Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Router 1

ATM Switch

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

La función de interconexión Frame Relay (FR) al servicio ATM permite la comunicación entre un usuario final de FR y un usuario final de ATM. Se basa en el acuerdo de implementación del Foro de Frame Relay (FRF.8) , que especifica que una estación final FR puede comunicarse con una estación final ATM siempre que haya un router que cumpla las especificaciones dadas en FRF.8 en el software entre las dos estaciones finales.

Este documento presenta una configuración de ejemplo del FR a una interconexión de servicio ATM con FRF.8 (modo traducción) en el LightStream 1010. Esta configuración también funciona en Catalyst 8510 MSR u 8540 MSR

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en Cisco IOS® versión 12.0(3c)W5(9).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Los parámetros de modelado de tráfico con FR utilizados en este ejemplo de configuración en el Router 1 son:

- Velocidad de la información comprometida (CIR) = 64 kbps

- Ráfaga comprometida (Bc) = 8000

- Ráfaga en exceso (Be) = 8000

Nota: Para obtener una explicación detallada sobre cómo resolver problemas de conexiones de modelado de tráfico de Frame Relay, consulte Comandos show para modelado de tráfico de Frame Relay.

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Router 1

- ATM Switch

- Router 2

Nota: Estas configuraciones contienen información relevante solamente para Frame Relay a Interworking de servicio ATM.

Router 1

controller E1 5/0

channel-group 30 timeslots 1-31

!

interface Serial5/0:30

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF. It should match the switch.

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

!--- Enabling FR traffic shaping on this interface.

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 12.12.12.1 123 broadcast

!

map-class frame-relay test-iwf

no frame-relay adaptive-shaping

!--- Traffic shaping parameters configured.

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

ATM Switch

frame-relay connection-traffic-table-row index 123 64000

8000 128000 8000 vbr-nrt 123

!

controller E1 4/0/0

clock source free-running

channel-group 30  timeslots 1-31

!

interface Serial4/0/0:30

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

!--- The FR encapsulation used is IETF.

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

!--- Interface type is dce, because it is providing clocking.

frame-relay pvc 123 rx-cttr 123 tx-cttr 123 service translation

interface  ATM0/0/0 0 123

!--- This command makes the translation from !--- Frame Relay to ATM PVC 123.

Router 2

interface ATM2/0.123 point-to-point

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

pvc 0/123

!--- Configured ATM PVC 0/123 with traffic shaping and !--- oam-pvc management enabled.

vbr-nrt 163 81 49

broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Los parámetros de modelado de tráfico en el Router 2 se pueden obtener de la tabla de tráfico de conexión Frame Relay en el switch ATM (consulte la sección).

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show frame-relay lmi

- show frame-relay map

- show frame-relay pvc

- show atm vc interface atm 0/0/0

- show frame-relay connection-traffic-table-row

- show atm connection-traffic-table

- show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

El resultado que se muestra a continuación es el resultado de ingresar los comandos anteriores en los dispositivos que se muestran en el diagrama de red. El resultado muestra que la red está funcionando correctamente.

Router 1

Nota: Al conectar un router Cisco a una conexión de terceros, es preferible utilizar la interfaz de administración local (LMI) de Internet Engineering Task Force (IETF). Observe que la LMI sea Cisco y que el Frame Relay sea DTE cuando reciba la temporización desde el switch.

Router1# show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 1222             Num Status msgs Rcvd 1222

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 2

Para verificar que DLCI está activo y correlacionado con la dirección IP correspondiente, utilice el comando show frame-relay map.

Router1# show frame-relay map

Serial5/0:30 (up): ip 12.12.12.1 dlci 123(0x7B,0x1CB0), static,

broadcast,

IETF, status defined, active

Para verificar el estado del PVC de Frame Relay, utilice el comando show frame-relay pvc. En el siguiente resultado podemos ver que está activo.

Router1# show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial5/0:30

input pkts 786           output pkts 549          in bytes 742312

out bytes 684503         dropped pkts 6           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 1          out bcast bytes 608

pvc create time 03:25:16, last time pvc status changed 03:09:30

ATM Switch

Nota: El término ATM-PX/Y/Z se refiere a la pseudo interfaz.

ATMswitch# show atm vc interface atm 0/0/0

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/0/0          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    43    QSAAL  UP

ATM0/0/0          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    35    ILMI   UP

ATM0/0/0          0    101   PVC    ATM0/1/0          0    101          UP

ATM0/0/0          0    102   PVC    ATM0/1/0          0    102          UP

ATM0/0/0          0    123   PVC    ATM-P4/0/0        30   155          UP

Para mostrar las conexiones Frame Relay a ATM en el switch, utilice el comando show frame-relay connection-traffic-table-row, como se muestra a continuación:

ATMswitch# show frame-relay connection-traffic-table-row

Row            cir      bc     be      pir      fr-atm Service-category    ATM Row

100           64000   32768   32768   64000            vbr-nrt              100

123           64000   8000    8000    128000           vbr-nrt              123

ATMswitch# show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs         cdvt

1            ubr          7113539        none                     none

2            cbr              424                                 none

3            vbr-rt           424         424          50         none

4            vbr-nrt          424         424          50         none

5            abr              424           0                     none

6            ubr              424        none                     none

10           cbr            50000                                 none

11           cbr             1000                                 none

12           cbr            11700                                 none

100          vbr-nrt           81          81-0        50         none

123          vbr-nrt          163          81-0        49         none

<-- (*)

2147483645*  ubr                0        none                     none

2147483646*  ubr                1        none                     none

2147483647*  ubr          7113539        none                     none

(*) Al crear frame-relay connection-traffic-table-row, asociamos un índice de filas de tabla ATM en la cual los parámetros de modelado de tráfico ATM se calculan automáticamente mediante la especificación de la Interfaz dentro de la portadora de banda ancha (B-ICI), V2.0 (ver fórmulas).

ATMswitch# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management configuration:

Input queues (PAM to switch fabric):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Output queues (PAM to line):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Overflow servicing for VBR: enabled

Available bit rates (in bps):

1920000 vbr-nrt RX, 1920000 vbr-nrt TX

1920000 abr RX,     1920000 abr TX

1920000 ubr RX,     1920000 ubr TX

Overbooking: disabled

Resource Management state:  Allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Actual allocated bit rates (in bps):

64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX,     0 abr TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Soporte de Tecnología de Interconexión ATM a Frame Relay

- Soporte de Tecnología ATM