Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

RFC 1483 enrutado

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Comandos usados

Versiones anteriores de Cisco IOS - Configuraciones

Versiones anteriores de Cisco IOS - Comandos usados

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento ilustra una configuración de ejemplo entre dos routers y un Switch de Asynchronous Transfer Mode (ATM), utilizando protocolos enrutados múltiples sobre Permanent Virtual Circuits (PVCs). La configuración utiliza multiplexación de VC y los protocolos utilizados son IP e Internetwork Packet Exchange (IPX).

Nota: Este documento se centra en las configuraciones de PVC en los routers Cisco que ejecutan el Cisco IOS® Software. Para ver ejemplos de configuración de PVC en switches WAN de Cisco, haga clic aquí.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

‘Para implementar esta configuración, necesitará las siguientes versiones de software y hardware:’

- Versión 10.3 o posterior del software del IOS de Cisco. (Los comandos se mejoraron en 11.3T y los comandos mejorados se utilizan en las configuraciones inmediatamente después del diagrama de red. Las configuraciones que se realizan utilizando los comandos anteriores se proporcionan al final de este documento.

- ‘Dos routers de Cisco’

- Un switch ATM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

RFC 1483 enrutado

Al usar PVC, un usuario tiene dos modos de transmitir múltiples protocolos por ATM.

- multiplexación basada en circuito virtual (VC): el usuario define un PVC por protocolo. Esto utiliza más VC que la encapsulación LLC, pero reduce la sobrecarga, porque no es necesario un encabezado.

- Encapsulación de Control de Link Lógico (LLC): el usuario multiplica varios protocolos por un único VC ATM. El protocolo de una unidad de datos de protocolo transportado (PDU) está identificado al colocar un prefijo a PDU con un encabezado LLC. Refiérase a la configuración de ejemplo de Protocolos Múltiples Ruteados sobre PVC ATM Usando Encapsulación LLC.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

- En el ejemplo, 1/116 es conmutado a 1/116 por el switch ATM y 1/117 es conmutado a 1/117.

- En lugar de utilizar una asignación estática con la dirección remota IP o IPX, como se muestra en las configuraciones, se puede utilizar el protocolo de resolución de direcciones inversas (InARP) en los PVC configurados en la subinterfaz multipunto mediante los comandos:

protocol ip inarp broadcast

protocol ipx inarp broadcast

InARP realiza la asignación automáticamente.

- Si utiliza subinterfaces punto a punto, tendrá que asignar un PVC (y, por lo tanto, un protocolo) por subinterfaz punto a punto, y la asignación no es necesaria. Esta es la forma más sencilla y recomendada de implementar RFC 1483 ruteado.

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Bernard

- Guilder

Bernard

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

pvc ip 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

encapsulation aal5mux ip

!

pvc ipx 1/117

protocol ipx AA.00d0.582c.f600 broadcast

encapsulation aal5mux ipx

!

ipx network AA

Guilder

interface ATM1/0.1 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

pvc ip 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

encapsulation aal5mux ip

!

pvc ipx 1/117

protocol ipx AA.00d0.069a.7c00 broadcast

encapsulation aal5mux ipx

!

ipx network AA

Comandos usados

- pvc [name] vpi/vci : cree un ATM PVC en una interfaz o subinterfaz principal.

- encapsulation aal5snap|aal5mux : configure la capa de adaptación ATM (AAL) y el tipo de encapsulación para una clase ATM PVC, SVC o VC. Utilice una de las opciones de encapsulación aal5mux para dedicar el PVC especificado a un solo protocolo (llamado multiplexación VC); utilice la opción de encapsulación aal5snap para multiplexar dos o más protocolos sobre el mismo PVC (llamado multiplexación LLC).

- protocol protocol [broadcast]: utilice el comando protocol para configurar un mapa estático para una clase ATM PVC, SVC o VC y habilite las difusiones InARP o InARP en un ATM PVC mediante la configuración de InARP directamente en el PVC o en una clase VC. La palabra clave broadcast (difusión) indica que esta entrada de correspondencia se utiliza cuando el protocolo correspondiente envía paquetes de difusión a la interfaz.

Versiones anteriores de Cisco IOS - Configuraciones

Con las versiones del software de Cisco IOS anteriores a 11.3T, las configuraciones tendrían la siguiente apariencia:

Bernard

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

atm pvc 6 1 116 aal5mux ip

atm pvc 7 1 117 aal5mux novell

map-group ip-ipx

ipx network AA

!

map-list ip-ipx

ip 10.0.0.2 atm-vc 6 broadcast

ipx AA.00d0.582c.f600 atm-vc 7 broadcast

Guilder

interface ATM1/0.1 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

map-group ip-ipx

atm pvc 6 1 116 aal5mux ip

atm pvc 7 1 117 aal5mux novell

ipx network AA

!

map-list ip-ipx

ipx AA.00d0.069a.7c00 atm-vc 7 broadcast

ip 10.0.0.1 atm-vc 6 broadcast

Versiones anteriores de Cisco IOS - Comandos usados

Estos comandos son válidos para Cisco IOS Software Releases anteriores a 11.3T:

- atm pvc vcd vpi vci aal-encap [[midlow midhigh] [pico promedio [ráfaga]] [inarp [minutos]]: cree un circuito virtual permanente (PVC) en una interfaz ATM y, opcionalmente, genere celdas de loopback F5 de Operación, Administración y Mantenimiento (OAM) o habilite Inverse ATM ARP.

- map-group name : asocie una lista de mapa ATM a una interfaz o subinterfaz para un PVC o SVC.

- map-list name : defina una sentencia de mapa ATM para un PVC o SVC.

- protocol protocol protocol-address atm-vc vcd [broadcast]: defina una sentencia de mapa ATM para un PVC. Debe ser utilizado con el comando map-list name.

Nota: Siempre se recomienda utilizar la sintaxis más reciente.

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show atm pvc [vpi/vci] (para Cisco IOS Software Releases 11.3T y posteriores)—Muestra todos los PVC ATM y la información de tráfico, incluidos los números VPI y VCI ATM.

- show atm pvc interface atm [número de interfaz] —Muestra todos los PVC ATM y la información de tráfico, incluido el número de interfaz o el número de subinterfaz del PVC. Muestra todo el PVC en la interfaz o subinterfaz especificada.

- show atm map: muestra la lista de todos los mapas estáticos ATM configurados a hosts remotos en una red ATM.

- show atm traffic — Muestra en pantalla información sobre el tráfico ATM global actual, hacia y desde todas las redes ATM conectadas al router.

- show atm int atm slot/port —Muestra información específica de ATM sobre una interfaz ATM.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Protocolos múltiples enrutados en PVC con ATM mediante encapsulación LLC

- Páginas de soporte de la tecnología ATM

- Referencia de Comandos ATM

- RFC 1483

- Soporte Técnico - Cisco Systems