Capítulo: Resolución de problemas de vWAAS

En este artículo se describe cómo resolver problemas de vWAAS.

Contenido de la guía

Artículo principal

Introducción a la arquitectura WAAS y al flujo de tráfico

Resolución de problemas de WAAS preliminar

Optimización de resolución de problemas

Resolución de problemas de aceleración de aplicaciones

Resolución de problemas de CIFS AO

Resolución de problemas de HTTP AO

Resolución de problemas de EPM AO

Resolución de problemas de MAPI AO

Resolución de problemas de NFS AO

Resolución de problemas de SSL AO

Resolución de problemas de vídeo AO

Resolución de problemas del AO genérico

Resolución de problemas de condiciones de sobrecarga

Resolución de problemas de WCCP

Resolución de problemas de AppNav

Resolución de problemas de disco y hardware

Resolución de problemas de clústeres en línea serie

Resolución de problemas de vWAAS

Resolución de problemas de WAAS Express

Resolución de problemas de integración de NAM

Contenido

- 1 Identificación de un dispositivo vWAAS

- 2 Resolución de problemas de registro de dispositivos vWAAS

- 3 Verificación de las Interfaces Virtuales de vWAAS

- 4 Resolución de problemas de redes vWAAS

- 5 Solución de problemas de intercepción VPATH

- 6 Resolución de problemas de alarma de tamaño inferior

Virtual WAAS (vWAAS) implementa un dispositivo WAAS virtual en VMware ESXi en un servidor host como Cisco UCS.

NOTE: vWAAS se presentó en WAAS versión 4.3.1. Esta sección no se aplica a las versiones anteriores de WAAS.

Identificación de un dispositivo vWAAS

Puede identificar un dispositivo vWAAS desde la página Administrar dispositivos de WAAS Central Manager. El tipo de dispositivo aparece como OE-VWAAS para todos los tipos de dispositivos vWAAS. Los comandos show version y show hardware CLI también muestran la versión del dispositivo como OE-VWAAS.

Figura 1. Tipo de dispositivo vWAAS

El modelo del dispositivo vWAAS se determina a partir del número de CPU y del número máximo de conexiones TCP que se muestran en la ventana Panel de dispositivos cuando se selecciona el dispositivo en la página Administrar dispositivos. Estos dos campos solo se muestran para los dispositivos vWAAS.

Figura 2 Capacidades de vWAAS

Estos son los modelos:

- vWAAS-750: 2 CPU, 750 conexiones TCP máximas

- vWAAS-6000: 4 CPU, 6000 conexiones TCP máximas

- vWAAS-12000: 4 CPU, 12000 conexiones TCP máximas

- vCM-100N: 2 CPU, 100 nodos como máximo

- vCM-2000N: 4 CPU, 2000 nodos como máximo

Para los dispositivos vCM, puede utilizar el comando show hardware para determinar el número de CPU, lo que indica qué modelo de vCM está instalado.

Nota: El dispositivo vWAAS muestra 2 discos instalados. El primero, disk00, es de 4 GB y emula el almacenamiento flash en un dispositivo WAAS físico. El segundo, disco 01, emula el disco duro en un dispositivo WAAS físico y varía en tamaño según el modelo de vWAAS.

El comando show tfo detail también muestra el límite máximo de conexión TCP:

vWAAS# show tfo detail

Policy Engine Config Item            Value

-------------------------            -----

State                                Registered

Default Action                       Use Policy

Connection Limit                     750                 <------ Max TCP connection limit

Effective Limit                      750

Keepalive timeout                    3.0 seconds

Resolución de problemas de registro de dispositivos vWAAS

Debe registrar cada dispositivo vWAAS con WAAS Central Manager para el funcionamiento normal. Si un dispositivo vWAAS no está registrado con el Central Manager, muestra la alarma No registrada:

vWAAS# show alarms

Critical  Alarms:

----------------

None

Major  Alarms:

-------------

Alarm ID                  Module/Submodule               Instance

---------------             --------------------          ---------------

1  notregistered             vwaas/model                                             <------Not registered  alarm

.  . .

Para registrar el dispositivo vWAAS con el Central Manager, utilice el comando de configuración global cms enable en el dispositivo vWAAS:

vWAAS# config

vWAAS(config)#  cms enable

Registering  WAAS Application Engine...

Sending  device registration request to  Central Manager with address 2.75.16.100

Please wait,  initializing CMS tables

Successfully initialized CMS tables

. . .

management  services enabled

Puede verificar el registro con el comando show cms info:

vWAAS# show cms info

Device  registration information :

Device Id                            =  1730

Device  registered as                 = WAAS Application Engine

Current WAAS  Central Manager         = 2.75.16.100

Registered  with WAAS Central Manager = 2.75.16.100

Status                                = Online                        <----- Successful  registration

Time of last config-sync              = Thu Aug 19 18:38:13 2010

CMS services  information :

Service cms_ce is running                                             <----- CMS service is running

El registro y la anulación del registro del dispositivo vWAAS se registran en el registro de mensajes del sistema con una línea que comienza con "vWAAS:". Puede ver el registro de mensajes del sistema en el Administrador central eligiendo Admin > Logs > System Messages.

Figura 3. Mensaje de registro del sistema de vWAAS

Verificación de las Interfaces Virtuales de vWAAS

Hay dos interfaces virtuales disponibles en los dispositivos vWAAS.

