz de túnel VP de forma s.

Configurar túneles VP jerárquicos para varias categorías de servicio

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Se utiliza una configuración de túnel VP jerárquico si tiene más de una categoría de servicio y no puede comprar más de un túnel VP. Un túnel VP jerárquico es un túnel que tiene tráfico modelado y que soporta VC de categorías de servicio múltiples para que coexistan en un túnel al mismo tiempo.

Diagrama de la red

Este documento utiliza la configuración de red que se muestra en el siguiente diagrama.

Configuraciones

Esta sección describe las configuraciones para túneles VP jerárquicos para varias categorías de servicios y utiliza estas configuraciones.

- Switch 1

- Switch 2

- Router 1

- Router 2

Switch 1

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

atm connection-traffic-table-row index 50 cbr pcr 50000

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm pvp 100 hierarchical rx-cttr 50 tx-cttr 50

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.100 100 40

atm pvc 100 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.100 100 50

Switch 2

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

atm connection-traffic-table-row index 50 cbr pcr 50000

!

interface ATM2/1/0

no ip address

atm pvp 100 hierarchical rx-cttr 50 tx-cttr 50

!

interface ATM2/1/0.100 point-to-point

!

interface ATM2/1/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM2/1/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM2/1/0.100 100 40

atm pvc 100 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM2/1/0.100 100 50

Router 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/40

ubr 8000

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/50

abr 8000 5000

encapsulation aal5snap

Router 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

ubr 8000

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/50

abr 8000 5000

encapsulation aal5snap

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show atm vp - Verifica que el túnel VP esté en funcionamiento.

- show atm resource: muestra el estado y la configuración del administrador de recursos globales.

- show atm vp traffic interface atm2/1/0 100 - Verifica la información de conexión de capa ATM acerca del trayecto virtual.

- show atm vp interface atm2/1/0 100 - Verifica todos los VPs que atraviesan el túnel VP con VPIs.

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM2/1/0           100     PVP     HIE. TUNNEL

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm resource.

Switch#show atm resource

Resource configuration:

Sustained-cell-rate-margin-factor 1%

Abr-mode:   EFCI

Hierarchical Scheduling Mode : enabled

!--- Truncated.

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm vp traffic interface atm2/1/0 100.

Switch#show atm vp traffic interface atm 2/1/0 100

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM2/1/0          100   PVP             2451            2470

Este es un ejemplo de resultado del comando show atm vp interface atm2/1/0 100.

Switch#show atm vp interface atm2/1/0 100

Interface: ATM2/1/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: HIE. TUNNEL

Time-since-last-status-change: 00:49:16

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx cells: 2214, Tx cells: 2234

Rx connection-traffic-table-index: 50

Rx service-category: CBR (Constant Bit Rate)

Tx connection-traffic-table-index: 50

Tx service-category: CBR (Constant Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 50000

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Restricción para túneles VP jerárquicos

Esta lista describe las restricciones relacionadas con los túneles VP jerárquicos.

- LS1010 con FC-PFQ, Catalyst 5500 con procesador de switch ATM (ASP) y FC-PFQ, y Catalyst 8510-MSR admiten un máximo de 62 túneles VP jerárquicos.

- Los túneles VP jerárquicos sólo se pueden definir en los puertos en las ranuras 0 y 3 en LS1010 y en Catalyst 8510-MSR. Se pueden definir túneles VP jerárquicos en las ranuras 9 y 11 de un Catalyst 5500 con ASP y FC-PFQ.

- LS1010 equipado con FC-PFQ y ASP-B admite un máximo de 30 túneles VP jerárquicos en los puertos 0/0/z y 3/0/z combinados, y un máximo de 32 en los puertos 0/1/z y 3/1/z combinados. Utilice el comando show hardware para conocer el tipo de ASP y tarjeta de características.

- LS1010 equipado con FC-PFQ y ASP-C, así como Catalyst 8510-MSR soportan un máximo de 30 túneles VP jerárquicos en los puertos 0/y/z y un máximo de 32 en los puertos 3/y/z.

- En Catalyst 5500 con ASP y FC-PFQ con un máximo de 30, los túneles de VP jerárquicos pueden definirse en los puertos 9/0/z y 11/07 combinados. Puede definirse un máximo de 32 túneles VP jerárquicos en los puertos 9/1/z y 11/1/z combinados.

- En un Catalyst 8540-MSR, se pueden definir los túneles VP jerárquicos en las ranuras 0,2,9, y 11.

- La cantidad máxima de túneles VP jerárquicos varía entre 120 y 240 según el tipo de módulos de adaptador de puerto (PAM) utilizados. Si todos los puertos son súper PAM (llenos de módulos), el número máximo de túneles VP admitidos es 240. Si todos los puertos instalados son súper CAM con LS1010, el número máximo de túneles VP jerárquicos de PAM es 120.

- Los túneles VP jerárquicos no pueden coexistir con ningún otro tipo de conexión (VCs, VPs, Indicador VCs, túneles VP normal o modelado etc.) en la misma interfaz física. Por lo tanto, el único tipo de conexión que puede coexistir con los túneles VP jerárquicos en la misma interfaz física son túneles VP jerárquicos adicionales y VC conocidos (señalización 0/5, PNNI, 0/18, ILMI 0/16 y así sucesivamente).

- Los túneles VP jerárquicos sólo pueden soportar los VC del foro ATM o los VC de etiquetas, pero no ambos al mismo tiempo.

- Cuando realiza la inserción y extracción en línea (OIR) de PAM que tiene túneles VP jerárquicos configurados para sus puertos, se conserva la configuración del túnel jerárquico. Si se vuelve a insertar el mismo PAM, el túnel VP jerárquico se activa automáticamente. Sin embargo, si se va a insertar un tipo diferente de PAM, se recomienda eliminar cualquier túnel VP jerárquico configurado (en el puerto que se va a quitar) antes de la eliminación física de PAM.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información disponible sobre solución de problemas para este documento.