Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Summary

Información Relacionada

Introducción

Esta configuración de ejemplo resuelve un problema de comunicación que ocurre en un circuito virtual permanente (PVC). La conectividad de red se pierde (sin tráfico), pero el PVC permanece activo en los dispositivos finales. El resultado es que las entradas de ruteo que apuntan al PVC permanecen en la tabla de ruteo y, por lo tanto, los paquetes se pierden. La solución es utilizar la función operación, administración y mantenimiento (OAM) para detectar esas fallas y permitir que PVC descienda si se produce una discordancia en el trayecto. Este documento muestra dos configuraciones de router con y sin OAM.

Nota: Este documento proporciona una configuración de ejemplo introductoria para OAM. Refiérase a Resolución de Problemas de Fallas PVC al Utilizar Celdas OAM y Administración PVC para obtener información más detallada sobre OAM.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Versión 12.0 y posteriores de Cisco IOS® Software. Existe soporte limitado en la versión 11.1CC del software del IOS de Cisco. Sin embargo, se recomienda una actualización a Cisco IOS Software Release 12.0 o posterior.

- Una tarjeta como una 7200+PA-A1. Esta es la tarjeta que se utiliza para probar esta configuración de ejemplo con Cisco IOS® Software Release 12.0. Sin embargo, el tipo de tarjeta no es importante en esta configuración de ejemplo. Si utiliza un PA-A3, por ejemplo, el comando show atm pvc proporciona más información, pero ninguna de la información es relevante para esta función.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Configurar

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Para este documento, estas afirmaciones se aplican:

- 1/116 es el identificador de ruta virtual/identificador de canal virtual (VPI/VCI) asignado para el PVC en ambos lados del switch ATM.

- El switch ATM conmuta 1/116 a 1/116.

- La encapsulación de Control de link lógico (LLC) se utiliza para el ejemplo de configuración. Esto se configura usando aal5snap.

Configuraciones

Sin OAM

Sin OAM, las configuraciones del router en ambos lados del switch se asemejan a la salida mostrada en estas tablas:

Guilder

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

encapsulation aal5snap

Bernard

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

encapsulation aal5snap

Si el PVC en Guilder se cae, permanece activo en Bernard, como se muestra en estas tablas:

Guilder

Guilder(config)#interface ATM1/0.116 multipoint

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interface atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Bernard

Bernard#show interface atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is up, line protocol is up

[snip]

Bernard#show atm vc interface atm 2/0/0.116

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     149760                UP

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

R    100.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:07, ATM2/0/0.116

C    10.0.0.0/8 is directly connected, ATM2/0/0.116C

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

Con OAM

Estas tablas muestran cómo se ven las configuraciones del router con la administración de OAM y PVC habilitada:

Guilder con administración de OAM y PVC

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Bernard con administración de PVC y OAM

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Si el PVC del Guilder se desactiva, el PVC se desactiva en Bernard, como se muestra en estas tablas:

Guilder con administración de OAM y PVC

Guilder#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Guilder(config)#interface atm 1/0.116

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interfaces atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Guilder#show atm vc

VCD /                                      Peak  Avg/Min Burst

Interface   Name       VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

1/0.116    3            1   116   PVC    SNAP     UBR  155000              INAC

Bernard con administración de PVC y OAM

Bernard#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     155000              DOWN

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

Bernard#show interfaces atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is down, line protocol is down

[snip]

Bernard#show atm pvc 1/116

ATM2/0/0.116: VCD: 4, VPI: 1, VCI: 116

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

InPkts: 39, OutPkts: 53, InBytes: 3504, OutBytes: 5636

InPRoc: 36, OutPRoc: 21, Broadcasts: 33

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 3, OutAS: 0

OAM cells received: 345

F5 InEndloop: 194, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 151, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 477

F5 OutEndloop: 326, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 151

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Nota: Consulte Información Importante sobre Comandos Debug antes de ejecutar los comandos debug.

- debug atm oam—Muestra las celdas OAM y la información general acerca de OAM.

- show interfaces atm—muestra información sobre la interfaz ATM.

- show atm pvc—Muestra todos los circuitos virtuales permanentes (PVC) ATM e información del tráfico. Sólo funciona en Cisco IOS Software Release 11.3T y posteriores.

- show atm vc—Muestra todos los circuitos virtuales ATM y la información del tráfico. Proporciona menos información que show atm pvc, pero está disponible en versiones de software anteriores a Cisco IOS Software Release 11.3T.

- show ip route—Muestra la tabla de IP Routing.

Para la administración de OAM y PVC, también puede utilizar el comando oam retry <count 1> <count 2> <count 3>:

- <count 1> es el recuento de reintentos de OAM antes de declarar que un VC está activo.

- <count 2> es el recuento de reintentos de OAM antes de que se declare un VC inactivo.

- <count 3> es la frecuencia de sondeo de reintento de OAM.

Summary

- Con OAM desactivado:

- El estado de un PVC depende del estado de la interfaz física correspondiente. Posteriormente, los PVC debajo de las interfaces que se apagan o en un estado de falla se muestran como inactivos, mientras que los PVC debajo de una interfaz que está conectada aparecen.

- Con oam-pvc manage habilitado:

- El estado de un PVC depende de la recepción de las respuestas de eco del Loopback de OAM.

- El PVC se declara inactivo si:

- Cinco celdas de loopback F5 consecutivas (valor predeterminado) no se reciben de nuevo con un indicador de loopback de 1.

- Se reciben celdas de Señal de indicación de alarma (AIS) o Indicador de defecto remoto (RDI) que indican una falla a lo largo de la ruta del VC.

- Con oam-pvc <0-600> configurado sin la palabra clave manage:

- El router envía celdas de loopback OAM F5 pero no inhabilita el PVC de subinterfaz si no se reciben con un indicador de loopback de 1. Se trata de una herramienta pertinente para la resolución de problemas en un entorno de red activo.

Información Relacionada

- Mejora de operaciones, administración y mantenimiento (OAM)

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems