Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Verständnis

Messung

Überprüfung und Validierung

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Wireless-Durchsatz eines Access Points mit 802.11ac-Unterstützung getestet wird und wie der unter bestimmten Bedingungen zu erwartende Durchsatz erzielt werden kann.

Voraussetzungen

Anforderungen

In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass die 802.11ac Access Points (APs) eine bereits funktionierende Konfiguration aufweisen, die bereits eine Client-Verbindung ermöglicht.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument konzentrieren sich auf die 802.11ac-Technologie und deren Geschwindigkeit.

Cisco APs mit Wave1-Technologie:

Serie 3700

Serie 2700

Serie 1700

Serie 1570

Cisco APs mit Wave2-Technologie:

Serie 4800

Serie 3800

Serie 2800

Serie 1850

Serie 1830

Serie 1560

Serie 1540

Verständnis

Der 802.11ac-Standard kann in zwei Standards unterteilt werden: Phase 1 und Phase 2:

802.11ac Wave1: unterstützt Datenraten von bis zu 1,3 Gbit/s bei 3 Signalströmen mit 80-MHz-Kanalbündelung.

802.11ac Wave2: unterstützt Datenraten von bis zu 3,47 Gbit/s bei 4 Signalströmen mit 160-MHz-Kanalbündelung. Diese Zahlen sind nur die theoretischen Zahlen des Standards, Unterschiede gelten je nach dem spezifischen AP-Datenblatt.

802.11ac ist nicht direkt in der Datenübertragungsgeschwindigkeit definiert, sondern eine Kombination aus 10 Modulationskodierungsschemata (MCS 0 bis MCS 9), einer Kanalbreite zwischen 20 MHz (1 Kanal) und 160 MHz (8 Kanäle), einer Anzahl von Signalströmen (in der Regel 1 bis 4). Das kurze oder lange Guard Interval (GI) wird auch eine Änderung um etwa 10% hinzufügen. In der folgenden Tabelle können Daten in Mbit/s ausgewertet werden, wenn alle diese Faktoren bekannt sind:

räumliche Streams

VHT

MCS

Index

Modulation

Kodierungsrate

20 MHz

Datenübertragungsraten (Mbit/s)

40 MHz

Datenübertragungsraten (Mbit/s)

80 MHz

Datenübertragungsraten (Mbit/s)

160 MHz / 80+80 MHz

Datenübertragungsraten

(Mbit/s)

800 ns GI

400 ns GI

800 ns GI

400 ns GI

800 ns GI

400 ns GI

800 ns GI

400 ns GI

1

0

BPSK

0,2

6,5

7,2

13,5

15,0

29,3

12,5

58,5

65,0

1

QPSK

0,2

13,0

14,4

27,0

30,0

58,5

65,0

117,0

130,0

2

QPSK

3/4

19,5

21,7

40,5

45,0

87,8

97,5

175,5

195,0

1

16-QAM

0,2

26,0

28,9

54,0

60,0

117,0

130,0

234,0

260,0

4

16-QAM

3/4

39,0

43,3

81,0

90,0

175,5

195,0

351,0

390,0

5

64-QAM

2/3

52,0

57,8

108,0

120,0

234,0

260,0

468,0

520,0

6

64-QAM

3/4

58,5

65,0

121,5

135,0

263,3

292,5

526,5

585,0

7

64-QAM

6/5

65,0

72,2

135,0

150,0

292,5

325,0

585,0

650,0

8

256-QAM

3/4

78,0

86,7

162,0

180,0

351,0

390,0

702,0

780,0

9

256-QAM

6/5

K/A

K/A

180,0

200,0

390,0

433,3

780,0

866,7

2

0

BPSK

0,2

13,0

14,4

27,0

30,0

58,5

65,0

117,0

130,0

1

QPSK

0,2

26,0

28,9

54,0

60,0

117,0

130,0

234,0

260,0

2

QPSK

3/4

39,0

43,3

81,0

90,0

175,5

195,0

351,0

390,0

1

16-QAM

0,2

52,0

57,8

108,0

120,0

234,0

260,0

468,0

520,0

4

16-QAM

3/4

78,0

86,7

162,0

180,0

351,0

390,0

702,0

780,0

5

64-QAM

2/3

104,0

115,6

216,0

240,0

468,0

520,0

936,0

1040,0

6

64-QAM

3/4

117,0

130,0

243,0

270,0

526,5

585,0

1053,0

1170,0

7

64-QAM

6/5

130,0

144,4

270,0

300,0

585,0

650,0

1170,0

1300,0

8

256-QAM

3/4

156,0

173,3

324,0

360,0

702,0

780,0

1404,0

1560,0

9

256-QAM

6/5

K/A

K/A

360,0

400,0

780,0

866,7

1560,0

1733,0

1

0

BPSK

0,2

19,5

21,7

40,5

45,0

87,8

97,5

175,5

195,0

1

QPSK

0,2

39,0

43,3

81,0

90,0

175,0

195,0

351,0

390,0

2

QPSK

3/4

58,5

65,0

121,5

135,0

263,0

292,5

526,5

585,0

1

16-QAM

0,2

78,0

86,7

162,0

180,0

351,0

390,0

702,0

780,0

4

16-QAM

3/4

117,0

130,0

243,0

270,0

526,5

585,0

1053,0

1170,0

5

64-QAM

2/3

156,0

173,3

324,0

360,0

702,0

780,0

1404,0

1560,0

6

64-QAM

3/4

175,5

195,0

364,5

405,0

K/A

K/A

1579,5

1755,0

7

64-QAM

6/5

195,0

216,7

405,0

450,0

877,5

975,0

1755,0

1950,0

8

256-QAM

3/4

234,0

260,0

486,0

540,0

1053,0

1170,0

2106,0

2340,0

9

256-QAM

6/5

260,0

288,9

540,0

600,0

1170,0

1300,0

K/A

K/A

4

0

BPSK

0,2

26,0

28,9

54,0

60,0

117,0

130,0

234,0

260,0

1

QPSK

0,2

52,0

57,8

108,0

120,0

234,0

260,0

468,0

520,0

2

QPSK

3/4

78,0

86,7

162,0

180,0

351,0

390,0

702,0

780,0

1

16-QAM

0,2

104,0

115,6

216,0

240,0

468,0

520,0

936,0

1040,0

4

16-QAM

3/4

156,0

173,3

324,0

360,0

702,0

780,0

1404,0

1560,0

5

64-QAM

2/3

208,0

231,1

432,0

480,0

936,0

1040,0

1872,0

2080,0

6

64-QAM

3/4

234,0

260,0

486,0

540,0

1053,0

1170,0

2106,0

2340,0

7

64-QAM

6/5

260,0

288,9

540,0

600,0

1170,0

1300,0

2340,0

2600,0

8

256-QAM

3/4

312,0

346,7

648,0

720,0

1404,0

1560,0

2808,0

3120,0

9

256-QAM

6/5

K/A

K/A

720,0

800,0

1560,0

1733,3

3120,0

3466,7

9

256-QAM

6/5

K/A

K/A

1440,0

1600,0

3120,0

3466,7

6240,0

6933,3

Hinweis: Die Datenrate entspricht NICHT dem erwarteten erreichbaren Durchsatz. Dies hängt mit der Art des 802.11-Standards zusammen, der einen hohen administrativen Overhead (Management-Frames, Konflikt, Kollision, Bestätigungen usw.) hat und von der Verbindung SNR, RSSI und anderen wichtigen Faktoren abhängen kann.

Beachten Sie, dass Wireless-Umgebungen gemeinsam genutzt werden. Dies bedeutet, dass die Anzahl der mit dem Access Point verbundenen Clients den effektiven Durchsatz untereinander aufteilt. Hinzu kommt, dass mehr Kunden mehr Konkurrenz und unweigerlich mehr Kollisionen bedeuten. Die Effizienz der Abdeckungszelle wird drastisch sinken, wenn die Anzahl der Clients steigt.

Es ist eine Faustregel:

Erwarteter Durchsatz = Datenrate x 0,65

In unserem Fall:

780 x 0,65 = 507

Ein Durchsatz von 507 Mbit/s erwartet wir unter guten Bedingungen in einem Labor mit einem einzigen Client.

Messung

Im Allgemeinen können wir bei einem Durchsatztest zwei Szenarien verwenden:

- APs sind in lokalem Flexconnect-Switching enthalten

- APs befinden sich im lokalen Modus oder im Flexconnect Central Switching

Diese Szenarien werden einzeln betrachtet:

(Abbildung 1)

In Abbildung 1 wird davon ausgegangen, dass sich die Access Points im lokalen Modus von Flexconnect Central Switching befinden.

Das bedeutet, dass der gesamte Client-Datenverkehr in den CAPWAP-Tunnel gekapselt und auf dem WLC terminiert wird.

(Abbildung 2)

Die rote Linie in Abbildung 2 zeigt den Datenverkehrsfluss vom Wireless-Client.

Der iPerf-Server sollte möglichst nahe am Terminationspunkt des Datenverkehrs sein, idealerweise am selben Switch angeschlossen sein wie der WLC selbst und dasselbe VLAN verwenden.

Beim lokalen FlexConnect-Switching wird der Client-Datenverkehr am WAP selbst terminiert. Da der iPerf-Server so nahe am Terminationspunkt des Wireless-Client-Datenverkehrs eingerichtet werden sollte, sollten Sie den iPerf-Server an denselben Switch und dasselbe VLAN anschließen, an das der WAP angeschlossen ist. Im vorliegenden Fall handelt es sich um den Access Switch (Abbildung 3).

(Abbildung 3)

Die iPerf-Tests können in zwei Kategorien unterteilt werden: vor- und nachgeschaltet.

Wenn der iPerf-Server überwacht und der iPerf-Client den Datenverkehr generiert, wird dies als Upstream-Test angesehen, wenn sich der iPerf-Server auf der kabelgebundenen Seite befindet.

Der Wireless-Client verwendet die iPerf-Anwendung, um den Datenverkehr in das Netzwerk zu übertragen.

Der Downstream-Test ist umgekehrt, d. h. der iPerf-Server wird auf dem Wireless-Client selbst und der iPerf-Client auf der kabelgebundenen Seite eingerichtet und leitet den Datenverkehr an den Wireless-Client weiter. In diesem Szenario wird dies als Downstream-Test angesehen.

Der Test sollte mithilfe von TCP und UDP durchgeführt werden. Sie können die folgenden Befehle verwenden, um die Tests durchzuführen:

iperf3 -s  <- this command starts iPerf server

iperf3 -c SERVER_ADDRESS -u -b700M <- this command initiates UDP iPerf test with bandwidth of 700 Mbps

iperf3 -c SERVER_ADDRESS <- this command initiates a simple TCP iPerf test

iperf3 -c SERVER_ADDRESS  -w WIDOW_SIZE  -P NUM_OF_PARALLEL_TCP_STREAMS <- this commands initiates a more complex  TCP iPerf test where you can adjust the window size as well the number of parallel TCP streams.

Please not that in this case you should consider the sum of all the streams as the result

Beispiel für iPerf3-Ausgaben:

TCP iPerf3:

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.06  sec   188 MBytes   157 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.05  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.05  sec   304 MBytes   254 Mbits/sec                  receiver

With 10 parallel TCP streams:

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  5]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  5]   0.00-10.06  sec  88.6 MBytes  73.9 Mbits/sec                  receiver

[  7]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  7]   0.00-10.06  sec  79.2 MBytes  66.0 Mbits/sec                  receiver

[  9]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[  9]   0.00-10.06  sec  33.6 MBytes  28.0 Mbits/sec                  receiver

[ 11]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 11]   0.00-10.06  sec  48.7 MBytes  40.6 Mbits/sec                  receiver

[ 13]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 13]   0.00-10.06  sec  77.0 MBytes  64.2 Mbits/sec                  receiver

[ 15]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 15]   0.00-10.06  sec  61.8 MBytes  51.5 Mbits/sec                  receiver

[ 17]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 17]   0.00-10.06  sec  46.1 MBytes  38.4 Mbits/sec                  receiver

[ 19]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 19]   0.00-10.06  sec  43.9 MBytes  36.6 Mbits/sec                  receiver

[ 21]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 21]   0.00-10.06  sec  33.3 MBytes  27.8 Mbits/sec                  receiver

[ 23]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[ 23]   0.00-10.06  sec  88.8 MBytes  74.0 Mbits/sec                  receiver

[SUM]   0.00-10.06  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender

[SUM]   0.00-10.06  sec   601 MBytes   501 Mbits/sec                  receiver

UDP iPerf3:

iPerf verhält sich manchmal falsch und gibt am Ende des UDP-Tests nicht die durchschnittliche Bandbreite ab.

