Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Interfaz principal

Subinterfaz de multipunto

Subinterfaz Punto a Punto

Información Relacionada

Introducción

Este documento ilustra la necesidad de configurar un identificador de trayecto virtual (VPI) y un identificador de canal virtual (VCI) en una interfaz ATM local para hacer un ping exitoso.

La aplicación de una dirección IP a una interfaz ATM simplemente configura la interfaz para que sea una interfaz IP enrutada. Para que los pings funcionen, también configure un circuito virtual permanente (PVC), de modo que el router sepa a través de qué circuito virtual (VC) enviar las celdas ATM. Sin un VC, el router informa una falla de encapsulación si se habilitan los comandos debug. Por encapsulación, el router se refiere al encabezado de capa 2 (L2) que envuelve el paquete ping.

Cuando hace ping en una interfaz local, las celdas ATM se envían en realidad en el cable físico. Si el circuito de extremo a extremo está activo, las células ping viajan al extremo del router remoto y luego vuelven a conectarse. Alternativamente, configure un loopback de hardware o software en algún lugar a lo largo de la trayectoria, incluso en la propia interfaz local. Utilice el comando loopback diagnostic para configurar un loopback de software.

Dado que los VC ATM son punto a punto, tenga en cuenta los siguientes puntos sobre el tipo de interfaz en la que está configurando los VC:

- Interfaz principal: admite varios VC. Cada VC necesita un mapping estático o dinámico que coincida con los valores PVC locales a la dirección IP remota. Sin un mapping, el router informará un mensaje de error encapsulation failed con las depuraciones habilitadas.

- Subinterfaz multipunto: admite varios VC. Cada VC necesita un mapping estático o dinámico que coincida con los valores PVC locales a la dirección IP remota. Sin un mapping, el router informará un mensaje de error encapsulation failed con las depuraciones habilitadas.

- Subinterfaz punto a punto: admite un único VC. Dado que el router asume por definición que hay un único dispositivo en el otro extremo del VC, no se requiere ninguna asignación explícita. En su lugar, el router reenvía los paquetes al VC en función de una decisión de ruteo. En otras palabras, la tabla de ruteo indica al router que el salto siguiente para el paquete IP es el extremo remoto del VC.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Interfaz principal

Las tablas siguientes ilustran los comandos de configuración necesarios para hacer ping a la interfaz local dependiendo de si es punto a punto o multipunto.

Configuración de una Dirección IP Solamente y Sin VPI/VCI en la Interfaz ATM Principal

!

interface ATM4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

cs-7204-15a#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

cs-7204-15a#show atm map

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

4w2d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending

4w2d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, encapsulation failed

!--- Router reports encapsulation failure messages because there is no VPI/VCI !--- on which to send the packet.

Configure un PVC en la interfaz ATM principal

interface ATM4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/32

encapsulation aal5snap

cs-7204-15a#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

4/0            4              1    32   PVC    SNAP     149760                UP

cs-7204-15a#show atm map

cs-7204-15a#

debug ip packet

IP packet debugging is on

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

4w2d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending

4w2d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, encapsulation failed

!--- Although this configures a PVC, either a dynamic or !--- static mapping is still needed between the L2 and Layer 3 (L3) addresses.

Configuración de una Declaración de Mapa Estático en el PVC

interface ATM4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/32

protocol ip 10.1.1.1

!--- This configures a static map back to the local interface. !--- Normally, the map statement points to the remote IP address.

encapsulation aal5snap

cs-7204-15a#show atm map

Map list ATM4/0pvc4 : PERMANENT

ip 10.1.1.1 maps to VC 4, VPI 1, VCI 32, ATM4/0

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending.

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending.

!--- The router now sends the packets. However, since there is not a !--- remote end in the lab setup, the pings fail.

Configuración del Diagnóstico de Loopback en la Interfaz Principal

interface ATM4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

loopback diagnostic

!--- This configures a software loopback with the loopback diag command.

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/32

protocol ip 10.1.1.1

encapsulation aal5snap

cs-7204-15a#show atm map

Map list ATM4/0pvc4 : PERMANENT

ip 10.1.1.1 maps to VC 4, VPI 1, VCI 32, ATM4/0

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

cs-7204-15a#

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, rcvd 3

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, sending

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0), d=10.1.1.1 (ATM4/0), len 100, rcvd 3

!--- The pings are successful. Note that the local interface both !--- receives its own Internet Control Message Protocol (ICMP) echo and echo-reply.

Subinterfaz de multipunto

Configuración de una Interfaz Multipunto ATM

interface ATM4/0

no ip address

no ip directed-broadcast

loopback diagnostic

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM4/0.1 multipoint

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 1/32

protocol ip 10.1.1.1

!--- This configures a static map or use inverse Address Resolution Protocol (ARP) on a multipoint subinterface.

encapsulation aal5snap

cs-7204-15a#show atm map

Map list ATM4/0.1pvc5 : PERMANENT

ip 10.1.1.1 maps to VC 5, VPI 1, VCI 32, ATM4/0.1

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

cs-7204-15a#

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0.1), len 100, sending

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0.1), d=10.1.1.1 (ATM4/0.1), len 100, rcvd 3

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0.1), len 100, sending

5w1d: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0.1), d=10.1.1.1 (ATM4/0.1), len 100, rcvd 3

Subinterfaz Punto a Punto

Subinterfaz Punto a Punto

interface ATM4/0

no ip address

no ip directed-broadcast

loopback diagnostic

!--- Use the loopback diagnostic command if !--- the PVC is not configured end to end.

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM4/0.2 point-to-point

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 1/32

encapsulation aal5snap

!--- Point-to-point interfaces do not need a static mapping or inverse ARP.

cs-7204-15a#show atm map

cs-7204-15a#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

cs-7204-15a#

00:11:03: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0.2), len 100, sending

00:11:03: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0.2), d=10.1.1.1 (ATM4/0.2), len 100, rcvd 3

00:11:03: IP: s=10.1.1.1 (local), d=10.1.1.1 (ATM4/0.2), len 100, sending

00:11:03: IP: s=10.1.1.1 (ATM4/0.2), d=10.1.1.1 (ATM4/0.2), len 100, rcvd 3

Información Relacionada

- Protocolos múltiples enrutados en PVC con ATM mediante encapsulación LLC

- Protocolos múltiples enrutados en PVC utilizando multiplexión VC

- Configuración PVC básica por medio de Bridge RFC 1483

- Conexión PVC en puente entre un router y un switch Catalyst

- Soporte Técnico ATM (Asynchronous Transfer Mode)

- Más información sobre ATM

- Soporte Técnico - Cisco Systems