Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Vorgehensweise

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument veranschaulicht das Verfahren zum ordnungsgemäßen Kopieren und Laden des Mikrocodes für das Point-to-Multipoint (P2MP)-System. Notieren Sie sich die Standardposition für diesen Mikrocode, damit Sie ihn korrekt laden können, wenn er an einer anderen Stelle platziert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Wireless-Netzwerke

- Befehlszeilenverwendung

Stellen Sie sicher, dass der privilegierte EXEC-Zugriff ("aktiviert") auf dem Router vorhanden ist, den Sie überprüfen möchten.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Die Produkte uBR7223, uBR7246 und uBR7246VXR

- Jede Version der Cisco IOS® Software, die Fixed Wireless P2MP unterstützt

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Vorgehensweise

Hier ist eine Demonstration des Verfahrens zum Kopieren und Laden von Mikrocode. Um dieses Verfahren ausführen zu können, müssen Sie über einen privilegierten (oder "aktivierten") Zugriff auf den Router verfügen.

HEADEND#show microcode

Microcode images for downloadable hardware

HW Type      Microcode image names

------------------------------------------

cwrhe  default    slot0:/rhe02-05

!--- Note the default location

cwrsu  default    flash:/rsu02-05

!--- Note the default location

HEADEND#dir slot0:

Directory of slot0:/

No files in directory

20578304 bytes total (20578304 bytes free)

HEADEND#copy tftp slot0:

Address or name of remote host [171.68.191.135]?

Source filename [rhe03-00.bin]?

Destination filename [rhe03-00.bin]? rhe03-00

Accessing tftp://171.68.191.135/rhe03-00.bin...

Loading rhe03-00.bin from 171.68.191.135 (via FastEthernet0/0): !!!

Expanding slot1:rhe03-00/fir.001 (766041

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/crx.001 (219045

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/ctx.001 (219052

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!CCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/txdsp.001 (318334

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/rxdsp.001 (167064

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/dsprx.000 (262240

bytes):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CCCCCCCC

Expanding slot1:rhe03-00/pic-idu.000 (12868 bytes): !!!!

[OK - 1971200/3942400 bytes]

1971200 bytes copied in 2234.512 secs (882 bytes/sec)

HEADEND#sh slot0:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown 61000000   20084    8      1 Feb 12 2001 17:03:09

rhe03-00

2   .. unknown 57C14CB9   DB160   16 766041 Feb 12 2001 17:03:09

rhe03-00/fir.001

3   .. unknown 74E959EE  110988   16 219045 Feb 12 2001 17:18:58

rhe03-00/crx.001

4   .. unknown D59E0290  1461B4   16 219052 Feb 12 2001 17:22:11

rhe03-00/ctx.001

5   .. unknown 705F8AF2  193DB4   18 318334 Feb 12 2001 17:26:42

rhe03-00/txdsp.001

6   .. unknown 5E530E71  1BCACC   18 167064 Feb 12 2001 17:32:39

rhe03-00/rxdsp.001

7   .. unknown A36CE2D4  1FCBAC   18 262240 Feb 12 2001 17:35:56

rhe03-00/dsprx.000

8   .. unknown E0C4F73B  1FFE70   20  12868 Feb 12 2001 17:40:07

rhe03-00/pic-idu.000

18612624 bytes available (1965680 bytes used)

HEADEND#dir slot0:

Directory of slot0:/

1  -rw-    1   Feb 12 2001 17:03:09  rhe03-00

2  -rw-      766041   Feb 12 2001 17:03:09  rhe03-00/fir.001

3  -rw-      219045   Feb 12 2001 17:18:58  rhe03-00/crx.001

4  -rw-      219052   Feb 12 2001 17:22:11  rhe03-00/ctx.001

5  -rw-      318334   Feb 12 2001 17:26:42  rhe03-00/txdsp.001

6  -rw-      167064   Feb 12 2001 17:32:39  rhe03-00/rxdsp.001

7  -rw-      262240   Feb 12 2001 17:35:56  rhe03-00/dsprx.000

8  -rw-       12868   Feb 12 2001 17:40:07  rhe03-00/pic-idu.000

20578304 bytes total (18612624 bytes free)

Zugehörige Informationen

- Support-Seite für Wireless-Produkte

- Support-Seite für Wireless-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems