Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

La función de interconexión de red Frame Relay a ATM permite que el tráfico de Frame Relay se transporte a través de una red ATM. Basándose en el acuerdo de implementación del Foro de Frame Relay (FRF.5) , permite que dos estaciones de extremo de Frame Relay se comuniquen entre sí a través de una red ATM.

Este documento presenta un ejemplo de configuración de Frame Relay la conexión de la red ATM con FRF.5 en el LightStream 1010. Esta configuración también funciona en Catalyst 8510 MSR u 8540 MSR

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información incluida en este documento se basa en la versión 12.0(3c)W5(9) del software Cisco IOS®.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar información adicional sobre los comandos usados en este documento, utilice la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) .

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Los parámetros de modelado de tráfico con retransmisión de tramas utilizados en este ejemplo de configuración son:

- Velocidad de la información comprometida (CIR) = 64 kbps

- Ráfaga comprometida (Bc) = 8000

- Ráfaga en exceso (Be) = 8000

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Router 1

- ATM Switch 1

- ATM Switch 2

- Router 2

Nota: Las siguientes configuraciones contienen sólo información pertinente.

Router 1

controller E1 5/0

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial5/0:1

ip address 13.13.13.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 13.13.13.1 124

!

map-class frame-relay test-iwf

no frame-relay adaptive-shaping

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

ATM Switch 1

!

controller E1 4/0/0

clock source free-running

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial4/0/0:1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 124 rx-cttr 124 tx-cttr 124 network interface ATM0/1/1 0 124

ATM Switch 2

frame-relay connection-traffic-table-row index 124 64000 8000 128000 8000 abr 124

!

controller E1 4/1/0

channel-group 1  timeslots 1-15

!

interface Serial4/1/0:1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 124 rx-cttr 124 tx-cttr 124 network interface ATM0/1/1 0 124

Router 2

controller E1 4/0

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial4/0:1

ip address 13.13.13.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

ip mroute-cache

frame-relay traffic-shaping

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 13.13.13.2 124

!

map-class frame-relay test-iwf

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

no frame-relay adaptive-shaping

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta Output Interpreter (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- show frame connection-traffic-table-row

- show atm connection-traffic-table

- show atm vc interface atm 0/1/1

- show frame-relay interface resource serial 4/0/0:1 all-information

El resultado que aparece a continuación es consecuencia de la ejecución de estos comandos en los dispositivos que aparecen en el diagrama de la red. El resultado muestra que la red está funcionando correctamente.

Nota: El término ATM-PX/Y/Z significa pseudo interfaz.

ATMswitch1# show frame-relay connection-traffic-table-row

Row           cir       bc      be      pir      fr-atm Service-category      ATM Row

124          64000     8000    8000    128000               abr                124

ATMswitch1# show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs        cdvt

124          abr             173          90                     none

ATMswitch1# show atm vc interface atm 0/1/1

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/1/1          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    48    QSAAL  UP

ATM0/1/1          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    40    ILMI   UP

ATM0/1/1          0    18    PVC    ATM2/0/0          0    74    PNNI   UP

ATM0/1/1          0    34    PVC    ATM2/0/0          0    73    NCDP   UP

ATM0/1/1          0    124   PVC    ATM-P4/0/0        1    156          UP

ATMswitch1# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:1 all-information

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management configuration:

Input queues (PAM to switch fabric):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Output queues (PAM to line):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Overflow servicing for VBR: enabled

Overbooking: disabled

Resource Management state:

Available bit rates (in bps):

896000 vbr-nrt RX, 896000 vbr-nrt TX

896000 abr RX, 896000 abr TX

896000 ubr RX, 896000 ubr TX

Allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

64000 abr RX, 64000 abr TX

0 ubr RX, 0 ubr TX

Actual allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

64000 abr RX, 64000 abr TX

0 ubr RX, 0 ubr TX

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Foro de Frame Relay (FRF.5)

- Soporte de Tecnología de Interconexión ATM a Frame Relay

- Soporte de Tecnología ATM

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems