Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Flussdiagramm

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument zeigt das Flussdiagramm für die T1-Fehlerbehebung bei Alarmen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Flussdiagramm

Klicken Sie auf die Befehlsfelder, um weitere Informationen anzuzeigen.

Zugehörige Informationen

- T1 Fehlerbehebung

- T1 Layer 1 Fehlerbehebung

- Fehlerbehebung bei T1-Fehlerereignissen

- Flussdiagramm zu T1 PRI Fehlerbehebung

- Verbindungstest für Festplattenstecker

- Technischer Support - Cisco Systems