Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Überprüfung

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie das Cisco IOS® Die Bildgröße erhöht sich, wenn Sie ein Bild auf einen Switch hochladen und wie dies zu einer längeren Übertragungszeit führt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- TFTP

- FTP

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco Catalyst Switch der Serie 3850, auf dem Cisco IOS-XE 03.03.02SE und frühere Versionen ausgeführt werden. In den genannten Beispielen wurde ein Standalone-Switch der Serie 3850 verwendet. Dieselben Befehle können auf einem Stapel verwendet werden. Die in diesem Dokument beschriebenen Befehle gelten auch für den Cisco 5760 Wireless Controller.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hinweis: Um die Cisco IOS-XE-Images von der Cisco Website herunterzuladen, benötigen Sie ein gültiges Cisco Connection Online (CCO)-Konto mit berechtigten Anmeldedaten. Cisco bietet keine kostenlose TFTP-/FTP-Lösung. Sie müssen also zunächst TFTP/FTP installieren und konfigurieren.

Hintergrundinformationen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie das Cisco IOS® Die Bildgröße erhöht sich, wenn Sie ein Bild auf einen Switch hochladen. Diese Größenerhöhung führt zu einer längeren Transferzeit. Die neuere Version auf dem Cisco Catalyst 3850 ist 245 MB groß und kann bis zu 30 Minuten für TFTP zum Switch dauern. Die in diesem Dokument beschriebene Konfiguration kann zur Verkürzung der Übertragungszeit verwendet werden.

Konfigurieren

Catalyst 3850 verwendet standardmäßig den TFTP-Blockgrößenwert 512, den kleinstmöglichen Wert. Diese Standardeinstellung wird verwendet, um die Interoperabilität mit älteren TFTP-Servern sicherzustellen.

3850(config)#ip tftp blocksize ?

<512-8192>  blocksize value

In Cisco IOS-XE 3.3.2 und früheren Versionen müssen Sie die Blockgröße in der globalen Konfiguration manuell ändern, um den Übertragungsprozess zu beschleunigen.

Hinweis: Dieses Beispiel zeigt einen Übertragungsvergleich bei Verwendung der standardmäßigen Blockgröße von 512 KB im Vergleich zu einer Übertragung des maximalen Blockgrößenwerts von 8192 KB.

3850#copy tftp flash:

Address [172.16.108.26]?

Source filename [IOS/3850/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin

Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]?

Accessing tftp://*****@172.16.108.26/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin...

Loading cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin from 172.16.108.26 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 257243236 bytes]

257243236 bytes copied in 1416.360 secs (181623 bytes/sec)

Die Ergebnisse zeigen, dass die 245 MB .bin-Datei in 1416.360 Sekunden übertragen wurde (was 24 Minuten entspricht). Passen Sie nun die Blockgröße auf den maximal zulässigen Wert von 8192 an.

3850#config t

3850(config)#ip tftp blocksize 8192

3850(config)#end

Die gleiche Übertragung wird erneut ausgeführt.

3850#copy tftp flash:

Address [172.16.108.26]?

Source filename [IOS/3850/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin

Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]?

Accessing tftp://*****@172.16.108.26/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin...

Loading cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin from 172.16.108.26 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 257243236 bytes]

257243236 bytes copied in 124.100 secs (2072871 bytes/sec)

Die Ergebnisse sind deutlich besser. Dieselbe Datei wird in zwei Minuten mit dem neuen Blockgrößenwert übertragen.

Überprüfung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Wenn Sie den Wert für die Blockgröße ändern und TFTP nicht funktioniert, stellen Sie sicher, dass der TFTP-Server größere Blockgrößen übertragen kann.

Zugehörige Informationen

- Cisco Catalyst Switches der Serie 3850 - Produktsupport

- Cisco Wireless LAN Controller der Serie 5700 - Datenblätter und Produktunterlagen

- Technischer Support und Downloads von Cisco