Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Systemanforderungen

Management-Software und VMware-Lizenzierung

Ressourcenanforderungen

Einrichten des ESXi-Hosts

Installieren der MSE Virtual Appliance

Konfigurieren der MSE Virtual Appliance-Ebenen

Einrichten der MSE Virtual Appliance

Konfigurieren des Netzwerks

Hinzufügen von Festplattenspeicherplatz

Blockgröße

VMware-Tools

Aktualisieren der virtuellen Appliance

Lizenzierung der virtuellen Appliance

Hohe Verfügbarkeit auf der virtuellen Appliance

Konfiguration der Hochverfügbarkeit

Aktivieren der sekundären MSE

Deaktivieren der sekundären MSE

Virtuelle Appliance auf ESXi 5.0

MSE-Konsolenverfahren

Hinzufügen von MSE VA zum NCS

Befehlszeilenreferenz

WLC-Befehle

MSE-Befehle

Zugehörige Informationen

Einführung

Die Cisco Mobility Services Engine (MSE) Softwareversion 7.2 bietet eine virtuelle Appliance und Unterstützung für VMware ESXi. Dieses Dokument enthält Richtlinien für Konfiguration und Bereitstellung sowie Tipps zur Fehlerbehebung für Benutzer, die die virtuelle MSE-Appliance einem Cisco Unified WLAN hinzufügen und kontextsensitive Services und/oder das Cisco Adaptive Wireless Intrusion Prevention System (wIPS) ausführen. Darüber hinaus werden in diesem Dokument die Systemanforderungen für die virtuelle MSE-Appliance beschrieben und allgemeine Bereitstellungsrichtlinien für die virtuelle MSE-Appliance beschrieben. Dieses Dokument enthält keine Konfigurationsdetails für die MSE und die zugehörigen Komponenten. Diese Informationen sind in anderen Dokumenten enthalten; werden Referenzen bereitgestellt.

Im Abschnitt Zugehörige Informationen finden Sie eine Liste von Dokumenten zur Konfiguration und zum Design von kontextsensitiven Mobilitätsdiensten. Die adaptive wIPS-Konfiguration wird in diesem Dokument ebenfalls nicht behandelt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Cisco Mobility Services Engine der Serie 3300.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Dieses Bild zeigt die typische Cisco WLAN-Bereitstellung, die die Cisco Mobility Services Engine (MSE) umfasst. Diese Bereitstellung umfasst auch andere kabelgebundene/Wireless-Netzwerkclients, RFID-Tags sowie einen nicht autorisierten Access Point (AP) und Client. MSE bietet Transparenz für diese Elemente, sowohl für den Standort als auch für wIPS. Vor MSE Software Release 7.2 waren nur physische Appliances auf MSE-3310 und MSE-3350/3355 beschränkt.

Systemanforderungen

Die virtuelle MSE Software Release 7.2 wird auf VMware ESXi 4.1 und höher unterstützt und getestet. Diese Serverkonfigurationen wurden getestet und werden als Richtlinie empfohlen.

- Cisco Unified Computing System (UCS) C200 M2 Rackmount-Server

- Zwei (2) Intel? Xeon? CPU E5506 bei 2,13 GHz

- RAM (je nach konfigurierter Stufe)

- SAS-Laufwerke mit erweiterten RAID-Controllern (mindestens 500 GB+)

- UCS C210 M2 Rackmount-Server

- Zwei (2) Intel Xeon CPU E5640 mit 2,67 GHz

- RAM (je nach konfigurierter Stufe)

- SAS-Laufwerke mit erweiterten RAID-Controllern (mindestens 500 GB+)

- UCS C250 M2 Rackmount-Server

- Zwei (2) Intel Xeon CPU E5570 mit 2,93 GHz

- RAM (je nach konfigurierter Stufe)

- SAS-Laufwerke mit erweiterten RAID-Controllern (mindestens 500 GB+)

- UCS C460 M2 Rackmount-Server

- Zwei (2) Intel Xeon CPU E7-4830 mit 2,13 GHz

- RAM (je nach konfigurierter Stufe)

- SAS-Laufwerke mit erweiterten RAID-Controllern (mindestens 500 GB+)

Hinweis: Verwenden Sie zwei (2) Quadcore-Prozessoren, die mindestens so leistungsstark sind wie die oben genannten.

Management-Software und VMware-Lizenzierung

Die virtuelle Cisco MSE Software Release 7.2 unterstützt ESX/ESXi 4.x und höher.

Um ESXi-Hosts zu verwalten und die virtuellen Appliances zu konfigurieren und bereitzustellen, empfiehlt Cisco, vCenter Server 4.x auf einem 64-Bit-Computer unter Windows XP oder Windows 7 zu installieren und eine vCenter Enterprise-Lizenz zu erwerben. Wenn Sie nur einen ESXi-Host haben, können Sie auch den vSphere-Client verwenden, um diesen zu verwalten.

Ressourcenanforderungen

Die Ressourcenanforderungen hängen von der Lizenz ab, die Sie bereitstellen möchten. In dieser Tabelle sind die verschiedenen Ebenen aufgelistet, auf denen Sie Ihre virtuelle Appliance konfigurieren können:

Primäre MSE

Ressourcen

Unterstützte Lizenz (einzeln)

Virtuelle Appliance-Ebene

Gesamter Speicher

CPU

CAS-Lizenz

wIPS-Lizenz

Niedrig

6 G

2

2000

2000

Standard

11 G

8

18.000

5000

Hoch

20 G

16

50000

10.000

Hinweis: Die empfohlenen Grenzwerte für die CAS- und wIPS-Lizenzen sind bei Ausführung von nur einem Service die maximal unterstützten Grenzwerte. Wenn Sie beide Dienste auf derselben Appliance ausführen möchten, gelten Co-Existenzbeschränkungen.

Einrichten des ESXi-Hosts

Gehen Sie wie folgt vor, um eine virtuelle MSE-Appliance auf einem UCS oder einem ähnlichen Server einzurichten:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr System über mindestens 500 GB Festplattenspeicher und schnelle SAS-Laufwerke mit erweiterten RAID-Controllern verfügt. (Verwenden Sie eine Blockgröße von mindestens 4 MB, wenn Sie Datenspeicher für Versionen vor ESXi 5.0 erstellen.)

2. Installieren Sie ESXi.

1. Legen Sie den ESXi 4.1 oder höher-Installationsdatenträger ein, und starten Sie das Laufwerk.

2. Wenn Sie mehrere Laufwerke verwenden, installieren Sie ESXi in dem Laufwerk, das als Boot-Laufwerk konfiguriert ist. Der Standard-Benutzername ist root, und das Kennwort ist leer (kein Kennwort).

Hinweis: Wenn Sie das falsche Laufwerk für die Installation wählen, können Sie die Formatierung mit einer Fedora Live CD neu formatieren.

3. Konfigurieren Sie die IP-Adresse.

Wählen Sie Netzwerkadapter aus, die aktiviert und aktiv sind. Wenn Ihr Host mit mehreren Netzwerken verbunden ist, können Sie mehrere Netzwerkadapter verwenden. Sie können dieselbe IP-Adresse während der CIMC-Einrichtung festlegen. Drücken Sie beim Hochfahren F8, um die IP-Adresse einzustellen. Ändern Sie auch das Standardkennwort.

Nach der Einrichtung von ESXi können Sie zusammen mit der oben konfigurierten IP-Adresse und Anmeldeinformationen einen Windows XP- oder Windows 7-Computer verwenden, um über den vSphere-Client eine Verbindung zum ESXi-Host herzustellen.

Weitere Informationen zur Lizenzierung des ESXi-Hosts finden Sie unter Lizenzierung von ESX 4.x, ESXi 4.x und vCenter Server 4.x .

In diesen Artikeln finden Sie Informationen zum Einrichten von Datenspeichern auf ESXi:

- VMFS-Datenspeicher erstellen

- Erhöhung der VMFS-Datenspeicher

Warnung: Verwenden Sie beim Erstellen von Datenspeichern für ESXi 4.1 eine Blockgröße von mindestens 4 MB.

Installieren der MSE Virtual Appliance

Die virtuelle MSE-Appliance wird als OVA-Image (Open Virtual Appliance) verteilt, das auf einem ESXi-Host mit dem vSphere-Client bereitgestellt werden kann. Es gibt zwei verfügbare OVA-Versionen: Eine Version ist für ein Demo-Image, das nur 60 GB Speicherplatz benötigt, die andere Version ist ein generisches Produktions-Image.

Das verteilbare Produktions-Image benötigt mindestens 500 GB und mehr als den verfügbaren Speicherplatz auf dem ESXi-Hostdatenspeicher. Die OVA kann ausgewählt und über den vSphere-Client bereitgestellt werden. Wählen Sie Datei > OVF-Vorlage bereitstellen, um die Vorlage bereitzustellen.

Die Bereitstellung des Images dauert in Abhängigkeit von der Netzwerkgeschwindigkeit einige Minuten. Nach der Bereitstellung können Sie die Konfiguration des virtuellen Systems (VM) bearbeiten, um die Appliance zu konfigurieren. die VM sollte bei der Konfiguration ausgeschaltet werden.

Konfigurieren der MSE Virtual Appliance-Ebenen

In der Tabelle in diesem Abschnitt sind die für die virtuelle Appliance konfigurierbaren Ebenen und die entsprechenden Ressourcenanforderungen aufgeführt. Weisen Sie der Appliance dedizierte Kerne zu, nicht die Hyper-Threading-virtuellen Kerne, da dies sich auf die Leistung auswirkt, wenn Sie davon ausgehen, dass der Host mehr virtuelle Kerne hat und mehr Appliances bereitstellen. In dem oben genannten UCS C200 sind beispielsweise acht (8) physische Kerne verfügbar, aber sechzehn (16) virtuelle Kerne mit Hyper-Threading. Gehen Sie nicht davon aus, dass sechzehn (16) Kerne verfügbar sind. nur acht (8) Kerne zuweisen, um sicherzustellen, dass die MSE bei Stress zuverlässig funktioniert.

Primäre MSE

Ressourcen

Unterstützte Lizenz(einzeln)

Unterstützte sekundäre MSE

Virtuelle Appliance-Ebene

Gesamter Speicher

CPU

CAS-Lizenz

wIPS-Lizenz

Virtuelle Appliance

Gehäuse

Niedrig

6 G

2

2000

2000

Niedrig+

Nicht unterstützt

Standard

11 G

8

18.000

5000

Standard+

Hoch

20 G

16

50000

10.000

Hoch+

Einrichten der MSE Virtual Appliance

Nachdem die virtuelle Appliance bereitgestellt und konfiguriert wurde, können Sie sie hochfahren. Wenn die Appliance zum ersten Mal hochgefahren wird, müssen Sie die Standardanmeldeinformationen eingeben: root/password.

Bei der ersten Anmeldung beginnt die Appliance mit der Konfiguration der MSE-Software und installiert außerdem die Oracle-Datenbank. Dies ist ein einmaliger, zeitaufwendiger Prozess, der mindestens 30-40 Minuten in Anspruch nehmen wird. Nach Abschluss der Installation wird die Anmeldeaufforderung erneut angezeigt. Lesen Sie den Abschnitt Konfiguration der Mobility Services Engine im Cisco 3355 Mobility Services Engine - Erste Schritte, um mit der Konfiguration der Appliance fortzufahren.

Konfigurieren des Netzwerks

Standardmäßig verwenden VMs die Host-Netzwerkeinstellungen. Daher müssen Sie die VM-Adapter nicht auf ESXi konfigurieren. Wenn jedoch sowohl öffentliche als auch private Netzwerke mit dem Host verbunden sind und die VMs Zugriff auf beide haben sollen, können Sie die VM-Adapter im vShare-Client konfigurieren.

Wählen Sie im vSphere-Client den Host aus, klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration und dann auf Networking. Sie können die physischen Adapter in den Eigenschaften des virtuellen Switches anzeigen.

Erstellen Sie separate Switches mit separaten Adaptern, um die Netzwerke zu isolieren. Anschließend können Sie die VM-Adapter nach Bedarf diesen Netzwerken zuweisen.

Hinzufügen von Festplattenspeicherplatz

Fügen Sie ggf. der VM zusätzliche Festplattenkapazität hinzu, und erweitern Sie die Partitionen.

Hinweis: Das installDrive.sh-Skript (befindet sich im Verzeichnis /opt/mse/framework/bin) erkennt neue Laufwerke und partitioniert vorhandene Partitionen neu, um die neuen Laufwerke zu verwenden und zu erweitern.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre VM (oder zumindest die MSE-Daten) sichern, bevor Sie versuchen, den Speicherplatz neu zu partitionieren.

Um Ihrer VM mehr Speicherplatz hinzuzufügen, fahren Sie die VM herunter, gehen Sie zu den VM-Einstellungen, und fügen Sie die zusätzliche Festplatte hinzu.

Schalten Sie nach dem Hinzufügen der Festplatte das virtuelle System ein, melden Sie sich bei der Einheit an, und führen Sie das Skript installDrive.sh aus. Das Skript sollte das neu hinzugefügte Laufwerk bereitstellen und neu partitionieren. Wenn Sie mehrere Festplatten hinzugefügt haben, führen Sie das Skript einmal für jedes neue Laufwerk aus.

Blockgröße

Für ESXi-Versionen vor 5.0 empfiehlt Cisco, dass der Datenspeicher auf dem Host eine Blockgröße von 4 MB oder mehr hat. Andernfalls kann die Bereitstellung der OVA fehlschlagen. Wenn die Bereitstellung fehlschlägt, können Sie die Blockgröße neu konfigurieren.

Um die Blockgröße neu zu konfigurieren, gehen Sie zu ESX-Hostkonfiguration > Speicher > Löschen Sie die Datenspeicher, und fügen Sie den Speicher erneut zu den neuen Datenspeichern mit einer Blockgröße von mindestens 4 MB hinzu.

VMware-Tools

Wenn die VM den folgenden Fehler auslöst, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die VM im vSphere-Client, und wählen Sie Guest > Install/Upgrade VMware Tools, um die VMware-Tools zu installieren oder zu aktualisieren:

Guest OS cannot be shutdown because Vmware tools is not installed or running.

Aktualisieren der virtuellen Appliance

Nachdem Sie die virtuelle Appliance konfiguriert haben, sollte sie wie eine physische MSE-Box behandelt werden. Sie müssen nicht jedes Mal eine neue OVA bereitstellen, wenn Sie ein Upgrade auf die neueste MSE-Version durchführen möchten. Sie können das entsprechende Installationsprogramm-Image auf die Appliance herunterladen und die Schritte für ein Upgrade befolgen, wie dies bei einer physischen Appliance der Fall ist.

Lizenzierung der virtuellen Appliance

Nachdem Sie die virtuelle Appliance konfiguriert haben, kann sie im Evaluierungsmodus (standardmäßig 60 Tage) verwendet werden, ohne die Appliance zu lizenzieren. Sie müssen die virtuelle Appliance jedoch mithilfe einer Virtual Appliance-Aktivierungslizenz aktivieren, wenn Sie permanente Lizenzen bereitstellen oder Funktionen wie Hochverfügbarkeit (HA) verwenden möchten. Sie können den Unique Device Identifier (UDI) von der virtuellen Appliance (show csludi auf der Appliance ausführen) oder von den allgemeinen Eigenschaften der Cisco Prime Network Control System (NCS) MSE abrufen und diese Informationen verwenden, um die Aktivierungslizenz für virtuelle Appliances und permanente Service-Lizenzen zu erwerben.

Dieses Bild zeigt die kürzlich vorgenommenen Änderungen an der Benutzeroberfläche des Lizenzcenters für die virtuelle Appliance.

Für die virtuelle Appliance gibt eine Meldung neben dem MSE-Namen deutlich an, ob sie aktiviert ist. Darüber hinaus gibt es zwei Begrenzungsspalten: In der Spalte "Platform Limit" (Plattformbeschränkung) wird die maximal unterstützte Lizenz für diesen Dienst auf dieser Appliance (abhängig von der Ressourcenzuweisung an die VM) und in der Spalte "Installed Limit" (Installierte Grenze) die tatsächlich installierte oder durch Auswertung auf der Appliance verfügbare Lizenz aufgelistet.

Hohe Verfügbarkeit auf der virtuellen Appliance

Um die HA-Funktion nutzen zu können, müssen sowohl die primären als auch die sekundären Appliances mit einer Aktivierungslizenz für virtuelle Appliances aktiviert werden.

Konfiguration der Hochverfügbarkeit

Sie können die HA-Konfiguration über die primäre MSE im NCS einrichten.

Aktivieren der sekundären MSE

Die sekundäre Appliance muss aktiviert werden. Sie können die UDI-Informationen verwenden, um eine Aktivierungslizenz für die sekundäre MSE anzufordern. Suchen Sie auf der Seite HA-Konfiguration nach der Lizenz, und klicken Sie auf Speichern. HA wird eingerichtet, sobald die sekundäre MSE erfolgreich aktiviert wurde.

Deaktivieren der sekundären MSE

Falls Sie die Aktivierungslizenz von der sekundären MSE löschen müssen, können Sie auf das Kontrollkästchen klicken und auf Speichern klicken, um die sekundäre MSE zu deaktivieren.

Virtuelle Appliance auf ESXi 5.0

Beim ESXi 5.0 ist die Blockgröße auf 1 MB festgelegt, da große VM-Bereitstellungen unterstützt werden. Um der virtuellen Appliance mehr als acht (8) Kerne zuweisen zu können, müssen Sie die virtuelle Hardware aktualisieren. Um die virtuelle Hardware zu aktualisieren, wählen Sie die MSE aus, und wählen Sie Upgrade Virtual Hardware (Virtuelle Hardware aktualisieren) aus, wie in diesem Image gezeigt:

MSE-Konsolenverfahren

1. Melden Sie sich mit den folgenden Anmeldeinformationen bei der Konsole an: root/password.

Beim erstmaligen Booten fordert die MSE den Administrator auf, das Setup-Skript zu starten.

2. Geben Sie yes für diese Eingabeaufforderung ein.

Hinweis: Wenn die MSE nicht zur Einrichtung auffordert, geben Sie den folgenden Befehl ein: /opt/mse/setup/setup.sh

3. Konfigurieren Sie den Hostnamen:

4. Konfigurieren Sie den DNS-Domänennamen:

5. Konfigurieren Sie die primäre HA-Rolle:

6. Ethernet-Schnittstellenparameter konfigurieren:

7. Wenn Sie zur Eingabe der eth1-Schnittstellenparameter aufgefordert werden, geben Sie Überspringen ein, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren, da für den Betrieb keine zweite NIC erforderlich ist.

Hinweis: Die konfigurierte Adresse muss IP-Verbindungen zu den in dieser Appliance verwendeten perspektivischen WLCs und WCS Management System bereitstellen.

8. Geben Sie DNS-Server-Informationen ein. Für eine erfolgreiche Domänenauflösung ist nur ein DNS-Server erforderlich. Geben Sie zur Gewährleistung der Ausfallsicherheit Backup-Server ein.

9. Konfigurieren Sie die Zeitzone. Cisco empfiehlt, UTC (koordinierte universelle Zeit) zu verwenden.

Wenn die standardmäßige Zeitzone von New York nicht für Ihre Umgebung anwendbar ist, suchen Sie in den Standortmenüs nach der richtigen Zeitzone.

10. Wenn Sie aufgefordert werden, den zukünftigen Neustart zu konfigurieren, geben Sie Überspringen ein.

11. Konfigurieren Sie ggf. den Remote-Syslog-Server.

12. Konfigurieren Sie das Network Time Protocol (NTP) oder die Systemzeit.

NTP ist optional, gewährleistet jedoch, dass Ihr System die korrekte Systemzeit erhält. Wenn Sie NTP aktivieren, wird die Systemzeit von den ausgewählten NTP-Servern konfiguriert. Andernfalls werden Sie aufgefordert, das aktuelle Datum und die Uhrzeit einzugeben.

13. Wenn Sie aufgefordert werden, das Anmeldebanner zu konfigurieren, geben Sie Überspringen ein.

14. Aktivieren Sie die lokale Konsolenroot-Anmeldung.

Dieser Parameter wird verwendet, um den lokalen Konsolenzugriff auf das System zu aktivieren/deaktivieren. Die lokale Konsolenroot-Anmeldung sollte aktiviert sein, damit eine lokale Fehlerbehebung möglich ist. Der Standardwert ist Überspringen.

15. Aktivieren Sie Secure Shell (SSH)-Root-Anmeldung.

Dieser Parameter wird verwendet, um den Remote-Konsolenzugriff auf das System zu aktivieren/deaktivieren. Die SSH-Root-Anmeldung sollte aktiviert werden, damit eine Remote-Fehlerbehebung durchgeführt werden kann. Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens erfordern jedoch möglicherweise, dass diese Option deaktiviert wird.

16. Konfigurieren Sie den Modus für einen einzelnen Benutzer und die Kennwortstärke.

Diese Konfigurationsparameter sind nicht erforderlich. Der Standardwert ist Überspringen.

17. Ändern Sie das Root-Kennwort.

Dieser Schritt ist entscheidend für die Gewährleistung der Systemsicherheit. Wählen Sie unbedingt ein sicheres Kennwort aus Buchstaben und Zahlen ohne Wörterbuchwörter. Die Kennwortlänge beträgt mindestens acht (8) Zeichen. Die Standardanmeldeinformationen sind root/password.

18. Konfigurieren Sie die Parameter für Anmeldung und Kennwort:

19. Konfigurieren Sie ein Boot-Passwort (Grub). (Optional)

Dieser Konfigurationsparameter ist nicht erforderlich. Der Standardwert ist Überspringen.

20. Konfigurieren Sie den NCS-Kommunikations-Benutzernamen.

21. Nehmen Sie die Änderung der Konfiguration an.

Dieses Bild zeigt ein Beispiel für den Abschlussbildschirm:

22. Führen Sie den Befehl getserverinfo aus, um die Konfiguration zu überprüfen.

Hinzufügen von MSE VA zum NCS

1. Melden Sie sich beim NCS an, und wählen Sie Services > Mobility Services Engines (Services > Mobility Services Engines).

2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste rechts auf der Seite die Option Add Mobility Services Engine (Engine für Mobilitätsdienste hinzufügen) aus, und klicken Sie auf Go (Los).

3. Geben Sie einen eindeutigen Gerätenamen für die MSE, die IP-Adresse, die zuvor während der MSE-Einrichtung konfiguriert wurde, und einen Kontaktnamen für den Support ein. sowie den während der MSE-Einrichtung konfigurierten Benutzernamen und das Kennwort für das NCS.

Ändern Sie den Benutzernamen nicht von der Standardeinstellung admin. Sie können die Standardeinstellung verlassen.

4. Klicken Sie auf Weiter.

5. Klicken Sie auf Lizenzierung, und überprüfen Sie die Lizenzierung. Bei der Installation reicht die Standard-Demolizenz für das Testen aus. Auf der Lizenzierungsseite können Sie weitere erworbene Lizenzen hinzufügen oder Lizenzen entfernen.

6. Klicken Sie auf Weiter.

7. Klicken Sie auf der Seite "Select Mobility Service" (Mobility-Service auswählen) auf das Optionsfeld Cisco Tag Engine (verfügbar seit 7.0 MR) (für Client- und RFID-Tag-Unterstützung), oder klicken Sie auf das Optionsfeld Partner Tag Engine (für Aeroscout usw.).

8. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Wireless Intrusion Protection Service, um die wIPS-Sicherheitsfunktion des Überwachungsmodus und der Funktionen des erweiterten lokalen Modus zu testen.

9. Klicken Sie auf Weiter.

10. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Elemente, die für die Nachverfolgung aktiviert werden sollen, und für Verlaufsparameter für diese Elemente, die für Verlaufsberichte verfügbar sein sollen.

11. Klicken Sie auf Weiter.

12. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für das vorhandene Gebäude und die vorhandene Etage, und klicken Sie auf Synchronisieren.

Nach der Synchronisierung wird die Statusspalte aktualisiert, um anzuzeigen, dass das anfängliche Netzwerkdesign synchronisiert wurde.

13. Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig.

Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem die MSE-Einstellungen gespeichert wurden.

14. Bestätigen Sie die Konfiguration auf der Haupt-MSE-Seite des NCS.

Stellen Sie sicher, dass die übrigen Netzwerkdesigns, Controller, kabelgebundenen Switches und Ereignisgruppen, soweit verfügbar, synchronisiert werden.

Hinweis: Der Cisco Context-Aware Service ist in hohem Maße von einer synchronisierten Uhr zwischen WLC, NCS und MSE abhängig. Wenn alle drei Systeme nicht auf denselben NTP-Server zeigen und mit denselben Zeitzoneneinstellungen konfiguriert sind, funktioniert der kontextsensitive Dienst nicht ordnungsgemäß. Bevor Sie Fehlerbehebungsverfahren durchführen, stellen Sie sicher, dass die Systemuhr für alle Komponenten des kontextsensitiven Systems identisch ist.

15. Überprüfen Sie die MSE- und Controller-Kommunikation für ausgewählte Services.

Stellen Sie sicher, dass die MSE nur für den ausgewählten Service mit den einzelnen Controllern kommuniziert. Der Status des Network Mobility Service Protocol (NMSP) muss aktiv sein.

Dieses Bild enthält ein Beispiel dafür, wie der Tastenanschlag nicht zum WLC hinzugefügt wird.

Verwenden Sie auf der WLC-Konsole den Befehl show auth-list.

Das folgende Beispiel zeigt von der WLC-Konsole, dass kein Standortserver verfügbar ist:

Gehen Sie wie folgt vor, um die MSE manuell hinzuzufügen und eine NMSP-Verbindung zum WLC herzustellen:

1. Führen Sie auf der MSE-Konsole den Befehl cmdshell und anschließend den Befehl show server-auth-info aus.

Dieses Beispiel zeigt die MAC-Adresse und den Tastenanschlag, der zum Hinzufügen zum WLC verwendet werden soll.

2. Führen Sie den Befehl config auth-list add ssc <mac address> <MSE keyhash> aus, und führen Sie dann den Befehl show auth-list aus.

Dieses Beispiel zeigt, dass die MSE dem WLC (manuell) hinzugefügt wurde.

3. Überprüfen Sie auf dem NCS, ob die NMSP-Verbindung als aktiv angezeigt wird.

Befehlszeilenreferenz

WLC-Befehle

config location expiry ?

client         Timeout for clients

calibrating-client Timeout for calibrating clients

tags           Timeout for RFID tags

rogue-aps      Timeout for Rogue APs

show location ap-detect ?

all            Display all (client/rfid/rogue-ap/rogue-client) information

client         Display client information

rfid           Display rfid information

rogue-ap       Display rogue-ap information

rogue-client   Display rogue-client information

(Cisco Controller) >show location ap-detect client

show client summary

Number of Clients................................ 7

MAC Address       AP Name           Status        WLAN/Guest-Lan Auth Protocol Port Wired

----------------- ----------------- ------------- -------------- ---- -------- ---- -----

00:0e:9b:a4:7b:7d AP6               Probing       N/A            No   802.11b  1    No

00:40:96:ad:51:0c AP6               Probing       N/A            No   802.11b  1    No

(Cisco Controller) >show location summary

Location Summary

Algorithm used:                 Average

Client

RSSI expiry timeout:     5 sec

Half life:               0 sec

Notify Threshold:        0 db

Calibrating Client

RSSI expiry timeout:     5 sec

Half life:               0 sec

Rogue AP

RSSI expiry timeout:     5 sec

Half life:               0 sec

Notify Threshold:        0 db

RFID Tag

RSSI expiry timeout:     5 sec

Half life:               0 sec

Notify Threshold:        0 db

show rfid config

RFID Tag data Collection......................... Enabled

RFID  timeout.................................... 1200 seconds

RFID mobility.................................... Oui:00:14:7e : Vendor:pango  State:Disabled

show rfid detail

RFID address.....................................00:0c:cc:7b:77:3b

Vendor........................................... Aerosct

Last Heard....................................... 7 seconds ago

Packets Received................................. 40121

Bytes Received................................... 2567744

Detected Polling Interval........................ 30 seconds

Cisco Type.......................................

Content Header

=================

CCX Tag Version.................................. 1

Tx Power......................................... 18 dBm

Channel.......................................... 11

Reg Class........................................ 6

Burst Length..................................... 1

CCX Payload

===========

Last Sequence Control............................ 0

Payload length................................... 29

Payload Data Hex Dump

00 02 00 33 02 07 42 00 00 00 00 00 00 03 05 01

41 bc 80 00 04 07 00 0c cc 00 00 00 00 d

Nearby AP Statistics:

demo-AP1260(slot 0, chan 11) 6 seconds .... -48 dBm

show location plm

Location Path Loss Configuration

Calibration Client : Enabled   , Radio: Uniband

Normal Clients : Disabled      , Burst Interval: 60

(Cisco Controller) >config location ?

plm            Configure Path Loss Measurement (CCX S60) messages

algorithm      Configures the algorithm used to average RSSI  and SNR values

notify-threshold Configure the LOCP notification threshold for RSSI measurements

rssi-half-life Configures half life when averaging two RSSI readings

expiry         Configure the timeout for RSSI values

config location expiry client ?

<seconds>      A value between 5 and 3600 seconds

config location rssi-half-life client ?

<seconds>      Time in seconds (0,1,2,5,10,20,30,60,90,120,180,300 sec)

show nmsp subscription summary

Mobility Services Subscribed:

Server IP                Services

---------                --------

172.19.32.122            RSSI, Info, Statistics, IDS

MSE-Befehle

Führen Sie diesen Befehl aus, um den Status der MSE-Dienste zu bestimmen:

[root@MSE ~]# getserverinfo

Führen Sie diesen Befehl aus, um die kontextsensitive Engine für die Client-Nachverfolgung zu starten:

[root@MSE ~]# /etc/init.d/msed start

Führen Sie diesen Befehl aus, um den Status der kontextsensitiven Engine für die Client-Nachverfolgung zu ermitteln:

[root@MSE ~]# /etc/init.d/msed status

Führen Sie diesen Befehl aus, um die kontextsensitive Engine für die Client-Nachverfolgung zu beenden:

[root@MSE ~]# /etc/init.d/msed stop

Führen Sie diesen Befehl aus, um die Diagnose durchzuführen:

[root@MSE ~]# rundiag

Hinweis: Mit dem Rundiag-Befehl können auch MSE UDI-Informationen angezeigt werden, die zum Abrufen der Lizenzdatei für kontextsensitive Engine für Clients erforderlich sind.

Zugehörige Informationen

- MSE-Konfigurationsleitfaden (virtuelle und physische Appliance)

- Konfiguration der MSE mit hoher Verfügbarkeit

- Cisco WIPS - Implementierungsleitfaden

- Produktbestellung

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems