Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie ein Problem beheben können, das auftritt, wenn ein an ein Cisco Unified IP-Telefon der Serie 7900 angeschlossenes Cisco Unified IP-Telefon-Erweiterungsmodul 7914 vergriffene und unleserliche Zeichen anzeigt.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den Cisco Unified IP-Telefonen der Serie 7900.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Problem

Einige an die Cisco Unified IP-Telefone der Serie 7914 angeschlossene Erweiterungsmodule des Cisco Unified IP-Telefons 7900 zeigen verdeckte und unlesbare Zeichen an.

Lösung

Die Lösung besteht darin, das Cisco IP-Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Informationen zum Zurücksetzen des Cisco IP-Telefons auf die Werkseinstellungen finden Sie unter Zurücksetzen der IP-Telefone der Serie 7900, wenn das Kennwort festgelegt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Cisco Bug ID CSCsb08048 (nur registrierte Kunden).

Zugehörige Informationen

- Vorlagenkonfiguration für Telefontasten

- Vorlage für IP-Telefontasten 7914 fehlt

- Unterstützung von Sprachtechnologie

- Produkt-Support für Sprach- und Unified Communications

- Fehlerbehebung bei Cisco IP-Telefonie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems