Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Konfigurationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Konfigurationsschritte für den Konsolenzugriff über den Cisco Integrated Management Controller (CIMC) beschrieben.

Hintergrundinformationen

Die Wireless LAN Controller AIR-CT5520-K9 und AIR-CT8540-K9 basieren auf den Cisco UCS Servern der C-Serie bzw. C220 und C240. Daher bietet es das CIMC-Dienstprogramm zur Bearbeitung/Überwachung physischer Komponenten auf niedriger Ebene wie Strom, Arbeitsspeicher, Festplatten, Lüfter, Temperatur und sogar Konsolenzugriff auf die Wireless LAN Controller (WLCs), damit auf diese remote zugegriffen werden kann.

Für den Konsolenzugriff stehen uns ab sofort vKVM-Optionen zur Verfügung, mit denen Peripheriegeräte wie Tastatur und Monitor an den VGA-Port angeschlossen werden können und mit denen der RJ45-Port direkt oder über den Konsolenserver verwendet werden kann.

- Die vKVM-Konsole und der externe Monitor, der an VGA angeschlossen ist, zeigen "Cisco Bootloader Loading Stage2..."

Dies wird erwartet, da WLC dies nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im Fehlerbehebungshandbuch für Cisco 5520 und 8540 Wireless Controller.

- Der RJ45-Port ist nicht immer eine geeignete Lösung, wenn Sie keinen physischen Zugang zum WLC haben.

- Der Konsolenserver kann auch als Option für den Remote-Out-of-Band-Zugriff verwendet werden.

Wenn Sie keinen Zugriff auf den RJ45-Konsolenport haben oder über keinen Konsolenserver verfügen, ist dies für Sie richtig.

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

- AIR-CT5520-K9 ist jedoch in Kombination mit anderen UCS-C-Appliances wie MSE oder CMX einsetzbar.

- Alle SSH-Clients wie PuTTY

Anwendungs-

- Kennwortwiederherstellung (verwenden Sie den Befehl "restart" für das automatische Neuladen anstelle des Befehls "reset system")

- Verwendung von Befehlen, die nur über die Konsole akzeptiert werden.

Hinweis: Einschränkungen für Seriell über LAN. Um SoL verwenden zu können, muss die Serverkonsole wie folgt konfiguriert sein:

-Keine Flusskontrolle

- Baudrate identisch mit der Konfiguration für Sol (9600 bit/s)

- Terminaltyp VT-199

Konfigurieren

Konfigurationen

1. CIMC auf WLC über CLI konfigurieren

(Cisco Controller) >imm address 10.0.0.10 255.255.255.0 10.0.0.1

(Cisco Controller) >imm username admin password Cisco123 Cisco123

(Cisco Controller) >imm summary

This will take some time...

User ID.......................................... admin

DHCP............................................. Disabled

IP Address....................................... 10.0.0.10

Subnet Mask...................................... 255.255.255.0

Gateway.......................................... 10.0.0.1

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie CIMC für einen UCS-Server der C-Serie einrichten und wie Sie die CIMC-IP-Adresse während des Systemstarts von der Konsole aus konfigurieren/anzeigen.

2. Überprüfen Sie, ob "Seriell über LAN" auf dem WLC aktiviert ist.

- Melden Sie sich über die GUI unter Server > Remote Presence > Serial Over LAN beim CIMC an.

- Diese Überprüfung kann auch über die CLI des WLC durchgeführt werden.

>show imm chassis sol-info

Set in progress : set-complete

Enabled : false                   !!!! DISABLED

Force Encryption : false

Force Authentication : false

Privilege Level : USER

Character Accumulate Level (ms) : 50

Character Send Threshold : 201

Retry Count : 7

Retry Interval (ms) : 500

Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6

Non-Volatile Bit Rate (kbps) : 9.6

Payload Channel : 14 (0x0e)

Payload Port : 623

3. Aktivieren Sie Seriell über LAN.

Hinweis: Wenn "Seriell über LAN" aktiviert ist, werden alle externen Konsolen deaktiviert. Mit anderen Worten: Die physische Konsolenschnittstelle ist COM0 zugeordnet, und da SoL standardmäßig COM0 als serielle Verbindung verwendet, wird bei Aktivierung der physische Konsolenport deaktiviert. Wenn Sie die COM0-Verbindung freigeben möchten, können Sie SoL mit COM1 verwenden oder die Funktion "Seriell über LAN" im CIMC deaktivieren.

Über GUI

- Melden Sie sich beim CIMC unter Server > Remote Presence > Serial Over LAN an.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Änderungen zu speichern.

- Über CLI

Öffnen Sie eine SSH-Sitzung mit der CIMC-IP-Adresse, und melden Sie sich mit den zuvor konfigurierten Anmeldeinformationen an.

# scope sol

/sol # set enabled yes

/sol *# set baud-rate 9600

/sol *# commit

/sol # exit

# show sol

Enabled Baud Rate(bps)  Com       Port SOL SSH Port

------- --------------- --------  --------------

yes     9600            com0      2400

Sie können den SOL SSH-Port ändern, um die Remote-Verbindung mit diesem Port herzustellen, und Stellen Sie sicher, dass COM0 als die ausgewählte Konsolenverbindung angezeigt wird. Andernfalls mit Befehl ändern

/sol *# set comport com0

4. Zugriff auf die WLC-Konsole über CIMC

# connect host

CISCO Serial Over LAN:

Press Ctrl+x to Exit the session

User:admin

Password:********

(Cisco Controller) >

Der direkte Zugriff auf die Konsole ist über die vom CIMC konfigurierte IP-Adresse und den SOL SSH-Port möglich.

- Auf PuTTY

- Router

#ssh -p 2400 -l admin 10.0.0.10

- Unter Linux/Unix

#ssh -p 2400 admin@10.0.0.10