Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Richtlinien und Einschränkungen

HA-Konfigurationsszenario für virtuelle MSE-Appliance (mit Netzwerk verbunden)

HA-Konfiguration mit Direct Connected

HA-Konfigurationsszenario für physische MSE-Appliance

Grundlegende Fehlerbehebung bei MSE HA

Zugehörige Informationen

Einleitung

Die Cisco Mobility Services Engine (MSE) Softwareversion 7.2 bietet Unterstützung für physische und virtuelle Appliances mit hoher Verfügbarkeit. Dieses Dokument enthält Konfigurations- und Bereitstellungsrichtlinien sowie Tipps zur Fehlerbehebung für diejenigen, die einem Cisco Unified WLAN die MSE High Availability hinzufügen und kontextsensitive Services und/oder Adaptive wIPS ausführen. In diesem Dokument werden die Richtlinien für MSE High Availability und HA-Bereitstellungsszenarien für MSE erläutert.

Hinweis: Dieses Dokument enthält keine Konfigurationsdetails für die MSE und die zugehörigen Komponenten, die nicht für die MSE HA relevant sind. Diese Informationen werden in anderen Dokumenten bereitgestellt und Referenzen werden bereitgestellt. Im Abschnitt Zugehörige Informationen finden Sie eine Liste von Dokumenten zur Konfiguration und zum Design von kontextsensitiven Mobilitätsdiensten. Die adaptive wIPS-Konfiguration wird in diesem Dokument ebenfalls nicht behandelt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Hintergrundinformationen

Die MSE ist eine Plattform, die mehrere zugehörige Services ausführen kann. Diese Services bieten hochwertige Servicefunktionen. Daher ist die Berücksichtigung von Hochverfügbarkeit ein entscheidender Faktor, um ein Höchstmaß an Service-Vertraulichkeit zu gewährleisten.

Wenn HA aktiviert ist, wird jede aktive MSE durch eine andere inaktive Instanz gesichert. MSE HA führt den Health Monitor ein, in dem die Hochverfügbarkeitseinrichtung konfiguriert, verwaltet und überwacht wird. Zwischen der primären und sekundären MSE wird ein Heartbeat aufrechterhalten. Der Health Monitor ist für die Einrichtung der Datenbank, die Dateireplikation und die Überwachung der Anwendung verantwortlich. Wenn die primäre MSE ausfällt und die sekundäre MSE die Kontrolle übernimmt, wird die virtuelle Adresse der primären MSE transparent umgeschaltet.

Diese Konfiguration (siehe Abbildung 1) zeigt eine typische Cisco WLAN-Bereitstellung, die die Cisco Mobility Services Engine (MSE) umfasst, die für hohe Verfügbarkeit aktiviert ist. HA-Unterstützung ist für MSE-3310, MSE-3350/3355 und Virtual Appliance für ESXi verfügbar.

Abbildung 1: Bereitstellung von MSE in hoher Verfügbarkeit

Richtlinien und Einschränkungen

Hier finden Sie Informationen zur MSE HA-Architektur:

- MSE Virtual Appliance unterstützt nur 1:1 HA.

- Eine sekundäre MSE kann bis zu zwei primäre MSEs unterstützen. Siehe HA-Paarungsmatrix (Abbildungen 2 und 3).

- HA unterstützt Network Connected und Direct Connected.

- Es wird nur die MSE Layer-2-Redundanz unterstützt. Sowohl die Health Monitor-IP-Adresse als auch die virtuelle IP-Adresse müssen sich im gleichen Subnetz befinden und vom Network Control System (NCS) aus zugänglich sein. Layer-3-Redundanz wird nicht unterstützt.

- Die IP-Adresse des Health Monitors und die virtuelle IP-Adresse müssen unterschiedlich sein.

- Sie können entweder ein manuelles oder ein automatisches Failover verwenden.

- Sie können entweder ein manuelles oder ein automatisches Failback verwenden.

- Sowohl die primäre als auch die sekundäre MSE sollten sich in derselben Softwareversion befinden.

- Jede aktive primäre MSE wird durch eine andere inaktive Instanz gesichert. Die sekundäre MSE wird erst aktiviert, nachdem das Failover-Verfahren initiiert wurde.

- Das Failover-Verfahren kann manuell oder automatisch erfolgen.

- Für jede registrierte primäre MSE gibt es eine Software- und Datenbankinstanz.

Abbildung 2: MSE HA-Support-Kopplungsmatrix

Abbildung 3: MSE HA N:1 Paarungsmatrix

HA-Konfigurationsszenario für virtuelle MSE-Appliance (mit Netzwerk verbunden)

Dieses Beispiel zeigt die HA-Konfiguration für die MSE Virtual Appliance (VA) (siehe Abbildung 4). Für dieses Szenario werden die folgenden Einstellungen konfiguriert:

- Primäre MSE VA:

- Virtuelle IP - [10.10.10.11]

- Health Monitor-Schnittstelle (Eth0) - [10.10.10.12]

- Sekundäre MSE VA:

- Virtuelle IP - [Keine]

- Health Monitor-Schnittstelle (Eth0) - [10.10.10.13]

Hinweis: Pro VA ist eine Aktivierungslizenz (L-MSE-7.0-K9) erforderlich. Dies ist für die HA-Konfiguration der VA erforderlich.

Abbildung 4: MSE Virtual Appliance in HA

Weitere Informationen finden Sie in der Cisco Dokumentation zur MSE Virtual Appliance.

Im Folgenden sind die allgemeinen Schritte aufgeführt:

1. Schließen Sie die VA-Installation für MSE ab, und überprüfen Sie, ob alle Netzwerkeinstellungen eingehalten wurden.

2. Initialisieren Sie den Setup-Assistenten bei der ersten Anmeldung.

3. Geben Sie die erforderlichen Einträge ein (Hostname, Domäne usw.). Geben Sie JA ein, um die hohe Verfügbarkeit zu konfigurieren.

4. Geben Sie Folgendes ein:

1. Wählen Sie Rolle - [1 für Primär] aus.

2. Systemmonitor-Schnittstelle - [eth0]*

*Netzwerkeinstellungen, die Netzwerkadapter 1 zugeordnet sind (siehe Beispielbildschirm)

5. Wählen Sie Direct Connect Interface aus - [none].

6. Geben Sie Folgendes ein:

1. Virtuelle IP-Adresse - [10.10.10.11]

2. Netzwerkmaske - [255.255.255.0]

3. MSE im Wiederherstellungsmodus starten - [Nein]

7. Geben Sie Folgendes ein:

1. Konfigurieren von Eth0 - [Ja]

2. Geben Sie die Eth0-IP-Adresse ein - [10.10.10.12]

3. Netzwerkmaske - [255.255.255.0]

4. Standard-Gateway - [10.10.10.1]

8. Die zweite Ethernet-Schnittstelle (Eth1) wird nicht verwendet.

Konfigurieren der eth1-Schnittstelle - [überspringen]

9. Fahren Sie mit dem Installationsassistenten fort.

1. Es ist wichtig, den NTP-Server zu aktivieren, um die Uhr zu synchronisieren.

2. Die bevorzugte Zeitzone ist UTC.

In dieser Übersicht wird die primäre MSE Virtual Appliance-Einrichtung zusammengefasst:

-------BEGIN--------

Role=1, Health Monitor Interface=eth0, Direct connect interface=none

Virtual IP Address=10.10.10.11, Virtual IP Netmask=255.255.255.0

Eth0 IP address=10.10.10.12, Eth0 network mask=255.0.0.0

Default Gateway=10.10.10.1

-------END--------

10. Geben Sie [JA] ein, um sicherzustellen, dass alle Setup-Informationen korrekt sind.

11. Nach der Einrichtung wird ein Neustart empfohlen.

12. Nach einem Neustart starten Sie die MSE-Dienste mit dem Start /etc/init.d/msed oder den Startbefehlen des Service.

13. Nachdem alle Dienste gestartet sind, überprüfen Sie, ob die MSE-Dienste mit dem Befehl getserverinfo ordnungsgemäß funktionieren.

Der Betriebsstatus muss nach oben angezeigt werden.

Diese Schritte sind Teil der Konfiguration für die sekundäre MSE VA:

1. Nach der Neuinstallation startet die erste Anmeldung den Setup Wizard (Installationsassistent). Geben Sie Folgendes ein:

1. Konfiguration der Hochverfügbarkeit - [Ja]

2. Rolle auswählen - [2], die sekundär anzeigt

3. Health Monitor Interface - [eth0] identisch mit Primary (Primärschnittstelle)

2. Geben Sie Folgendes ein:

1. Direkte Verbindung - [Keine]

2. IP address eth0 - [10.10.10.13]

3. Netzmaske - [255.255.255.0]

4. Standard-Gateway - [10.10.10.1]

3. Konfigurieren der eth1-Schnittstelle - [Überspringen]

4. Zeitzone einstellen - [UTC]

5. Aktivieren Sie den NTP-Server.

6. Führen Sie die restlichen Schritte des Installationsassistenten aus, und bestätigen Sie die Setup-Informationen, um die Konfiguration zu speichern.

7. Starten Sie die Dienste wie bei den vorherigen Schritten für die primäre MSE neu, und starten Sie sie.

Die nächsten Schritte zeigen, wie die primäre und sekundäre MSE VA zum NCS hinzugefügt werden. Führen Sie den normalen Vorgang durch, um eine MSE zum NCS hinzuzufügen. Hilfe hierzu finden Sie im Konfigurationsleitfaden.

1. Gehen Sie vom NCS zu Systems > Mobility Services und wählen Sie Mobility Services Engines.

2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Add Mobility Services Engine (Mobility Services-Engine hinzufügen). Klicken Sie anschließend auf Los.

3. Folgen Sie dem NCS-Konfigurationsassistenten für MSE. Im Szenario dieses Dokuments sind die Werte:

1. Gerätename eingeben - z. B. [MSE1]

2. IP-Adresse - [10.10.10.12]

3. Benutzername und Kennwort (bei der Ersteinrichtung)

4. Klicken Sie auf Weiter.

4. Fügen Sie alle verfügbaren Lizenzen hinzu, und klicken Sie dann auf Weiter.

5. Wählen Sie MSE-Dienste aus, und klicken Sie dann auf Weiter.

6. Aktivieren Sie Verfolgungsparameter, und klicken Sie dann auf Weiter.

7. MSE-Services können optional zugeordnet und synchronisiert werden. Klicken Sie auf Fertig, um die MSE zum NCS hinzuzufügen.

Der nächste Screenshot zeigt, dass die primäre MSE VA hinzugefügt wurde. Führen Sie nun die folgenden Schritte aus, um die sekundäre MSE VA hinzuzufügen:

1. Suchen Sie die Spalte Sekundärer Server, und klicken Sie auf den Link, um ihn zu konfigurieren.

2. Fügen Sie die sekundäre MSE VA mithilfe der Konfiguration in diesem Szenario hinzu:

1. Sekundärer Gerätename - [mse2]

2. Sekundäre IP-Adresse - [10.10.10.13]

3. Sekundäres Kennwort* - [Standard- oder Setup-Skript]

4. Failover-Typ* - [Automatisch oder manuell]

5. Fallback-Typ*

6. Lange Failover-Wartezeit*

7. Klicken Sie auf Speichern.

* Klicken Sie auf das Informationssymbol, oder lesen Sie bei Bedarf die MSE-Dokumentation.

3. Klicken Sie auf OK, wenn das NCS auffordert, die beiden MSEs zu gruppieren.

Das NCS benötigt einige Sekunden, um die Konfiguration zu erstellen.

Das NCS fragt ab, ob die sekundäre MSE VA eine Aktivierungslizenz erfordert (L-MSE-7.0-K9).

4. Klicken Sie auf OK, und suchen Sie die Lizenzdatei, um die Sekundäre Lizenzdatei zu aktivieren.

5. Wenn die sekundäre MSE VA aktiviert wurde, klicken Sie auf Speichern, um die Konfiguration abzuschließen.

6. Navigieren Sie zu NCS > Mobility Services > Mobility Services Engine.

Das NCS zeigt diesen Bildschirm an, auf dem die sekundäre MSE in der Spalte für Sekundärer Server angezeigt wird:

7. Um den Hochverfügbarkeitsstatus anzuzeigen, navigieren Sie zu NCS > Services > High Availability.

Im HA-Status werden der aktuelle Status und die Ereignisse des MSE-Paars angezeigt.

Es kann einige Minuten dauern, bis die erste Synchronisierung und Datenreplikation eingerichtet sind. Das NCS zeigt den Fortschritt % an, bis das HA-Paar wie oben gezeigt voll aktiv ist.

Ein neuer Befehl, der mit MSE Software Release 7.2 in Bezug auf HA eingeführt wurde, ist gethainfo. Diese Ausgabe zeigt die primäre und sekundäre Ausgabe:

[root@mse1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.13

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2_666f2046-5699-11e1-b1b1-0050568901d9

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.13

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse2

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.12

Virtual IP Address: 10.10.10.11

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-VA-K9:V01:mse1_d5972642-5696-11e1-bd0c-0050568901d6

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

HA-Konfiguration mit Direct Connected

Network Connected MSE HA nutzt das Netzwerk, während die Direct Connect-Konfiguration die Verwendung einer direkten Kabelverbindung zwischen den primären und sekundären MSE-Servern erleichtert. Dadurch können Latenzen bei Taktzeiten, Datenreplikation und Ausfallerkennung reduziert werden. In diesem Szenario stellt eine primäre physische MSE eine Verbindung mit einer sekundären MSE an Schnittstelle eth1 her (siehe Abbildung 5). Beachten Sie, dass Eth1 für die direkte Verbindung verwendet wird. Für jede Schnittstelle ist eine IP-Adresse erforderlich.

Abbildung 5: MSE HA mit direkter Verbindung

1. Richten Sie die primäre MSE ein.

Zusammenfassung der Konfiguration im Setup-Skript:

-------BEGIN--------

Host name=mse3355-1

Role=1 [Primary]

Health Monitor Interface=eth0

Direct connect interface=eth1

Virtual IP Address=10.10.10.14

Virtual IP Netmask=255.255.255.0

Eth1 IP address=1.1.1.1

Eth1 network mask=255.0.0.0

Default Gateway =10.10.10.1

-------END--------

2. Richten Sie die sekundäre MSE ein.

Zusammenfassung der Konfiguration im Setup-Skript:

-------BEGIN--------

Host name=mse3355-2

Role=2 [Secondary]

Health Monitor Interface=eth0

Direct connect interface=eth1

Eth0 IP Address 10.10.10.16

Eth0 network mask=255.255.255.0

Default Gateway=10.10.10.1

Eth1 IP address=1.1.1.2,

Eth1 network mask=255.0.0.0

-------END--------

3. Fügen Sie die primäre MSE dem NCS hinzu (siehe vorherige Beispiele oder im Konfigurationsleitfaden).

4. Einrichten der sekundären MSE vom NCS > Konfigurieren des sekundären Servers

1. Sekundären Gerätenamen eingeben - [mse3355-2]

2. Sekundäre IP-Adresse - [10.10.10.16]

3. Vervollständigen Sie die verbleibenden Parameter, und klicken Sie auf Speichern.

5. Klicken Sie auf OK, um die Kopplung der beiden MSEs zu bestätigen.

Das NCS benötigt einen Moment, um die sekundäre Serverkonfiguration hinzuzufügen.

6. Nehmen Sie nach Abschluss des Vorgangs alle Änderungen an den HA-Parametern vor. Klicken Sie auf Speichern.

7. Zeigen Sie den HA-Status für den Echtzeit-Fortschritt des neuen MSE HA-Paars an.

8. Überprüfen Sie unter NCS > Services > Mobility Services > Mobility Services Engines (NCS > Services > Mobility Services Engines), ob die hohe Verfügbarkeit der MSE (Direct Connect) zum NCS hinzugefügt wurde.

9. Von der Konsole aus kann die Bestätigung auch mit dem Befehl gethainfo angezeigt werden.

Hier die primäre und sekundäre Ausgabe:

[root@mse3355-1 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.15

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.16

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Failover type: Automatic

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3s

Instance database port: 1624

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: Yes

Heartbeat status: Up

Current state: PRIMARY_ACTIVE

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 1

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.15

Virtual IP Address: 10.10.10.14

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ37xx

Failover type: Automatic

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: Yes

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

HA-Konfigurationsszenario für physische MSE-Appliance

Basierend auf der Paarungsmatrix beträgt die maximale Anzahl in der HA-Konfiguration 2:1. Dies ist für die MSE-3355 reserviert, die im sekundären Modus eine MSE-3310 und MSE-3350 unterstützen kann. Direct Connect ist in diesem Szenario nicht anwendbar.

1. Konfigurieren Sie die einzelnen MSEs so, dass das 2:1-HA-Szenario veranschaulicht wird:

MSE-3310 (Primary1)

Server role: Primary

Health Monitor IP Address (Eth0): 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Eth1 – Not Applicable

MSE-3350 (Primary2)

Server role: Primary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Eth1 – Not Applicable

MSE-3355 (Secondary)

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

2. Nachdem alle MSEs konfiguriert wurden, fügen Sie dem NCS Primary1 und Primary2 hinzu.

3. Klicken Sie, um den Sekundärserver zu konfigurieren (wie in den vorherigen Beispielen gezeigt). Beginnen Sie mit einer der primären MSEs.

4. Geben Sie die Parameter für die sekundäre MSE ein:

1. Sekundärer Gerätename: zum Beispiel [mse-3355-2}

2. Sekundäre IP-Adresse - [10.10.10.16]

3. Vervollständigen Sie die übrigen Parameter.

4. Klicken Sie auf Speichern.

5. Warten Sie einen kurzen Moment, bis der erste sekundäre Eintrag konfiguriert wird.

6. Bestätigen Sie, dass der sekundäre Server für die erste primäre MSE hinzugefügt wird.

7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für die zweite primäre MSE.

8. Abschließen mit HA-Parametern für die zweite primäre MSE.

9. Speichern Sie die Einstellungen.

10. Überprüfen Sie den Status auf Fortschritt für die einzelnen primären MSEs.

11. Bestätigen Sie, dass sowohl die primäre1- als auch die primäre2-MSE mit einer sekundären MSE eingerichtet sind.

12. Wählen Sie unter NCS > Services > Mobility Services die Option High Availability aus.

Beachten Sie, dass 2:1 für die MSE-3355 als Sekundäreinheit für MSE-3310 und MSE-3350 bestätigt wird.

Im Folgenden finden Sie eine Beispielausgabe der HA-Konfiguration von der Konsole aller drei MSEs, wenn der Befehl gethainfo verwendet wird:

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

----------------------------

Peer configuration#: 2

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Die abschließende Validierung für HA im NCS zeigt den Status als vollständig aktiv für MSE-3310 und MSE-3350 an.

Grundlegende Fehlerbehebung bei MSE HA

Beim Hinzufügen der sekundären MSE wird eine Eingabeaufforderung wie folgt angezeigt:

Möglicherweise ist während des Setup-Skripts ein Problem aufgetreten.

- Führen Sie den Befehl getserverinfo aus, um die richtigen Netzwerkeinstellungen zu überprüfen.

- Es ist auch möglich, dass die Dienste noch nicht begonnen haben. Führen Sie den Befehl /init.d/msed start aus.

- Führen Sie das Setup-Skript ggf. erneut aus (/mse/setup/setup.sh), und speichern Sie es am Ende.

Die virtuelle Appliance für MSE erfordert auch eine Aktivierungslizenz (L-MSE-7.0-K9). Andernfalls fordert das NCS beim Hinzufügen der sekundären MSE VA auf. Erwerben und fügen Sie die Aktivierungslizenz für die MSE VA hinzu.

Wenn Sie die HA-Rolle auf der MSE wechseln, stellen Sie sicher, dass die Dienste vollständig angehalten sind. Beenden Sie daher Dienste mit dem Befehl /init.d/msed stop, und führen Sie dann das Setup-Skript erneut aus (/mse/setup/setup.sh).

Verwenden Sie den Befehl gethainfo, um hochverfügbare Informationen zur MSE abzurufen. Dies bietet nützliche Informationen zur Fehlerbehebung oder Überwachung des HA-Status und von Änderungen.

[root@mse3355-2 ~]#gethainfo

Health Monitor is running. Retrieving HA related information

----------------------------------------------------

Base high availability configuration for this server

----------------------------------------------------

Server role: Secondary

Health Monitor IP Address: 10.10.10.16

Virtual IP Address: Not Applicable for a secondary

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3355-K9:V01:KQ45xx

Number of paired peers: 2

----------------------------

Peer configuration#: 1

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.22

Virtual IP Address: 10.10.10.21

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3350-K9:V01:MXQ839xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos3

Instance database port: 1524

Dataguard configuration name: dg_mse3

Primary database alias: mseop3s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

----------------------------

Peer configuration#: 2

----------------------------

Health Monitor IP Address 10.10.10.17

Virtual IP Address: 10.10.10.18

Version: 7.2.103.0

UDI: AIR-MSE-3310-K9:V01:FTX140xx

Failover type: Manual

Failback type: Manual

Failover wait time (seconds): 10

Instance database name: mseos4

Instance database port: 1525

Dataguard configuration name: dg_mse4

Primary database alias: mseop4s

Direct connect used: No

Heartbeat status: Up

Current state: SECONDARY_ACTIVE

Darüber hinaus ist die NCS-Hochverfügbarkeitsansicht ein hervorragendes Verwaltungstool, mit dem Sie die HA-Konfiguration für die MSE transparent machen können.

Zugehörige Informationen

- MSE-Konfigurationsleitfaden (virtuelle und physische Appliance)

- Konfiguration der MSE mit hoher Verfügbarkeit

- Bestellung

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme