Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zur Behebung des E1-Fehlerereignisses.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Weitere Informationen zum Diagramm "Error Events" (Fehlerereignisse) erhalten Sie, wenn Sie auf diese Links klicken, die den Befehlsfeldern in der Grafik entsprechen:

- Das Kontrollkästchen Terminalcontroller e1x-Uhr-Quellcodezeile konfigurieren ist primär mit dem Abschnitt Fehlerbehebung bei E1-Fehlerereignissen unter "Slip Secs Counter Increasing" verbunden.

- Das Feld Verwenden Sie den Befehl show controller e1x, um auf den Einführungsabschnitt der Fehlerbehebung bei E1-Ereignissen zuzugreifen.

- Das Feld Terminalcontroller konfigurieren e1x framing cr4/no-crc4 Verbindungen zum Abschnitt "Framing Loss Seconds Increasing" der Fehlerbehebung für E1-Ereignisse.

- Das Feld Terminalcontroller konfigurieren e1x framing cr4/no-crc4 verweist auf den Abschnitt Line Code Violations Increasing des E1 Error Events Troubleshooting.

- Das Feld Terminalcontroller konfigurieren enthält die Links Primary-net5 vom Typ Switch zum Abschnitt Überprüfen des ISDN-Switch-Typs und der Timeslots für die primäre Gruppe unter Fehlerbehebung E1-Fehlerereignisse.

- Das Feld Prüfen Sie den d-Kanal mithilfe des Befehls show interface ser x:15. Links zum Abschnitt Verifying the Signaling Channel of E1 Error Troubleshooting (Fehlerbehebung bei E1-Ereignissen überprüfen).

- Das Kontrollkästchen Terminalschnittstellen-Serial x:15 konfigurieren, keine heruntergefahrenen Verbindungen zum Abschnitt Überprüfen des Signalisierungskanals unter Fehlerbehebung bei E1-Ereignissen konfigurieren.

- Das Kontrollkästchen Configure terminal interface Serial x:15 encapsulation ppp links to the Verifying the Signaling Channel section of E1 Error Troubleshooting.

- Das Feld Configure terminal interface serial x:15 no loopback links to the Verifying the Signaling Channel section of E1 Error Troubleshooting.

Zugehörige Informationen

- E1 Fehlerbehebung

- E1 Layer 1 Fehlerbehebung

- Fehlerbehebung bei E1-Warnmeldungen

- E1 PRI - Fehlerbehebung

- Hard Plug Loopback Test für E1-Leitungen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems