Inhalt

Einleitung

Liste der Länder und Versionen

Konfigurieren des Catalyst 9800 WLC für den Access Point mit Reihenschaltung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Cisco Catalyst Access Points der Domäne ROW (Rest der Welt) mit dem Wireless LAN Controller (WLC) verbinden und diesem beitreten.

Liste der Länder und Versionen

Cisco hat Catalyst 9124 und 9136 Access Points veröffentlicht - ROW-Modelle für ausgewählte Länder, die keiner der größten Zulassungsdomänen entsprechen oder spezifische gesetzliche Auflagen benötigen. Cisco IOS XE Version 17.6 und höher bieten Unterstützung für -ROW Domain Access Points. Die Liste der von -ROW betroffenen Länder wächst mit späteren Versionen weiter.

Cisco hat die Domänen C, D, I, G, H, K, N, L, M, S und T in die ROW-Domäne integriert, die mit den Access Points der Serien 9124 und 9136 beginnt. Andere Domänen werden nach wie vor separat hergestellt und erfordern keine besonderen Verfahren oder Änderungen in der Art und Weise, wie sie funktionieren.

Die -ROW APs verwalten eine Power-Tabelle aller Länder unter der -ROW-Domäne und wenden die richtigen Kanal- und Power-Einstellungen an, wenn sie einem 9800 WLC beitreten und einen von der 9800-Konfiguration zugewiesenen Ländercode erhalten.

Die Liste der Länder, die Teil der ROW-Domäne sind, hängt vom AP-Modell und der Softwareversion ab und entwickelt sich ständig weiter. Wenn Sie wissen möchten, ob eine bestimmte Version für ein bestimmtes AP-Modell 6 GHz in einem bestimmten Land unterstützt oder Teil der -ROW-Domäne ist, lesen Sie das Dokument Detailed Channels and Maximum Power Settings for Cisco Catalyst Wireless <AP model>

Ein solches Dokument existiert für jedes AP-Modell und wird jedes Mal aktualisiert, wenn eine Veröffentlichung neue Länder/Kanäle unterstützt. Prüfen Sie die "Country to tab mapping" (Zuordnung von Land zu Registerkarte), um zu sehen, welches Land zu welchem Zulassungsbereich gehört (einschließlich -ROW) und welche Frequenzbänder in diesem Land für das betreffende AP-Modell in dieser Version unterstützt werden.

Konfigurieren des Catalyst 9800 WLC für den Access Point mit Reihenschaltung

Ein Access Point der -ROW-Domäne kann einem 9800 WLC beitreten (vorausgesetzt, dass die Softwareversion die -ROW-Domäne unterstützt, z. B. in 17.6.2 oder höher), unabhängig von den Ländern, die auf dem Controller konfiguriert sind. Das Hardwaremodell wird wie in dieser AP 360-Seite dargestellt als "-ROW" angezeigt:

- REIHE AP 360

Der Access Point wird dem WLC unabhängig von der Länderkonfiguration erfolgreich hinzugefügt. Im Dashboard-Widget des Access Points wird ein roter Punkt angezeigt, der anzeigt, dass für einige Access Points der Ländercode weiterhin bereitgestellt werden muss:

WLC-Dashboard

Klicken Sie auf diesen Punkt, um die Liste der -ROW Access Points anzuzeigen, denen kein Ländercode zugewiesen ist. In diesem Zustand wird der 5-GHz-Funk des -ROW AP vollständig abgeschaltet, und der 2,4-GHz-Funk verwendet Standardkanäle und eine geringere Leistung, um Verstöße gegen die Länderregeln zu vermeiden.

Seite mit AP-Statistiken

Ein Land kann einem Zugangspunkt mit der Erweiterung -ROW zugewiesen werden, wenn Sie im Zugangsprofil des Zugangspunkts einen Ländercode festlegen. Standardmäßig ist es möglich, dass Ihre Standard-AP-Join-Profile keinen Ländercode festgelegt haben und dass daher jedem neuen -ROW-Domänen-AP kein Ländercode zugewiesen ist und er im Kompatibilitätsmodus arbeitet. Das Kontrollkästchen für den Ländercode im Beitrittsprofil "AP" listet alle Länder auf, sodass Sie möglicherweise einen Ländercode konfigurieren können, der nicht global auf dem WLC aktiviert ist (auf der Seite Konfigurieren > Wireless > Access Points und dann auf der Unterseite Country (Land)). In diesem Fall ignoriert der Access Point die Ländercodekonfiguration im AP-Join-Profil.

Länderauswahl für AP-Beitrittsprofil

Es empfiehlt sich, für jeden Standort ein anderes AP-Zugangsprofil zu verwenden, damit Sie auf einfache Weise den richtigen Ländercode für alle APs an einem Standort festlegen können.

Auf der Registerkarte "Erweitert" wird für jeden Access Point der jeweilige Ländercode des Access Points angezeigt. Das Dropdown-Feld zeigt nur die Länder an, die global auf dem WLC aktiviert sind. Wenn Sie den Ländercode jedoch direkt auf der Seite "AP Advanced" (Erweitert) ändern, funktioniert dies nicht, wenn im AP-Join-Profil bereits ein Land konfiguriert (und gültig) ist. Wenn Sie ein anderes Land für einen Access Point konfigurieren, wird der Access Point vom WLC getrennt und wieder am WLC angeschlossen, der Join erfolgt jedoch wieder über den Ländercode, der im AP-Join-Profil festgelegt wurde. Diese Einstellung ist nur nützlich, wenn Sie im Beitrittsprofil des Access Points keinen Ländercode konfiguriert haben (was nicht empfohlen wird).

Fehlerbehebung

Wenn Sie einen Ländercode konfigurieren, der nicht zur -ROW-Domäne gehört (z. B. Frankreich), gibt ein -ROW-AP, der dem Controller beitritt und dieses AP-Join-Profil empfängt, Fehlermeldungen aus und bleibt im nicht bereitgestellten Modus (5-GHz-Funkausfall und eingeschränkte 2,4-GHz-Funkfunktionen).

Ein Access Point behält die Zuweisung eines Landes nach der Bereitstellung eines bestimmten ZEILENLANDES so lange bei, bis ein anderes gültiges ZEILENLAND zugewiesen wird. Wenn Sie versuchen, Länder zuzuweisen, die nicht zu den Zeilenumbrüchen gehören, ignoriert der Access Point und verwendet immer noch denselben letzten funktionierenden Ländercode.

Sie können den Status der AP-Länderbereitstellung in der AP-CLI mit "Show controller dot11Radio 1" überprüfen. Daraufhin wird die -ROW-Domäne und, falls vorhanden, das Land angezeigt, dem der AP zugewiesen ist:

show cont dot11Radio 1

Dot11Radio1 Link encap:Ethernet HWaddr 4C:A6:4D:22:2F:C0

BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:2699

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Radio Info Summary:

=======================

Radio: 5.0GHz

Carrier Set: (-RW) Argentina ( AR)

Liste möglicher Konfigurationskonflikte:

- Wenn kein Land im AP-Join-Profil konfiguriert ist, befindet sich der AP im Konfigurationsstatus "Nicht übereinstimmend"

- Wenn das im AP-Zugangsprofil konfigurierte Land in der globalen Länderliste nicht aktiviert ist, befindet sich der AP im Konfigurationskonfliktstatus

- Wenn das Land im Beitrittsprofil des Access Points und in der globalen Länderliste konfiguriert ist, das Land in dieser Softwareversion jedoch nicht Teil der -ROW-Domäne ist, befindet sich der Access Point in der Konfiguration mit nicht übereinstimmendem Zustand.

- Wenn das Land im Beitrittsprofil des Access Points und in der globalen Länderliste konfiguriert wurde und es Teil der ROW-Domäne ist, wird der Access Point ordnungsgemäß bereitgestellt.

Auf der Seite Configuration > Wireless > Access Points (Konfiguration > Wireless > Access Points) können Sie nach falsch konfigurierten APs suchen.