Es ist weiterhin möglich, die Bandbreite für jede Sekunde zu addieren und dann nach Anzahl der Sekunden zu variieren:

Accepted connection from 192.168.240.38, port 49264

[  5] local 192.168.240.43 port 5201 connected to 192.168.240.38 port 51711

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams

[  5]   0.00-1.00   sec  53.3 MBytes   447 Mbits/sec  0.113 ms  32/6840 (0.47%)

[  5]   1.00-2.00   sec  63.5 MBytes   533 Mbits/sec  0.129 ms  29/8161 (0.36%)

[  5]   2.00-3.00   sec  69.8 MBytes   586 Mbits/sec  0.067 ms  30/8968 (0.33%)

[  5]   3.00-4.00   sec  68.7 MBytes   577 Mbits/sec  0.071 ms  29/8827 (0.33%)

[  5]   4.00-5.00   sec  68.0 MBytes   571 Mbits/sec  0.086 ms  55/8736 (0.63%)

[  5]   5.00-6.00   sec  68.6 MBytes   576 Mbits/sec  0.076 ms  70/8854 (0.79%)

[  5]   6.00-7.00   sec  66.8 MBytes   561 Mbits/sec  0.073 ms  34/8587 (0.4%)

[  5]   7.00-8.00   sec  67.1 MBytes   563 Mbits/sec  0.105 ms  44/8634 (0.51%)

[  5]   8.00-9.00   sec  66.7 MBytes   559 Mbits/sec  0.183 ms  144/8603 (1.7%)

[  5]   9.00-10.00  sec  64.1 MBytes   536 Mbits/sec  0.472 ms  314/8415 (3.7%)

[  5]  10.00-10.05  sec   488 KBytes  76.0 Mbits/sec  0.655 ms  2/63 (3.2%)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams

[  5]   0.00-10.05  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.655 ms  783/84688 (0.92%)

[SUM]  0.0-10.1 sec  224 datagrams received out-of-order

Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass die iPerf-Ergebnisse beim lokalen FlexConnect-Switching im Vergleich zum Szenario für das zentrale Switching etwas besser sind.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Client-Datenverkehr in CAPWAP eingekapselt wird, wodurch der Datenverkehr noch mehr Overhead verursacht. Im Allgemeinen fungiert der WLC als Engpass, da er der Aggregationspunkt für den gesamten Datenverkehr der Wireless-Clients ist.

Außerdem wird erwartet, dass der UDP iPerf-Test bessere Ergebnisse in einer sauberen Umgebung liefert, da er die effizienteste Übertragungsmethode ist, wenn die Verbindung zuverlässig ist. TCP kann jedoch bei starker Fragmentierung (wenn TCP Adjust MSS verwendet wird) oder unzuverlässiger Verbindung gewinnen

.

Überprüfung und Validierung

Um zu überprüfen, mit welcher Datenrate der Client verbunden ist, müssen Sie den folgenden Befehl in der WLC-CLI ausführen:

(Cisco Controller) >show client detail 94:65:2d:d4:8c:d6

Client MAC Address............................... 94:65:2d:d4:8c:d6

Client Username ................................. N/A

AP MAC Address................................... 00:81:c4:fb:a8:20

AP Name.......................................... AIR-AP3802I-E-K9

AP radio slot Id................................. 1

Client State..................................... Associated

Client User Group................................

Client NAC OOB State............................. Access

Wireless LAN Id.................................. 2

Wireless LAN Network Name (SSID)................. speed-test-WLAN-avitosin

Wireless LAN Profile Name........................ speed-test

Hotspot (802.11u)................................ Not Supported

BSSID............................................ 00:81:c4:fb:a8:2e

Connected For ................................... 91 secs

Channel.......................................... 52

IP Address....................................... 192.168.240.33

Gateway Address.................................. 192.168.240.1

Netmask.......................................... 255.255.255.0

Association Id................................... 1

Authentication Algorithm......................... Open System

Reason Code...................................... 1

Status Code...................................... 0

--More-- or (q)uit

Session Timeout.................................. 1800

Client CCX version............................... No CCX support

QoS Level........................................ Silver

Avg data Rate.................................... 0

Burst data Rate.................................. 0

Avg Real time data Rate.......................... 0

Burst Real Time data Rate........................ 0

802.1P Priority Tag.............................. disabled

CTS Security Group Tag........................... Not Applicable

KTS CAC Capability............................... No

Qos Map Capability............................... No

WMM Support...................................... Enabled

APSD ACs.......................................  BK  BE  VI  VO

Current Rate..................................... m9 ss2

Supported Rates.................................. 12.0,18.0,24.0,36.0,48.0,

............................................. 54.0

Mobility State................................... Local

Mobility Move Count.............................. 0

Security Policy Completed........................ Yes

Policy Manager State............................. RUN

Audit Session ID................................. 0a3027a4000000105a9cd9ad

AAA Role Type.................................... none

Local Policy Applied............................. none

--More-- or (q)uit

IPv4 ACL Name.................................... none

FlexConnect ACL Applied Status................... Unavailable

IPv4 ACL Applied Status.......................... Unavailable

IPv6 ACL Name.................................... none

IPv6 ACL Applied Status.......................... Unavailable

Layer2 ACL Name.................................. none

Layer2 ACL Applied Status........................ Unavailable

mDNS Status...................................... Disabled

mDNS Profile Name................................ none

No. of mDNS Services Advertised.................. 0

Policy Type...................................... N/A

Encryption Cipher................................ None

Protected Management Frame ...................... No

Management Frame Protection...................... No

EAP Type......................................... Unknown

Interface........................................ vlan240

VLAN............................................. 240

Quarantine VLAN.................................. 0

Access VLAN...................................... 240

Local Bridging VLAN.............................. 240

Client Capabilities:

CF Pollable................................ Not implemented

CF Poll Request............................ Not implemented

--More-- or (q)uit

Short Preamble............................. Not implemented

PBCC....................................... Not implemented

Channel Agility............................ Not implemented

Listen Interval............................ 1

Fast BSS Transition........................ Not implemented

11v BSS Transition......................... Implemented

Client Wifi Direct Capabilities:

WFD capable................................ No

Manged WFD capable......................... No

Cross Connection Capable................... No

Support Concurrent Operation............... No

Fast BSS Transition Details:

Client Statistics:

Number of Bytes Received................... 183844

Number of Bytes Sent....................... 119182

Total Number of Bytes Sent................. 119182

Total Number of Bytes Recv................. 183844

Number of Bytes Sent (last 90s)............ 119182

Number of Bytes Recv (last 90s)............ 183844

Number of Packets Received................. 2536

Number of Packets Sent..................... 249

Number of Interim-Update Sent.............. 0

Number of EAP Id Request Msg Timeouts...... 0

--More-- or (q)uit

Number of EAP Id Request Msg Failures...... 0

Number of EAP Request Msg Timeouts......... 0

Number of EAP Request Msg Failures......... 0

Number of EAP Key Msg Timeouts............. 0

Number of EAP Key Msg Failures............. 0

Number of Data Retries..................... 0

Number of RTS Retries...................... 0

Number of Duplicate Received Packets....... 0

Number of Decrypt Failed Packets........... 0

Number of Mic Failured Packets............. 0

Number of Mic Missing Packets.............. 0

Number of RA Packets Dropped............... 0

Number of Policy Errors.................... 0

Radio Signal Strength Indicator............ -25 dBm

Signal to Noise Ratio...................... 67 dB

Client Rate Limiting Statistics:

Number of Data Packets Received............ 0

Number of Data Rx Packets Dropped.......... 0

Number of Data Bytes Received.............. 0

Number of Data Rx Bytes Dropped............ 0

Number of Realtime Packets Received........ 0

Number of Realtime Rx Packets Dropped...... 0

Number of Realtime Bytes Received.......... 0

--More-- or (q)uit

Number of Realtime Rx Bytes Dropped........ 0

Number of Data Packets Sent................ 0

Number of Data Tx Packets Dropped.......... 0

Number of Data Bytes Sent.................. 0

Number of Data Tx Bytes Dropped............ 0

Number of Realtime Packets Sent............ 0

Number of Realtime Tx Packets Dropped...... 0

Number of Realtime Bytes Sent.............. 0

Number of Realtime Tx Bytes Dropped........ 0

Nearby AP Statistics:

DNS Server details:

DNS server IP ............................. 10.48.39.33

DNS server IP ............................. 0.0.0.0

Assisted Roaming Prediction List details:

Client Dhcp Required:     False

Allowed (URL)IP Addresses

-------------------------

AVC Profile Name: ............................... none

Sie sehen, dass dieser Client mit der folgenden Rate verbunden ist:

Aktuelle Rate..................................... m9 S2

Das bedeutet, dass der Client den MCS 9 (m9) Index für 2 Signalströme (ss2) verwendet.

Über den Befehl "show client detail <MAC>" kann nicht festgestellt werden, ob der Client über 20/40/80-MHz-Kanalbündelung verbunden ist.

Dies kann direkt über den Access Point erfolgen:

Beispiel für den Wave2 AP:

AIR-AP3802I-E-K9#show controllers dot11Radio 1 client 94:65:2D:D4:8C:D6

mac radio vap aid state encr Maxrate is_wgb_wired      wgb_mac_addr

94:65:2D:D4:8C:D6     1   1   1   FWD OPEN MCS92SS        false 00:00:00:00:00:00

Configured rates for client 94:65:2D:D4:8C:D6

Legacy Rates(Mbps): 12 18 24 36 48 54

HT Rates(MCS):M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

VHT Rates: 1SS:M0-7 2SS:M0-9

HT:yes     VHT:yes     80MHz:yes     40MHz:yes     AMSDU:yes     AMSDU_long:yes

11w:no     MFP:no     11h:yes     encrypt_polocy: 1

_wmm_enabled:yes     qos_capable:yes     WME(11e):no     WMM_MIXED_MODE:no

short_preamble:no     short_slot_time:no     short_hdr:no     SM_dyn:yes

short_GI_20M:yes     short_GI_40M:yes     short_GI_80M:yes     LDPC:yes

is_wgb_wired:no     is_wgb:no

Additional info for client 94:65:2D:D4:8C:D6

RSSI: -25

PS  : Legacy (Awake)

Tx Rate: 0 Kbps

Rx Rate: 0 Kbps

VHT_TXMAP: 0

CCX Ver: 0

Statistics for client 94:65:2D:D4:8C:D6

mac   intf TxData TxMgmt TxUC TxBytes TxFail TxDcrd RxData RxMgmt RxBytes RxErr   TxRt   RxRt idle_counter stats_ago expiration

94:65:2D:D4:8C:D6 apr1v1    254      0  254  121390      0      0   2568      0  185511     0 585000 866700          300  2.492000       1640

Per TID packet statistics for client 94:65:2D:D4:8C:D6

Priority Rx Pkts Tx Pkts Rx(last 5 s) Tx (last 5 s) QID Tx Drops Tx Cur Qlimit

0    1424     146           17             3 136        0      0   4096

1       0       0            0             0 137        0      0   4096

2       0       0            0             0 138        0      0   4096

3      34      26            0             0 139        0      0   4096

4       0       0            0             0 140        0      0   4096

5       0       0            0             0 141        0      0   4096

6       0       0            0             0 142        0      0   4096

7       0       0            0             0 143        0      0   4096

Im Fall des Wave1 AP müssen Sie die Debuggen ausführen:

debug dot11 dot11radio 1 trace print rates

*Mar  5 06:21:50.175: 469A706-1 D48CD6 - add-rbf, tmr 4 pak 19 rssi -41 dBm rate a8.2-8

*Mar  5 06:21:50.175: 469A8B1-1 D48CD6 - added to rbf, status 30 istatus 40164 cl ri 1 mvl ri 0000 req 1 in 1

Die Bedeutung der Debugausgabe ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

Die letzte Option zur Überprüfung der verbundenen Rate sind die OTA-Erfassungen. In den Funkinformationen des Datenpakets finden Sie die notwendigen Informationen:

Diese OTA-Erfassung wurde mit einem 11ac-Makbook-Client durchgeführt.

Unter Berücksichtigung der Informationen, die wir vom WLC und AP erhalten, ist der Client auf m9 ss2 mit 80 MHz Channel Bonding + Long GI (800ns) verbunden, was bedeutet, dass wir eine Datenrate von 780 Mbit/s erwarten können.

Hinweis: APs im Sniffer-Modus protokollieren die 11ac-Datenraten vor Version 8.5.130 nicht ordnungsgemäß. Wireshark 2.4.6 oder höher ist ebenfalls erforderlich, um es richtig zu entscheiden.

Fehlerbehebung

Falls Sie während des Tests keine erwarteten Ergebnisse erhalten, gibt es mehrere Möglichkeiten, das Problem zu beheben und die erforderlichen Informationen zu sammeln, bevor Sie ein TAC-Ticket erstellen.

Die Durchsatzprobleme können durch folgende Faktoren verursacht werden:

- Kunde

- AP

- Kabelgebundener Pfad (Switching-bezogene Probleme)

WLC

Client-Fehlerbehebung

- Im ersten Schritt werden die Treiber auf den Wireless-Client-Geräten auf die neueste Version aktualisiert.

- Der zweite Schritt besteht darin, den iPerf-Test mit Clients durchzuführen, die über einen anderen Wireless-Adapter verfügen, um festzustellen, ob Sie die gleichen Ergebnisse erzielen.

AP-Fehlerbehebung

Es kann vorkommen, dass der Access Point Datenverkehr verwirft, bestimmte Frames verwirft oder sich anderweitig falsch benimmt.

Um mehr Einblicke in diese Situation zu erhalten, sind die Erfassung von OTA (Over The Air) und eine SPAN-Sitzung am AP-Switch-Port erforderlich (diese sollte auf dem Switch erfolgen, an dem der Access Point angeschlossen ist).

Die OTA-Erfassungen und das SPAN sollten während des Tests mithilfe einer offenen SSID durchgeführt werden, um den an den Access Point weitergeleiteten Datenverkehr und die Weiterleitung des Datenverkehrs-Access Points an den Client erkennen zu können und umgekehrt.

Für dieses Verhalten sind mehrere bekannte Fehler bekannt:

CSCvg07438 : AP3800: Geringer Durchsatz aufgrund von Paketverlusten im Access Point in fragmentierten und nicht fragmentierten Paketen

CSCva58429 : Cisco AP der Serie 1532i: niedriger Durchsatz (FlexConnect Local Switching + EoGRE)

Fehlerbehebung bei kabelgebundenen Pfaden

Möglicherweise gibt es Probleme am Switch selbst. Sie müssen die Anzahl der Verwerfungen an den Schnittstellen überprüfen und feststellen, ob diese während der Tests ansteigen.

Verwenden Sie einen anderen Port am Switch, um den Access Point oder den WLC anzuschließen.

Eine weitere Option besteht darin, einen Client mit demselben Switch zu verbinden (mit dem der Client-Terminierungspunkt [AP/WLC] verbunden ist) und ihn in dasselbe VLAN zu stecken. Anschließend führen Sie die Tests aus, die mit dem gleichen VLAN verkabelt sind, um festzustellen, ob Probleme mit dem kabelgebundenen Pfad auftreten.

WLC-Fehlerbehebung

Es kann sein, dass der WLC den Datenverkehr vom Client verwirft (wenn sich APs im lokalen Modus befinden).

Sie können den Access Point im FlexConnect-Modus und das WLAN in lokales Switching setzen und die Tests ausführen.

Wenn der Durchsatz im lokalen Modus (zentrales Switching) im Vergleich zum lokalen FlexConnect-Switching erheblich variiert und auf dem mit dem WLC verbundenen Switch kein Problem auftritt, wird der Datenverkehr höchstwahrscheinlich vom WLC verworfen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Fehlerbehebung durchzuführen:

- SPAN-Erfassung am WLC-Switch-Port (sollte am Switch erfolgen)

- SPAN-Erfassung am AP-Port

- OTA-Kundenerfassungen

- Folgende Debugging-Vorgänge auf WLC:

debug fastpath dump fpapool

debug fastpath dump dpcp-stats

debug fastpath dump detailstats

debug fastpath dump stats

Wenn Sie die oben genannte Fehlerbehebung durchführen und die Ergebnisse dem TAC zur Verfügung stellen, beschleunigt dies die Fehlerbehebung.