En la página Central Manager device > Configure > Network > Network Interfaces de Red, el tipo de interfaz vWAAS aparece como Virtual (Port Channel, Standby, Inline, y GigabitEthernet no son aplicables), que es similar a GigabitEthernet . Algunas de las opciones de la interfaz GigabitEthernet, como Port Channel, autosense, speed, mode y standby, no se aplican a las interfaces virtuales.

También puede ver las interfaces virtuales con el comando show running-config:

VWAAS# show running-config interface

primary-interface Virtual 1/0

!

!

!

interface Virtual 1/0

ip address 10.104.227.25 255.255.255.128

exit

interface Virtual 2/0

shutdown

exit

Hay detalles adicionales disponibles con los comandos show interface virtual 1/0 o show interface virtual 2/0.

Para realizar cambios en la configuración de la interfaz, puede utilizar la página Interfaces de Red de Central Manager o los comandos de configuración interfaz, ip y interfaz principal, como se indica a continuación:

vWAAS# config

vWAAS(config)# interface virtual 1/0

vWAAS(config-if)# ip addr 10.10.10.15 255.255.255.0

vWAAS(config-if)# end

vWAAS# config

vWAAS(config)# ip default-gateway 10.10.10.1

vWAAS(config)# primary-interface virtual 1/0

vWAAS(config)# end

Resolución de problemas de redes vWAAS

Si no ve ninguna conexión en el dispositivo vWAAS, verifique la configuración de red vWAAS en el cliente vSphere. ¿El dispositivo vWAAS está conectado al vSwitch correcto?

Con vSphere Client, puede rastrear la conectividad de red vWAAS desde la página del dispositivo. Identifique a qué etiqueta de red está conectado el adaptador de red, determine el switch virtual al que está conectada esta red y determine la NIC física que es miembro de este switch virtual. Verifique que la configuración sea correcta.

Asegúrese también de que los parámetros de VLAN del switch virtual estén correctamente configurados para alcanzar la red.

Verifique la dirección IP, la máscara de red, la gateway predeterminada y la interfaz principal configuradas en el dispositivo vWAAS. Para obtener más información, consulte la sección anterior, "Verificación de las Interfaces Virtuales de vWAAS".

Desde el dispositivo vWAAS, haga ping en el gateway predeterminado y en el Administrador central para asegurarse de que se pueda acceder a ellos.

Solución de problemas de intercepción VPATH

Un dispositivo vWAAS puede utilizar métodos de intercepción VPATH o WCCP, pero no ambos. Para verificar si la intercepción VPATH está habilitada desde el Administrador Central, elija el dispositivo vWAAS y luego elija Configure > Interception > VPATH. Si la casilla Enable VPATH (Activar VPATH) está activada, se activará. WCCP se debe inhabilitar antes de que se pueda habilitar VPATH.

Puede utilizar el comando de configuración global vn-service vpath para habilitar o inhabilitar la intercepción VPATH.

Desde la CLI del dispositivo vWAAS, puede ver el estado y las estadísticas de VPATH con el comando show statistics vn-service vpath:

vWAAS# show statistics vn-service vpath

VPATH Statistics

*****************

Packet Statistics

-----------------

VPATH Enabled = YES             <-----Should be YES

VPATH Packet received = 4783472         <-----Should be incrementing

Optimized TCP Packets VPATH returned = 918762          <-----Should be incrementing

WAAS Bypassed VPATH packets returned = 15537

VPATH encapsulated IP pkts(excluding TCP) returned = 0

VPATH encapsulated Non-IP packets returned = 26

VPATH Fragments received = 0

VPATH Fragments returned = 0

VPATH Packets returned when VPATH not configured = 0

Non-VPATH Packets received = 810022

Error Statistics

-----------------

VPATH intercepted packets dropped = 0

VPATH Packet CRC failures = 0

VPATH packets with unsupported Version = 0

VPATH packets with wrong request type = 0

Para determinar si VPATH está enviando solicitudes ARP, utilice el comando tcpdump arp.

Para mostrar la información de la dirección MAC de VPATH para los flujos TCP, utilice el comando show statistics connection egress-method:

vWAAS# show statistics connection egress-methods

-----------------------------------------------------------------------

|                       |         TUPLE         |          MATE       |

-----------------------------------------------------------------------

Local-IP:Port               10.104.227.25:443       10.104.227.28:36052

Remote-IP:Port              10.104.227.28:36052     10.104.227.25:443

Directed Mode             No                       No

Egress method             IP Forwarding            IP Forwarding

VPATH mode                Yes                      Yes                        <-----VPATH connection

WCCP Service|Bucket

Tuple Flags               NON-WCCP|L2|             NON-WCCP|L2|

Intercepting Device (ID):

ID IP address

ID MAC address

ID IP address updates   0                        0

ID MAC address updates  0                        0

Egress Tunnel Dst

VPATH MAC Address       00:02:3D:83:B5:03        00:02:3D:83:B5:03          <-----VPATH MAC address

Memory address            0xffff8101078b1b80       0xffff8101078b1b80

. . .

Resolución de problemas de alarma de tamaño inferior

Si la memoria y los recursos de disco duro adecuados no están asignados al dispositivo vWAAS, se muestra la siguiente alarma:

vWAAS# show alarms

Critical Alarms:

----------------

None

Major Alarms:

-------------

Alarm ID                 Module/Submodule               Instance

---------------             --------------------          ---------------

1 undersized                  vwaas/model                    memory             <-----Undersized alarm

. . .

Nunca debería ver esta alarma si utiliza archivos OVA válidos para implementar vWAAS. Si ve esta alarma, elimine la VM vWAAS y vuelva a implementarla usando un archivo OVA válido.